en-us	Remember to change the access rule in Manager virtual host to allow new administrators.
fr-fr	Ne pas oublier de changer la règle d'accès à l'hôte virtuel du manager pour autoriser les nouveaux administrateurs.

en-us	For the certificate, you can build it from the signing private key registered in Manager.
fr-fr	Pour le certificate, vous pouvez le construire en signant la clef privée enregistrée dans le Manager.

en-us	Optional parameters
fr-fr	Paramètres optionnels

en-us	<role rolename="role1"/>
fr-fr	<role rolename="role1"/>

en-us	Then configure the options like in LDAP session backend.
fr-fr	Configurer ensuite les options comme dans le backend de sessions LDAP.

en-us	/_detail/icons/terminal.png?id=documentation
fr-fr	/_detail/icons/terminal.png?id=documentation

en-us	Safe jail
fr-fr	Cage sécurisée

en-us	The AuthDemo and UserDBDemo will allow you to log in and get the standard attributes (uid, cn and mail).
fr-fr	AuthDemo et UserDBDemo permettent de se connecter et d'avoir les attributs standards (uid, cn et mail).

en-us	→ Check grantSessionRule parameter.
fr-fr	→ Vérifier le paramètre grantSessionRule.

en-us	By default, user will be redirected on portal if no URL defined, or on the specified URL if any.
fr-fr	Par défaut, l'utilisateur est redirigé vers le portail si aucune URL n'est définie ou vers l'URL indiquée sinon.

en-us	Security parameters
fr-fr	Paramètres de sécurité

en-us	It can be done via direct access to the session database or using SOAP access.
fr-fr	Ce peut être fait par accès direct à la base des sessions principale ou en utilisant une requête SOAP.

en-us	Hello <TMPL_VAR NAME="myparam">!
fr-fr	Hello <TMPL_VAR NAME="myparam">!

en-us	Client secret: Client secret for this RP (can be use for symmetric signature)
fr-fr	Mot-de-passe : secret partagé avec ce RP (peut être utilisé pour la signature symétrique)

en-us	There are no global headers.
fr-fr	Il n'y a pas d'en-tête global.

en-us	Obtain keytab file
fr-fr	Obtenir un fichier table de clef

en-us	Skin
fr-fr	thème

en-us	AD password policy
fr-fr	Politique de mots-de-passe AD

en-us	jQuery form selector: #loginForm (if you let this parameter empty, browser will fill and submit any html form)
fr-fr	Sélecteur de formulaire jQuery : #loginForm (si vide, le navigateur prendra un formulaire de la page)

en-us	A web browser launched from the computer (to access localhost)
fr-fr	Un navigateur web lançé depuis ce serveur (pour accéder à la boucle locale)

en-us	Copy en subroutine to zz (where zz is your international code, example: “fr” for France) then translate messages.
fr-fr	Copiez la fonction en en zz (où zz est votre code international, exemple: “fr” pour le français) et traduisez ensuite les messages.

en-us	In Manager, go in General Parameters > Authentication modules and choose LDAP for authentication, users and/or password modules.
fr-fr	Dans le manager, aller dans Paramètres généraux > Modules d'authentification et choisir LDAP) pour les modules authentification, utilisateurs et/ou mots-de-passe.

en-us	Single Logout
fr-fr	Single Logout (SLO)

en-us	It is mandatory that LL::NG servers and AD servers have the same time.
fr-fr	Il est impératif que les serveurs LL::NG et AD soient à la même heure.

en-us	default_sidebar
fr-fr	default_sidebar

en-us	# Uncomment this line if you use Lemonldap::NG menu
fr-fr	# Décommenter cette ligne si le menu Lemonldap::NG est utilisé

en-us	Configuration can be stored in several formats (SQL, File, LDAP) but must be shared over the network if you use more than 1 server.
fr-fr	La configuration peut être stockée sous plusieurs formats (SQL, File, LDAP) mais doit être partégée via le réseau si on utilise plus d'un serveur.

en-us	This timeout allows to purge sessions of lost RelayState.
fr-fr	Ce délai permet de supprimer les sessions des RelayState perdus.

en-us	<Files *.pl>
fr-fr	<Files *.pl>

en-us	contact.html
fr-fr	contact.html

en-us	screenshots.html
fr-fr	screenshots.html

en-us	TikiWiki, …
fr-fr	TikiWiki, …

en-us	An OpenID server with CAS authentication
fr-fr	Un serveur OpenID avec une authentification CAS

en-us	Friendly Name: optional, SAML attribute friendly name.
fr-fr	Nom alternatif: optionnel, nom alternatif de l'attribut SAML.

en-us	# needed): choose your URL to avoid restarting Apache when
fr-fr	# est nécessaire): choisir une URL pour éviter d'avoir à redémarrer Apache lorsque

en-us	Authentication table
fr-fr	Table d'authentification

en-us	Choose for example http://zimbra.example.com/zimbrasso as SSO URL and set it in application menu.
fr-fr	Choisir par exemple http://zimbra.example.com/zimbrasso comme URL SSO et insérer la dans le menu application.

en-us	~7500
fr-fr	~7500

en-us	You can install Lemonldap::NG using packages (rpm or deb) or by hand as described below.
fr-fr	Vous pouvez installer Lemonldap::NG en utilisant des paquets (rpm ou deb) ou à la main comme décrit ci-après.

en-us	../../../css/print.css
fr-fr	../../../css/print.css

en-us	[manager] protection = manager
fr-fr	[manager] protection = manager

en-us	adminSessions/: read/write access to sessions (required for distant Portal, distant Manager or distant Handlers which modify sessions)
fr-fr	adminSessions/ : accès en lecture/écriture aux sessions (nécessaire pour les portails ou manager distants ou les handlers distants qui modifient les sessions)

en-us	OW2 Con
fr-fr	OW2 Con

en-us	Signed Authentication Request: set to On to always sign authentication request.
fr-fr	Requête d'authentification signée : mettre à « activé » pour toujours signer les requêtes d'authentifications.

en-us	If so, you can redirect users to a HTML page that explain that it is safe to close browser after disconnect.
fr-fr	Dans ce cas, il faut rediriger les utilisateurs vers une page HTML qui explique qu'il est préférable de clore son navigateur après déconnexion.

en-us	Proxy cookie name
fr-fr	Nom du cookie du proxy

en-us	NTLM
fr-fr	NTLM

en-us	ant
fr-fr	ant

en-us	ldap://localhost
fr-fr	ldap://localhost

en-us	$givenName
fr-fr	$givenName

en-us	Logs
fr-fr	Journaux

en-us	Central Authentication Service
fr-fr	Central Authentication Service

en-us	SAML service configuration is a common step to configure LL::NG as SAML SP or SAML IDP.
fr-fr	La configuration du service SAML est une étape commune pour configurer LL::NG comme fournisseur de service SAML (SP) ou fournisseur d'identité SAML (IDP).

en-us	Mail
fr-fr	Mail

en-us	svn checkout svn://svn.forge.objectweb.org/svnroot/lemonldap
fr-fr	svn checkout svn://svn.forge.objectweb.org/svnroot/lemonldap

en-us	Allow only one IP address per user
fr-fr	N'autoriser qu'une adresse IP par utilisateur

en-us	Force port in redirection
fr-fr	Force le port dans les redirections

en-us	trustedDomains
fr-fr	trustedDomains

en-us	# OpenID Connect Issuer
fr-fr	# Fournisseur d'identité OpenID-Connect

en-us	Proxy LL::NG
fr-fr	Proxy LL::NG

en-us	See OpenIDConnect service configuration chapter.
fr-fr	Voir le chapître de configuration du service OpenID-Connect.

en-us	UCANSS
fr-fr	UCANSS

en-us	Drupal virtual host
fr-fr	Hôte virtuel Drupal

en-us	So the above example can also be written like this:
fr-fr	Ainsi l'exemple ci-dessous peut être écrit simplement :

en-us	JWT signature verification
fr-fr	Vérification de signature JWT

en-us	In this case you will have two Apache configuration files:
fr-fr	Dans ce cas 2 fichiers de configuration Apache doivent être renseignés :

en-us	Feature
fr-fr	Fonctionnalité

en-us	Datas related to SAML protocol
fr-fr	Donnée relative au protocole SAML

en-us	Deny access to /config/ directory
fr-fr	Interdire l'accès au répertoire /config/

en-us	Subject for confirmation mail
fr-fr	Sujet du message de confirmation

en-us	KrbAuthRealms EXAMPLE.COM
fr-fr	KrbAuthRealms EXAMPLE.COM

en-us	Auth-User: $uid
fr-fr	Auth-User: $uid

en-us	accept: all authenticated users can pass
fr-fr	accept: tout utilisateur authentifié est autorisé

en-us	documentation:latest:writingrulesand_headers
fr-fr	documentation:latest:writingrulesand_headers

en-us	Add an Apache access control to avoid other access.
fr-fr	Ajouter un contrôle d'accès Apache pour éviter les autres accès.

en-us	This function builds the Authorization HTTP header used in HTTP Basic authentication scheme.
fr-fr	Cette fonction contruit l'en-tête HTTP Authorization utiisée dans le schéma d'authentification basique HTTP.

en-us	Some-Thing
fr-fr	Some-Thing

en-us	LemonLDAP::NG provides these packages:
fr-fr	LemonLDAP::NG fournit ces paquets :

en-us	Spring Security (ACEGI)
fr-fr	Sécurité Spring (ACEGI)

en-us	http://search.cpan.org/perldoc?Apache::Session::Redis
fr-fr	http://search.cpan.org/perldoc?Apache::Session::Redis

en-us	Display:
fr-fr	Affichage :

en-us	This module is a LL::NG specific identity federation protocol.
fr-fr	Ce module fournit un protocole de fédération d'identité spécifique à LL::NG.

en-us	This page presents the SP initiated mode.
fr-fr	Cette page présente le mode initié par le SP.

en-us	->uri('urn:Lemonldap::NG::Common::CGI::SOAPService')
fr-fr	->uri('urn:Lemonldap::NG::Common::CGI::SOAPService')

en-us	/_detail/icons/flags/fr.png?id=documentation%3Aconferences
fr-fr	/_detail/icons/flags/fr.png?id=documentation%3Aconferences

en-us	yum install lemonldap-ng
fr-fr	yum install lemonldap-ng

en-us	You can also use different user/password for your servers by overriding parameters globalStorage and globalStorageOptions in lemonldap-ng.ini file.
fr-fr	On peut utiliser différent login/mot-de-passe pour les serveurs en surchargeant les paramètres globalStorage et globalStorageOptions dans le fichier lemonldap-ng.ini.

en-us	Spring Security provides a default pre-authentication mechanism that can be used to connect your J2EE application to LL::NG.
fr-fr	Spring Security fournit un mécansime de pre-authentification par défaut qui peut être utilisé pour connecter une application J2EE à LL::NG.

en-us	portalcustom
fr-fr	portalcustom

en-us	DataSource
fr-fr	DataSource

en-us	"userobm_company"               => "HTTP_OBM_O",
fr-fr	"userobm_company"               => "HTTP_OBM_O",

en-us	+10y: ten years from session creation
fr-fr	+10y : dix ans après la création de la session

en-us	SetHandler perl-script
fr-fr	SetHandler perl-script

en-us	http://www.youtube.com/watch?v=OJGB6jdN34Q
fr-fr	http://www.youtube.com/watch?v=OJGB6jdN34Q

en-us	/_detail/icons/flags/ua.png?id=press
fr-fr	/_detail/icons/flags/ua.png?id=press

en-us	Hosted application
fr-fr	Application hébergée

en-us	Password reset
fr-fr	Réinitialisation de mots-de-passe

en-us	Please always try to find another solution to protect your application with LL::NG.
fr-fr	Il est en général préférable de trouver une autre solution pour protéger les applications avec LL::NG.

en-us	This is the entry point of our login cinematic.
fr-fr	C'est le point d'entrée de la cinématique de connexion.

en-us	Status module activation
fr-fr	Activation du module de statut

en-us	Apache Tomcat
fr-fr	Apache Tomcat

en-us	Secure Token allow requests in error
fr-fr	Le jeton sécurisé autorise les requêtes en cas d'erreur

en-us	LemonLDAP::NG configuration is build around Apache or Nginx virtual hosts.
fr-fr	La configuration de LemonLDAP::NG est construite autour des hôtes virtuels Apache ou Nginx.

en-us	# SOAP functions for notification insertion (disabled by default) <Location /index.pl/notification>
fr-fr	# SOAP functions for notification insertion (disabled by default) <Location /index.pl/notification>

en-us	CSOD control panel
fr-fr	Panneau de configuration CSOD

en-us	All other elements will be removed including HTML elements like <b>.
fr-fr	Tous les autres éléments seront supprimés y compris les balises HTML telles <b>.

en-us	Build your packages
fr-fr	Construire les paquets

en-us	in the value field, set the field name.
fr-fr	dans le champ valeur, mettre le nom du champ.

en-us	Groups
fr-fr	Groupes

en-us	→ The specified virtual host was not configured in Manager.
fr-fr	→ L'hôte virtuel utilisé n'est pas configuré dans le manager.

en-us	For example, to forward login ($uid) and password ($_password if password is stored in session):
fr-fr	Par exemple, pour exporter l'identifiant ($uid) et le mot-de-passe ($_password si le mot-de-passe est stocké dans la session):

en-us	For now, the authentication service parameter has no domain available.
fr-fr	Pour l'instant, le paramètre du service d'authentification ne dispose pas d'un domaine disponible.

en-us	Portal
fr-fr	Portail

en-us	MediaWiki virtual host in Manager
fr-fr	Hôte virtuel Mediawiki dans le manager

en-us	Using this, we can do a very simple interoperability system between 2 organizations using two LL::NG structures:
fr-fr	En utilisant ce système, on peut avoir une simple interopérabilité entre 2 organisations utilisant chacune leur système LL::NG :

en-us	0.9.4_application_menu.png
fr-fr	0.9.4_application_menu.png

en-us	It should be the same value as the organization domain url, displayed on the previous section
fr-fr	Ce devrait être la même valeur que l'URL du domaine indiqué dans la section précédente

en-us	SMTP / Reset password by mail
fr-fr	SMTP / réinitialisation de mot-de-passe par courriel

en-us	Mediawiki
fr-fr	Mediawiki

en-us	casAttr
fr-fr	casAttr

en-us	You have to change it to match your admin user (or use other conditions like group membership, or any other rule based on a session variable).
fr-fr	Il faut la changer pour correspondre au nouvel administrateur (ou utiliser une autre conditions telle l'appartenance aux groupes ou tout autre règle basée sur des variables de session).

en-us	/_detail/screenshots/1.0/pastel/password.png?id=screenshots
fr-fr	/_detail/screenshots/1.0/pastel/password.png?id=screenshots

en-us	http://search.cpan.org/perldoc?Apache2::URI#unescape_url
fr-fr	http://search.cpan.org/perldoc?Apache2::URI#unescape_url

en-us	names and values of the fields you want to control
fr-fr	noms and valeurs des champs à contrôler

en-us	Gateways authentication: force transparent authentication on CAS server
fr-fr	Authentification des passerelles : force l'authentification transparente sur le serveur CAS

en-us	The secondary portal is declared in the Manager of the main LL::NG structure (else user will be rejected).
fr-fr	Le portail secondaire est declaré dans le Manager du système LL::NG principal comme une application (sinon les utilisateurs seront rejetés).

en-us	Validation of the session: external user has now a local session
fr-fr	Validation de la session : l'utilisateur externe dispose ainsi d'un session locale

en-us	Access rule
fr-fr	Règle d'accès

en-us	1_admin
fr-fr	1_admin

en-us	//"userobm_nomade_perms"        => ,
fr-fr	//"userobm_nomade_perms"        => ,

en-us	css/screen.css
fr-fr	css/screen.css

en-us	Solutions Linux
fr-fr	Solutions Linux

en-us	https://www.public.com
fr-fr	https://www.public.com

en-us	decreased (-1) if the portal autocompletion is allowed (see portal customization)
fr-fr	diminué (-1) si l'autocompletion est autorisée sur le portail (voir Personnalisation du portail)

en-us	match with the correct values.
fr-fr	correspondent aux bonnes valeurs.

en-us	But you have to allow sessions web services, see SOAP sessions backend.
fr-fr	Il faut en revanche autoriser le service web des sessions, voir le backend de sessions SOAP.

en-us	Authentication backend
fr-fr	Module d'authentification

en-us	You need Web::ID package.
fr-fr	Le paquet Web::ID est nécessaire.

en-us	dbiAuthPasswordCol
fr-fr	dbiAuthPasswordCol

en-us	'manage_label' =>  $_SERVER['HTTP_AUTH_SUPERADMIN'] );
fr-fr	'manage_label' =>  $_SERVER['HTTP_AUTH_SUPERADMIN'] );

en-us	documentation/quickstart.html
fr-fr	documentation/quickstart.html

en-us	//"userobm_photo_id"            => ,
fr-fr	//"userobm_photo_id"            => ,

en-us	LL::NG will operate some SQL queries:
fr-fr	LL::NG exécutera quelques requêtes SQL :

en-us	http://memcached.org/
fr-fr	http://memcached.org/

en-us	/_detail/icons/tutorials.png?id=documentation
fr-fr	/_detail/icons/tutorials.png?id=documentation

en-us	Change mydomain.org (in AssertionConsumerService markup, parameter Location) into your Google Apps domain.
fr-fr	Changer mydomain.org (dans AssertionConsumerService markup, parameter Location) en votre domaine Google Apps.

en-us	This is also true for:
fr-fr	C'est disponible pour :

en-us	For example, if these rules are used without comments:
fr-fr	Par exemple, si ces règles sont utilisées sans commentaires :

en-us	To register LL::NG, you will need to give some information like application name or logo.
fr-fr	Pour enregistrer LL::NG, il faut renseigner quelques informations telles le nom d'application ou le logo.

en-us	Some applications need the REMOTE_USER environment variable to get the connected user, which is not set in reverse-proxy mode.
fr-fr	Certaines applications ont besoin de la variable d'environnement REMOTE_USER pour connaître le nom d'utilisateur connecté, qui n'est pas renseignée en mode reverse-proxy.

en-us	<security:custom-authentication-provider />
fr-fr	<security:custom-authentication-provider />

en-us	Binding
fr-fr	Méthode

en-us	This can be used to notify right changes,… See notifications for more.
fr-fr	Ceci peut être utilisé pour notifier des changements de droits,... Consultez la page notifications pour plus d'information.

en-us	Easy to customize
fr-fr	Facile à personnaliser

en-us	SAML identity providers: Registered IDP
fr-fr	Fournisseurs d'identité SAML : IDP enregistrés

en-us	https://auth.example.com/
fr-fr	https://auth.example.com/

en-us	Some applications using it
fr-fr	Quelques applications l'utilisant

en-us	http://lasso.entrouvert.org
fr-fr	http://lasso.entrouvert.org

en-us	You must also install the EPEL repository for non-core dependencies.
fr-fr	Il faut également installer le dépôt EPEL pour les dépendances ne faisant pas partie du core.

en-us	Facebook application secret: the corresponding secret
fr-fr	Secret de l'application Facebook : le secret correspondant

en-us	As this may be a security hole, password store in session is not activated by default
fr-fr	Comme ce peut être un trou de sécurité, ce stockage en session n'est pas activé par défaut

en-us	You need to restrict access to Alfresco to LL::NG.
fr-fr	Il faut restreindre l'accès à Alfresco à LL::NG.

en-us	sessionNotOnOrAfter duration: Time in seconds, added to authentication time, to define sessionNotOnOrAfter value in SAML response (<AuthnStatement>):
fr-fr	Durée sessionNotOnOrAfter : durée en secondes, ajoutée à la durée d'authentification, pour définir la valeur sessionNotOnOrAfter dans les réponses SAML (<AuthnStatement>):

en-us	Exported variables
fr-fr	Variables exportées

en-us	dbiPassword: DBI password.
fr-fr	dbiPassword : mot-de-passe DBI.

en-us	Access control possible by creating one user for Manager (write) and another for portal and handlers (read)
fr-fr	Contrôle d'accès possible en créant un compte pour le manager (écriture) et un autre pour le portail et les agents (lecture)

en-us	Université de Limoges
fr-fr	Université de Limoges

en-us	# SOAP functions for sessions management (disabled by default)
fr-fr	# Fonctions SOAP pour la gestion des sessions (désactivée par défaut)

en-us	Yubikey public ID size
fr-fr	Taille de l'ID public Yubikey

en-us	name
fr-fr	nom

en-us	"userobm_datebegin"             => "HTTP_OBM_DATEBEGIN",
fr-fr	"userobm_datebegin"             => "HTTP_OBM_DATEBEGIN",

en-us	This works with every LDAP v2 or v3 server, including Active Directory.
fr-fr	Ceci fonctionne avec tout serveur LDAP v2 ou v3, dont Active Directory.

en-us	grantSessionRule
fr-fr	grantSessionRule

en-us	documentation:1.0:fileconfbackend
fr-fr	documentation:1.0:fileconfbackend

en-us	Content Management System
fr-fr	Système de gestion de contenu

en-us	If the user do a new password reset request but there is already a request pending, the user can ask the confirmation mail to be resent.
fr-fr	Si l'utilisateur effectue une nouvelle demande de réinitialisation mais qu'une requête est déjà en attente, il peut demander une ré-expédition du courriel.

en-us	Options +ExecCGI
fr-fr	Options +ExecCGI

en-us	Tomcat valve
fr-fr	Valve Tomcat

en-us	SSO and Application logout: the request is forwarded to application and SSO session is closed
fr-fr	Déconnexion SSO et applicative: la requête est transmise à l'application et la session SSO est fermée

en-us	OpenID Connect Providers: Registered OP
fr-fr	Fournisseurs OpenID-Connect : OP enregistrés

en-us	Example of a protected virtual host with LemonLDAP::NG as reverse proxy:
fr-fr	Exemple d'hôte virtuel protégé avec Lemonldap::NG en proxy-inverse :

en-us	Tests
fr-fr	Tests

en-us	Add auth.example.com/manager.example.com/test1.example.com/test2.example.com to /etc/hosts on the host
fr-fr	Ajouter auth.example.com/manager.example.com/test1.example.com/test2.example.com dans /etc/hosts de la machine hôte

en-us	notificationWildcard
fr-fr	notificationWildcard

en-us	^/index.php\?logout
fr-fr	^/index.php\?logout

en-us	samlStorageOptions
fr-fr	samlStorageOptions

en-us	# Set manually your headers
fr-fr	# Définir manuellement les en-têtes

en-us	Install Apache::Session::Redis Perl module.
fr-fr	Installez le module Perl Apache::Session::Redis.

en-us	DESTDIR: only for packaging, install the product in a jailroot (default: “”)
fr-fr	DESTDIR : seulement pour la création de paquets, installe le produit dans une cage (default: “”)

en-us	→ Local cache cannot be cleard, check the localStorage and localStorageOptions or file permissions
fr-fr	→ Le cache local ne peut être effacé, regarder les options localStorage and localStorageOptions ou les droits associés à ces fichiers

en-us	'htmleditormode' => 'inline',
fr-fr	'htmleditormode' => 'inline',

en-us	Choice modules
fr-fr	Modules de "Choice"

en-us	You can check the validity of the keytab file by trying to request a service ticket, and compare the result with the keytab content.
fr-fr	On peut vérifier la validité du fichier table de clefs en essayant de demander un ticket de service, et en le comparant au contenu de la table de clefs.

en-us	Required attributes:
fr-fr	Attibuts requis :

en-us	Access rule: accept
fr-fr	Règle d'accès : accept

en-us	(support from Windows Server 2003) It is too late for the user to do anything.
fr-fr	(support depuis la version Windows Server 2003) Il est trop tard pour l'utilisateur pour faire quoi que ce soit.

en-us	Perl libraries install :
fr-fr	Installer les librairies Perl :

en-us	icons:flags:us.png
fr-fr	icons:flags:us.png

en-us	Header for user login: header that contains the user main login
fr-fr	En-tête identifiant l'utilisateur : en-tête contenant le nom de connexion

en-us	User choice done if authentication choice was used
fr-fr	Choix de l'utilisateur si le backend d'authentification Choice a été utilisé

en-us	
fr-fr	

en-us	File session backend is the more simple session database.
fr-fr	Le backend de sessions File est la plus simple des bases de données.

en-us	The portal
fr-fr	Le portail

en-us	absolute URL if it is run by handler (e.g. /admin/index.php?param=foo).
fr-fr	l'URL absolue si elle est appelée par un agent (e.g. /admin/index.php?param=foo).

en-us	Any OpenID consumer
fr-fr	N'importe quel client OpenID

en-us	Get the tarball from download page.
fr-fr	Récupérer l'archive depuis la page de téléchargement.

en-us	LemonLDAP::NG can also use syslog (only for user actions).
fr-fr	LemonLDAP::NG peut également utiliser syslog (seulement pour les actions utilisateurs).

en-us	(o/n) n
fr-fr	(o/n) n

en-us	Manage virtual hosts
fr-fr	Gérer les hôtes virtuels

en-us	_utime
fr-fr	_utime

en-us	Can be used to secure another backend for remote servers.
fr-fr	Peut être utilisé pour sécuriser un autre backend pour des serveurs distants.

en-us	You can modify location of default storage configuration file in configure target:
fr-fr	On peut modifier l'emplacement du fichier de configuration du stockage par défaut dans la cible configure :

en-us	By default, only the configured authentication backend is available for users.
fr-fr	Par défaut, seul le backend configuré est accessible aux utilisateurs.

en-us	LL::NG cluster linked to one AD domain
fr-fr	Un cluster LL::NG lié à un seul domaine AD

en-us	Notification activation
fr-fr	Activation des notifications

en-us	twitterAppName
fr-fr	twitterAppName

en-us	Under heavy loads, that can generated hundred of DNS queries and many errors on LDAP connexions (timed out) from IO::Socket.
fr-fr	Sous forte charge, ça peut générer des centaines de requêtes DNS et des erreurs sur les connexions LDAP (timed out).

en-us	manager: parameters only for Manager
fr-fr	manager : paramètres réservés au manager

en-us	Issuer module (can be multivalued)
fr-fr	Module fournisseur (peut-être multivalué)

en-us	It can works with external modules to extends its functionalities.
fr-fr	Il peut utiliser des modules externes pour étendre ses fonctionnalités.

en-us	http://blog.zimbra.com/blog/archives/2010/06/using-saml-assertions-to-access-zimbra.html
fr-fr	http://blog.zimbra.com/blog/archives/2010/06/using-saml-assertions-to-access-zimbra.html

en-us	Timestamp of last authentication time
fr-fr	Date et heure (timestamp) de la dernière authentification

en-us	documentation/conferences.html
fr-fr	documentation/conferences.html

en-us	Define here:
fr-fr	Definir ici :

en-us	Attribute Authority
fr-fr	Autorité d'attributs

en-us	Build the tarball from SVN
fr-fr	Construire l'archive depuis SVN

en-us	The difference with remote authentication is that the client will never be redirect to the main LL::NG portal.
fr-fr	La différence avec l'authentification "Remote" est que le client n'est jamais redirigé vers le portail LL::NG principal.

en-us	Account type: for Zimbra this can be name, id or foreignKey (by default: id)
fr-fr	Type de compte : pour Zimbra, ce peut être name, id ou foreignKey (par défaut : id)

en-us	my $url = shift;
fr-fr	my $url = shift;

en-us	Register partner Service Provider on LemonLDAP::NG
fr-fr	Enregistrer le fournisseur de service dans LemonLDAP::NG

en-us	JWKS data timeout: After this time, LL::NG will do a request to get a fresh version of JWKS data.
fr-fr	Durée de vie de la donnée JWKS : au delà de ce délai, LL::NG effectuera une requête pour rafraîchir la donnée JWKS.

en-us	http://www.zimbra.com/
fr-fr	http://www.zimbra.com/

en-us	See How to change configuration backend to known how to change this.
fr-fr	Voir Comment changer le backend de configuration.

en-us	Login
fr-fr	login

en-us	The redirection script is needed if you use a failaback authentication.
fr-fr	Le script de redirection est nécessaire si l'authentification de secours est utilisée.

en-us	The database password
fr-fr	Le mot de passe de la base de données

en-us	lastname
fr-fr	lastname

en-us	Preauthentication key: the one you grab from zmprov command
fr-fr	Clef de pré-authentification key : celle récupérée de la commande zmprov

en-us	"auto_update"           => true,
fr-fr	"auto_update"           => true,

en-us	Sympa is a mailing list manager.
fr-fr	Sympa est un gestionnaire de listes de diffusion.

en-us	-cfgNum: the configuration number.
fr-fr	-cfgNum : le numéro de configuration.

en-us	Drupal
fr-fr	Drupal

en-us	Then, go in OpenID parameters:
fr-fr	Ensuite, aller dans les paramètres OpenID :

en-us	<user username="tomcat" password="tomcat" roles="tomcat"/>
fr-fr	<user username="tomcat" password="tomcat" roles="tomcat"/>

en-us	args: the query string
fr-fr	args : la chaîne de requête

en-us	Change password: update password column in authentication table matching user
fr-fr	Changement de mot-de-passe : met à jour le champ mot-de-passe de la table d'authentification correspondant à l'utilisateur

en-us	xguimard@example.com
fr-fr	xguimard@example.com

en-us	Create table:
fr-fr	Créer la table:

en-us	Secure Token header
fr-fr	En-tête du jeton sécurisé

en-us	http://search.cpan.org/perldoc?Apache::Session::Browseable::MySQL
fr-fr	http://search.cpan.org/perldoc?Apache::Session::Browseable::MySQL

en-us	</Directory>
fr-fr	</Directory>

en-us	LemonLDAP::NG configuration
fr-fr	Configuration de LemonLDAP::NG

en-us	LockDirectory
fr-fr	LockDirectory

en-us	Headers sent
fr-fr	En-têtes envoyés

en-us	ldapServer: LDAP URI of the server
fr-fr	ldapServer: URI LDAP  du serveur

en-us	),
fr-fr	),

en-us	casStorageOptions
fr-fr	casStorageOptions

en-us	SAML settings
fr-fr	Paramètres SAML

en-us	So a simple user can have admin rights on the LDAP directory if your access rules are too lazy.
fr-fr	Ainsi un simple utilisateur aura un accès administrateur au serveur LDAP si votre règle d'accès est trop permisive.

en-us	Recursive: activate recursive group functionality (default: 0).
fr-fr	Récursivité : active la fonctionnalité récursive (défaut: 0).

en-us	This mode allow to test LemonLDAP::NG without any third-party software.
fr-fr	Ce mode permet de tester LemonLDAP::NG sans aucun autre programme tiers.

en-us	Activation: set to On.
fr-fr	Activation : mettre à Activé.

en-us	(default is not to cipher)
fr-fr	(aucun par défaut)

en-us	Next create the configuration branch where you want.
fr-fr	Créer ensuite la branche des configurations n'importe où.

en-us	Then you need to construct the Ajax page, for example in /index/bouton.html.
fr-fr	Il faut ensuite construire la page Ajax, par exemple dans /index/bouton.html.

en-us	applications:googleapps_logo.png
fr-fr	applications:googleapps_logo.png

en-us	Then go in Options to define:
fr-fr	Aller ensuite dans Options pour définir :

en-us	Authentication choice will also be registered in session:
fr-fr	Le choix d'authentication est également enregistré dans la session :

en-us	make dist
fr-fr	make dist

en-us	//"userobm_hidden"              => ,
fr-fr	//"userobm_hidden"              => ,

en-us	One notification XML document can contain several notifications messages.
fr-fr	Un document XML de notification peut contenir plusieurs messages de notification.

en-us	Use SOAP for Lemonldap::NG configuration
fr-fr	Utiliser SOAP pour la configuration Lemonldap::NG

en-us	Logo: Logo of the application
fr-fr	Logo : logo de l'application

en-us	KVNO must be the same
fr-fr	KVNO doit être identique

en-us	A value
fr-fr	Une valeur

en-us	# configuration change
fr-fr	# la configuration change

en-us	You will need to collect all attributes needed to create a user in OBM, this includes:
fr-fr	Il faut collecter tous les attributs nécessaires pour créer un compte OBM :

en-us	WebID whitelist: list of space separated hosts granted to host FOAF document.
fr-fr	Liste blanche WebID : liste de noms d'hôtes, séparés par des espaces, autorisés à héberger les documents FOAF.

en-us	Grant LemonLDAP::NG access
fr-fr	Autoriser l'accès pour LemonLDAP::NG

en-us	http://svn.forge.objectweb.org/cgi-bin/viewcvs.cgi/lemonldap/
fr-fr	http://svn.forge.objectweb.org/cgi-bin/viewcvs.cgi/lemonldap/

en-us	Give display name
fr-fr	Donne le nom à afficher

en-us	Core team
fr-fr	Équipe prinicpale

en-us	We advice to create a specific LDAP account with write access on configuration branch.
fr-fr	Il est recommandé de créer un compte LDAP spécifique qui peut écrire dans la branche de configuration.

en-us	The reverse DNS should also work for all the names.
fr-fr	Il est préférable que le DNS inverse soit capable de résoudre tous les noms.

en-us	groups are stored as space-separated strings in the special attribute “groups”: it contains the names of groups whose rules were returned true for the current user
fr-fr	les groupes sont stockées en chaîne de caractères séparées par des espaces dans l'attribut spécial “groups” : il contient les noms des groupes dont la règle à retournée une valeur non nulle pour l'utilisateur courant

en-us	Uncheck it to disable SAML authentication (for example, if your Identity Provider is down).
fr-fr	Le désélectionner désactive l'authentification SAML (à utiliser, si votre fournisseur d'identité est hors service).

en-us	Prepare your new lemonldap-ng.ini file
fr-fr	Preparer le nouveau lemonldap-ng.ini file

en-us	getMenuApplications(cookieValue): return a list of authorizated applications (based on menu calculation)
fr-fr	getMenuApplications(cookieValue): retourne une liste des applications autorisées (basée sur le calcul du menu)

en-us	Dailymotion
fr-fr	Dailymotion

en-us	Example for MySQL :
fr-fr	Exemple pour MySQL :

en-us	This module is also available on GitHub.
fr-fr	Ce module est également disponible sur GitHub.

en-us	# REST URLs
fr-fr	# URLs REST

en-us	000000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF000000
fr-fr	000000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF000000

en-us	High availability
fr-fr	Haute disponibilité

en-us	# boolean macro isAdmin -> $uid eq 'foo' or $uid eq 'bar' # other macro  displayName -> $givenName." ".$surName   # Use a boolean macro in a rule ^/admin -> $isAdmin # Use a string macro in a HTTP header Display-Name -> $displayName
fr-fr	# macro booléenne isAdmin -> $uid eq 'foo' or $uid eq 'bar' # autre macro  displayName -> $givenName." ".$surName   # Utiliser une macro booléenne dans une règle ^/admin -> $isAdmin # Utiliser une macro chaîne dans un en-tête HTTP Display-Name -> $displayName

en-us	Client Kerberos configuration
fr-fr	Configuration du client Kerberos

en-us	Configure Liferay virtual host like other protected virtual host.
fr-fr	Configurer l'hôte virtuel Liferay comme n'importe quel autre hôte virtuel protégé.

en-us	2_pub
fr-fr	2_pub

en-us	The official documentation can be found here: http://docs.alfresco.com/4.0/tasks/auth-alfrescoexternal-sso.html
fr-fr	La documentation officielle se trouve ici : http://docs.alfresco.com/4.0/tasks/auth-alfrescoexternal-sso.html

en-us	Configuration key of IDP used for authentication
fr-fr	Clef de configuration de l'IDP utilisé pour l'authentification

en-us	Account session key: session field used as Zimbra user account (by default: uid)
fr-fr	clef de session compte : champ de session utilisé comme compte utilisateur Zimbra (par défaut : uid)

en-us	After registration, the OP must give you a client ID and a client secret, that will be used to configure the OP in LL::NG.
fr-fr	Après enregistrement, l'OP doit donner un identifiant et un secret clients, qui seront utilisé pour configurer l'OP dans LL::NG.

en-us	postcode
fr-fr	postcode

en-us	LemonLDAP::NG Portal
fr-fr	Portail LemonLDAP::NG

en-us	Authentication table and user table can be the same.
fr-fr	Les tables d'authentification et utilisateurs peuvent être confondues.

en-us	Most of configuration can be done trough LemonLDAP::NG Manager (by default http://manager.example.com).
fr-fr	La majeure partie de la configuration peut être réalisée via le manager LemonLDAP::NG (par défaut http://manager.example.com).

en-us	WebID
fr-fr	WebID

en-us	/_detail/icons/flags/us.png?id=documentation%3Aconferences
fr-fr	/_detail/icons/flags/us.png?id=documentation%3Aconferences

en-us	With dpkg
fr-fr	Avec dpkg

en-us	Then you can have different parameters for each stored in a Perl hash entry named multi:
fr-fr	Ensuite on peut avoir différents paramètres pour chacun, stockés dans une table de hachage Perl nommée multi :

en-us	Redirect on forbidden: use 302 instead 403
fr-fr	Redirections pour les accès interdits : utilise 302 au lieu de 403

en-us	Double cookie for single session: as same, two cookies are delivered, but only one session is written in session database
fr-fr	Double cookie pour session unique : de même, deux cookies sont délivrés, mais une seule session n'est écrite dans la base de données

en-us	You have to use Apache.
fr-fr	Il faut utiliser Apache.

en-us	In particular, it use Apache2 threads capabilities so to optimize performances, prefer using mpm-worker.
fr-fr	En particulier, il utilise les capacités multi-threads d'Apache-2, donc pour optimiser les performances, utilisez de préférence mpm-worker.

en-us	The reload target is managed in Apache or Nginx configuration, inside a virtual host protected by LemonLDAP::NG Handler (see bellow examples in Apache→handler or Nginx→Handler).
fr-fr	La cible reload est gérée dans la configuration d'Apache, dans un hôte virtuel protégé par LemonLDAP::NG Handler (voir ci-dessous les exemple Apache→handler ou Nginx→Handler).:

en-us	Use packages provided by Debian.
fr-fr	Utiliser les paquets fournis par Debian.

en-us	Set SAML end points
fr-fr	Indiquer les points d'entrées SAML

en-us	#!/usr/bin/perl   use SOAP::Lite; use utf8;   my $lite = SOAP::Lite
fr-fr	#!/usr/bin/perl   use SOAP::Lite; use utf8;   my $lite = SOAP::Lite

en-us	GRR has a SSO configuration page in its administration panel.
fr-fr	GRR dispose d'une page de configuration du SSO dans son panneau de configuration.

en-us	parameterlist
fr-fr	parameterlist

en-us	On Debian/Ubuntu:
fr-fr	Sur Debian/Ubuntu :

en-us	Use with caution.
fr-fr	À utiliser avec précaution.

en-us	And the mail filter is:
fr-fr	Et le filtre d'adresse mail est :

en-us	Security recommendation
fr-fr	Recommendation de sécurité

en-us	Encryption mode: set the encryption mode for this IDP (None, NameID or Assertion).
fr-fr	Mode de chiffrement : fixe le mode de chiffrement pour cet IDP (None, NameID ou Assertion).

en-us	-I/etc/apache2 -e &Lemonldap::NG::Handler::Status::run(Cache::FileCache,{?
fr-fr	-I/etc/apache2 -e &Lemonldap::NG::Handler::Status::run(Cache::FileCache,{?

en-us	If they really do not please you, override them!
fr-fr	S'ils ne conviennent pas, il peuvent être surchargés.

en-us	iso2unicode($name)
fr-fr	iso2unicode($name)

en-us	Macros and groups
fr-fr	Macros et groupes

en-us	administrator
fr-fr	administrator

en-us	<title>: title to display: will be inserted in HTML page enclosed in <h2 class=“notifText”>…
fr-fr	<title> : titre à afficher : sera inséré dans la page HTML encadré dans <h2 class=“notifText”>…

en-us	Local macros is a special feature of handler that permit to have macros useable localy only.
fr-fr	Les macros locales sont une fonctionnalité spéciale des agents qui permettent d'avoir des macros utilisables localement seulement.

en-us	For example:
fr-fr	Par exemple :

en-us	See SOAP session backend documentation.
fr-fr	Voir la documentation du backend de sessions SOAP.

en-us	authentication
fr-fr	authentification

en-us	Drupal module activation
fr-fr	Activation du module Drupal

en-us	../../../media/screenshots/1.1/mailreset/mailreset_step4.png
fr-fr	../../../media/screenshots/1.1/mailreset/mailreset_step4.png

en-us	Documentation install :
fr-fr	Installer la documentation :

en-us	The conditions are checked in alphabetical order of comments.
fr-fr	Les conditions sont examinées dans l'ordre alphabétique des commentaires.

en-us	UserName   -> user Password   -> password Index      -> ipAddr uid
fr-fr	UserName   -> user Password   -> password Index      -> ipAddr uid

en-us	Configure the virtual host like other protected virtual host but use AuthBasic Handler instead of default Handler.
fr-fr	Configurer l'hôte virtuel comme n'importe quel autre hôte virtuel protégé mais utiliser l'agent AuthBasic au lieu de l'agent par défaut.

en-us	A name
fr-fr	Un nom

en-us	You can add this YUM repository to get recent packages:
fr-fr	Ajouter ces dépôts YUM pour obtenir les paquets récents :

en-us	Just remember its DN for LemonLDAP::NG configuration.
fr-fr	Il faut juste retenir le DN pour la configuration de LemonLDAP::NG.

en-us	../documentation/1.0/applications.html
fr-fr	../documentation/1.0/applications.html

en-us	Java (Spring)
fr-fr	Java (Spring)

en-us	Links
fr-fr	Links

en-us	To chain SSL, you have to set “SSLRequire optional” in Apache configuration, else users will be authenticated by SSL only.
fr-fr	Pour chaîner SSL, il est nécessaire de mettre “SSLRequire optional” dans le fichier de configuration Apache, sinon les utilisateurs ne seront authentifiés que par SSL.

en-us	rtyler@badwolf.org
fr-fr	rtyler@badwolf.org

en-us	Protect the Manager by LL::NG
fr-fr	Protéger le manager par LL::NG

en-us	Password field name: name of authentication table column hosting password
fr-fr	Nom du champ mot-de-passe : nom de la colonne de la table d'authentification contenant le mot-de-passe

en-us	For Apache:
fr-fr	Pour Apache:

en-us	portalSkin
fr-fr	portalSkin

en-us	Source RPM
fr-fr	RPM sources

en-us	See how to do this on Zimbra wiki.
fr-fr	Voir comment le faire sur le wiki Zimbra.

en-us	accordeon_dark.png
fr-fr	accordeon_dark.png

en-us	$_password
fr-fr	$_password

en-us	It is for the moment only in BETA stage.
fr-fr	Elle n'est pour le moment disponible qu'à titre de test.

en-us	We include some template files that can be customized:
fr-fr	Nous incluons des fichiers modèles qui peuvent être personnalisés :

en-us	Finally, configure for each user his Federation ID value.
fr-fr	Finalement, configurer pour chaque utilisateur son identifiant de fédération.

en-us	http://lanyrd.com/2012/solutionslinux/sryym/
fr-fr	http://lanyrd.com/2012/solutionslinux/sryym/

en-us	"userobm_zipcode"               => "HTTP_OBM_POSTALCODE",
fr-fr	"userobm_zipcode"               => "HTTP_OBM_POSTALCODE",

en-us	#perl_auto-protected_cgi
fr-fr	#perl_auto-protected_cgi

en-us	Application menu
fr-fr	Menu application

en-us	zimbra
fr-fr	zimbra

en-us	/_detail/icons/flags/fr.png?id=press
fr-fr	/_detail/icons/flags/fr.png?id=press

en-us	The tag "<HOST>" can #          be used for standard IP/hostname matching and is only an alias for #          (?:::f{4,6}:)?(?P<host>[\w\-.^_]+) # Values:  TEXT # failregex = Lemonldap\:\:NG \: .* was not found in LDAP directory \(<HOST>\)
fr-fr	The tag "<HOST>" can #          be used for standard IP/hostname matching and is only an alias for #          (?:::f{4,6}:)?(?P<host>[\w\-.^_]+) # Values:  TEXT # failregex = Lemonldap\:\:NG \: .* was not found in LDAP directory \(<HOST>\)

en-us	If so, get a jQuery selector for that button
fr-fr	Si oui, donner un sélecteur à jQuery pour identifier ce bouton

en-us	//"userobm_delegation"          => ,
fr-fr	//"userobm_delegation"          => ,

en-us	../pages/playground/playground.html
fr-fr	../pages/playground/playground.html

en-us	You can also define:
fr-fr	On peut aussi définir :

en-us	DBI Connection user
fr-fr	Nom de connexion DBI

en-us	High Availability
fr-fr	Haute disponibilité

en-us	http://www.svwux.org/
fr-fr	http://www.svwux.org/

en-us	Prepare the database
fr-fr	Preparer la base de données

en-us	documentation
fr-fr	documentation

en-us	Choose and configure your main sessions storage system
fr-fr	Choisir et configurer le système principal de stockage des sessions

en-us	One user tries to access to the portal
fr-fr	Un utilisateur tente d'accéder au portail

en-us	Example template:
fr-fr	Modèle exemple :

en-us	Protocol and port
fr-fr	Protocole et port

en-us	OpenID
fr-fr	OpenID

en-us	_notification_id
fr-fr	_notification_id

en-us	perl-Lemonldap-NG-Manager: CPAN - Manager modules
fr-fr	perl-Lemonldap-NG-Manager : CPAN - modules manager

en-us	singleUserByIP
fr-fr	singleUserByIP

en-us	AuthBasic Handler
fr-fr	Agent AuthBasic

en-us	ldapBindPassword: password used to bind LDAP
fr-fr	ldapBindPassword : mot-de-passe à utiliser pour se connecter au serveur LDAP

en-us	Mpm-worker works faster and LemonLDAP::NG use the thread system for best performance.
fr-fr	Mpm-worker est plus rapide et LemonLDAP::NG utilise le système de threads pour de meilleures performances.

en-us	_casPTserviceID = Proxy ticket value
fr-fr	_casPTserviceID = Proxy ticket value

en-us	Writer URL: URL used by SAML IDP to write the cookie.
fr-fr	URL d'écriture : URL utilisée par l'IdP SAML pour écrire le cookie.

en-us	SAML Identity Provider
fr-fr	Fournisseur d'identité SAML

en-us	IRC
fr-fr	IRC

en-us	For Active Directory, choose Active Directory instead of LDAP.
fr-fr	Pour Active Directory, choisir Active Directory au lieu de LDAP.

en-us	Functions parameters:
fr-fr	Paramètres de la fonction :

en-us	LemonLDAP::NG uses Safe jail to evaluate all expressions:
fr-fr	LemonLDAP::NG utilise une cage sécurisée pour évaluer toutes les expressions :

en-us	Order deny,allow
fr-fr	Order deny,allow

en-us	../media/icons/personal.png
fr-fr	../media/icons/personal.png

en-us	LINAGORA
fr-fr	LINAGORA

en-us	Twitter use OAuth protocol to allow applications to reuse its own authentication process (it means, if your are connected to Twitter, other applications can trust Twitter and let you in).
fr-fr	Twitter utilise le protocole OAuth pour autoriser les applications à réutiliser son propre processus d'authentification (ce qui signifie que si vous êtes connecté à Twitter, d'autres applications peuvent agréer Twitter et vous laisser entrer).

en-us	~40 000
fr-fr	~40 000

en-us	Each Relying Party has its own configuration way.
fr-fr	Chaque client (Relying Party) a sa propre forme de configuration.

en-us	When you use SOAP sessions backend, it is recommended to use read-only URL (http://portal/index.pl/sessions).
fr-fr	Lorsqu'on utilise le backend de session SOAP, il est recommandé d'utiliser l'URL en lecture seule (http://portal/index.pl/sessions).

en-us	Manager (sessions explorer)
fr-fr	Manager (explorateur de sessions)

en-us	Using notification system
fr-fr	Utiliser le système de notification

en-us	You might want to display different skin depending on the URL that was called before being redirected to the portal, or the IP address of the user.
fr-fr	On peut vouloir utiliser différents thèmes en fonction de l'URL demandée avant la redirection au portail ou en fonction de l'adresse IP de l'utilisateur.

en-us	You can also define extra claims and link them to attributes (see below).
fr-fr	On peut également définir des "claims" supplémentaires et les lier aux attributs (voir ci-dessous).

en-us	LL::NG is designed using Model–View–Controller software architecture, so you just have to change HTML/CSS files to custom portal.
fr-fr	LL::NG a été conçu en utilisant l'architecture logicielle Modèle–Vue–Controlleur, ainsi vous avez juste à modifier les fichiers HTML/CSS pour personnaliser son portail.

en-us	Delay between check of local configuration
fr-fr	Delai entre 2 examens de la configuration locale

en-us	ad.acme.com: DNS of Second Active Directory
fr-fr	ad.acme.com : DNS du second Active Directory

en-us	Please use lmMigrateConfFiles2ini to migrate your menu configuration
fr-fr	Please use lmMigrateConfFiles2ini to migrate your menu configuration

en-us	Safe can be very annoying when we use extended functions or custom functions.
fr-fr	Safe peut être très gênant lorsqu'on utilise les fonctions étendues ou les fonctions personnalisées.

en-us	Cookie Javascript protection
fr-fr	Protection Javascript du cookie

en-us	../../../media/documentation/status_standard.png
fr-fr	../../../media/documentation/status_standard.png

en-us	This valve will check an HTTP header to set the authenticated user on the J2EE container.
fr-fr	Cette valve examine les en-têtes HTTP pour désigner l'utilisateur authentifié au conteneur J2EE.

en-us	../../../media/icons/warehause.png
fr-fr	../../../media/icons/warehause.png

en-us	Speaker
fr-fr	Conférencier

en-us	LL::NG can use federation protocols (SAML, CAS, OpenID) independently to:
fr-fr	LL::NG peut utiliser des protocoles de fédération (SAML, CAS, OpenID) indépendamment pour :

en-us	This is done by default in RPM/DEB packages.
fr-fr	Ceci est fait par défaut avec les paquets RPM/DEB.

en-us	http://www.mediawiki.org
fr-fr	http://www.mediawiki.org

en-us	//"userobm_nomade_local_copy"   => ,
fr-fr	//"userobm_nomade_local_copy"   => ,

en-us	You must provide a full URI (for example /skins/common/lemonldap-ng_square.png) and use HTTPS on the portal
fr-fr	Il faut fournir une URI complète (par exemple /skins/common/lemonldap-ng_square.png) et utiliser HTTPS pour le portail

en-us	nullAuthnLevel
fr-fr	nullAuthnLevel

en-us	For security reason, a cookie provided for a domain cannot be sent to another domain.
fr-fr	Pour des raisons de sécurité, un cookie fournit par un domaine ne peut être transmit à un autre.

en-us	The default XSLT file is in portal/skins/common/notification.xsl.
fr-fr	Le fichier XSLT par défaut est portal/skins/common/notification.xsl.

en-us	Order of categories in the menu
fr-fr	Ordre des catégories dans le menu

en-us	If your table is not named lmConfig, set it's name in dbiTable parameter.
fr-fr	Si la table ne se nomme pas lmConfig, mettre son nom dans le paramètre dbiTable.

en-us	Rules
fr-fr	Règles

en-us	Rules are applied in alphabetical order (comment and regular expression).
fr-fr	Les règles sont appliquées dans l'ordre alphabétique (commentaires et expressions régulières).

en-us	Authentication request
fr-fr	Requête d'authentification

en-us	After redirection, normal authentication in the remote portal
fr-fr	Après redirection, authentification normale sur le portail distant (celui de son organisation)

en-us	dbi:mysql:dbname=sessions
fr-fr	dbi:mysql:dbname=sessions

en-us	Local groups
fr-fr	Groupes locaux

en-us	When you know the key of the variable, you just have to prefix it with the dollar sign to use it, for example to test if uid variable match coudot :
fr-fr	En connaissant le nom d'une variable, il suffit de la préfixer avec un signe dollar pour l'utiliser, par exemple pour savoir si la variable uid contient coudot :

en-us	CDBI
fr-fr	CDBI

en-us	LDAPFilter
fr-fr	LDAPFilter

en-us	In Bugzilla administration interface, go in Parameters » User authentication
fr-fr	Dans l'interface d'administration, allez dans Parameters » User authentication

en-us	Configure the access rules.
fr-fr	Configurer les règles d'accès.

en-us	You should see this kind of ticket:
fr-fr	On doit trouver un ticket de ce genre :

en-us	"userobm_login"                 => "HTTP_OBM_UID",
fr-fr	"userobm_login"                 => "HTTP_OBM_UID",

en-us	sympaSecret
fr-fr	sympaSecret

en-us	LL::NG can act as an CAS server, that can allow to federate LL::NG with:
fr-fr	LL::NG peut agir en serveur CAS, ce qui permet de fédérer LL::NG avec :

en-us	name => foaf:name
fr-fr	nom => foaf:name

en-us	SAML assertion
fr-fr	Assertion SAML

en-us	Authentication module: OpenID Connect
fr-fr	Module d'authentication : OpenID-Connect

en-us	As an RP, LL::NG supports a lot of OpenID Connect features:
fr-fr	Comme RP, LL::NG supporte de nombreuses fonctionnalités OpenID-Connect :

en-us	Variables are stored in the user session.
fr-fr	Les variables sont stockées dans la session utilisateur.

en-us	Catch error pages:
fr-fr	Capture des pages d'erreur :

en-us	Past and present contributors
fr-fr	Contributeurs passé et présent

en-us	Index
fr-fr	Index

en-us	Zimbra preauth key
fr-fr	Clef de pré-authentification Zimbra

en-us	sudo make install PARAM=VALUE PARAM=VALUE ...
fr-fr	sudo make install PARAM=VALUE PARAM=VALUE ...

en-us	Other:
fr-fr	Autres :

en-us	safejail
fr-fr	safejail

en-us	Configuration and sessions access by SOAP
fr-fr	Accès à la configuration et aux sessions par SOAP

en-us	A skin is composed of different files:
fr-fr	Un thème est composé de différents fichiers :

en-us	Browseable session backend (Apache::Session::Browseable) works exactly like Apache::Session::* corresponding module but add index that increase session explorer and session restrictions performances.
fr-fr	Le backend de session explorable (Apache::Session::Browseable) fonctionne exactement comme le module Apache::Session::* correspondant mais ajoute des index qui améliore les performances de l'explorateur de session et les restrictions de sessions.

en-us	By default, Manager is protected to allow only the demonstration user “dwho”.
fr-fr	Par défaut, le manager est protégé et n'autorise que l'utilisateur de démonstration “dwho”.

en-us	You can create your own XSLT file and store in another place, for example /etc/lemonldap-ng.
fr-fr	On peut créer son propre fichier XSLT et le stocker à un autre endroit, par exemple /etc/lemonldap-ng.

en-us	Documentation is available for configuration backends :
fr-fr	Cette documentation est valable pour les backends de configuration :

en-us	contact
fr-fr	contact

en-us	Exported variables in the Manager
fr-fr	Variables exportées dans le manager

en-us	To extend SSO on several domains, a cross-domain mechanism is implemented in LemonLDAP::NG.
fr-fr	Pour étendre le SSO sur plusieurs domaines, un mécanisme inter-domaines est intégré à LemonLDAP::NG.

en-us	As passwords will not be managed by LL::NG, you can disable menu password module.
fr-fr	Comme les mots-de-passe ne sernt pas gérés par LL::NG, il est possile de désactiver le module mots-de-passe du menu.

en-us	documentation:1.0:sqlconfbackend
fr-fr	documentation:1.0:sqlconfbackend

en-us	http://simplesamlphp.org/docs/1.6/simplesamlphp-googleapps
fr-fr	http://simplesamlphp.org/docs/1.6/simplesamlphp-googleapps

en-us	http://www.google.com/calendar/hosted/mydomain.org/render
fr-fr	http://www.google.com/calendar/hosted/mydomain.org/render

en-us	../media/icons/flags/fr.png
fr-fr	../media/icons/flags/fr.png

en-us	If LL::NG send some roles split by some commas, configure roleSeparator.
fr-fr	Si LL::NG envoie les rôles séparés par des caractères (virgule,...), configurer roleSeparator.

en-us	One of mandatory information is the redirect URL (one or many).
fr-fr	Une des informations exigées est l'URL de redirection (une ou plusieurs).

en-us	Documentation
fr-fr	Documentation

en-us	Indeed, any Perl DBD driver can be used.
fr-fr	Ainsi, tout driver Perl DBD peut être utilisé.

en-us	http://search.cpan.org/perldoc?DBI
fr-fr	http://search.cpan.org/perldoc?DBI

en-us	Display other sessions : display other sessions on authentication phase, with a link to delete them.
fr-fr	Afficher les autres sessions : affiche les autres sessions ouvertes lors de la phase d'authentification avec un lien pour les effacer.

en-us	Create OBM virtual host (for example obm.example.com) in LL::NG configuration: Virtual Hosts » New virtual host.
fr-fr	Créer l'hôte virtuel OBM (par exemple obm.example.com) dans la configuration LL::NG : Hôtes virtuels » Nouvel hôte virtuel.

en-us	Logs settings
fr-fr	Journalisation

en-us	http://search.cpan.org/perldoc?LWP::UserAgent
fr-fr	http://search.cpan.org/perldoc?LWP::UserAgent

en-us	css/print.css
fr-fr	css/print.css

en-us	Delete other session
fr-fr	Efface les autres sessions (session unique par utilisateur)

en-us	Custom Error URL: you can redirect the user to a special page when an error is happening
fr-fr	Custom Error URL : on peut rediriger l'utilisateur sur une page particulière en cas d'erreur

en-us	Restrict /js/ and /css/ directory to authenticated users
fr-fr	Restreindre les répertoires /js/ et /css/ aux utilisateurs authentifiés

en-us	icons:knewsticker.png
fr-fr	icons:knewsticker.png

en-us	Users module: OpenID Connect
fr-fr	Module utilisateurs : OpenID-Connect

en-us	Configuration:
fr-fr	Configuration :

en-us	Easy to duplicate with LDAP synchronization services (like SyncRepl in OpenLDAP)
fr-fr	Facilité de duplication avec les services de synchronisation LDAP (tel SyncRepl de OpenLDAP)

en-us	Extracted certificate field: field of the certificate affected to $user internal variable
fr-fr	Champ extrait du certificat : champ du certificat affecté à la variable interne $user

en-us	For GLPI >= 0.71, it is a simple configuration in GLPI: Setup → Authentication.
fr-fr	Pour GLPI >= 0.71, une simple configuration de GLPI suffit : Setup → Authentication.

en-us	By default, notifications will be stored in the same database as configuration:
fr-fr	Par défaut, les notifications sont stockées dans la même base de données que la configuration :

en-us	http://lanyrd.com/2011/jcos/sdrbd/
fr-fr	http://lanyrd.com/2011/jcos/sdrbd/

en-us	../media/screenshots/1.1/mailreset/mailreset_step3.png
fr-fr	../media/screenshots/1.1/mailreset/mailreset_step3.png

en-us	LL::NG configured as SAML Identity Provider
fr-fr	LL::NG configuré comme fournisseur d'identité SAML

en-us	mkdir /usr/local/lemonldap-ng/notifications/ chown www-data /usr/local/lemonldap-ng/notifications/
fr-fr	mkdir /usr/local/lemonldap-ng/notifications/ chown www-data /usr/local/lemonldap-ng/notifications/

en-us	timeout
fr-fr	timeout

en-us	The file name default separator is _, this can be a problem if you register notifications for users having _ in their login.
fr-fr	Le séparateur par défaut des noms de fichiers est _, ce qui peut poser problème si on enregistre des notifications pour des utilsateur ayant un caractère _ dans leur nom de connexion.

en-us	Cookie security
fr-fr	Sécurité du cookie

en-us	Captcha module name: Apache session module used to store generated captchas
fr-fr	Nom du module Captcha : module Apache::Session utilisé pour stocker les captchas générés

en-us	CAS_gateway
fr-fr	CAS_gateway

en-us	Security with SSL/TLS
fr-fr	Securité avec SSL/TLS

en-us	You need to adapt some parameters:
fr-fr	Certains paramètres doivent être adaptés :

en-us	To configure sessions, go in Manager, General Parameters » Sessions:
fr-fr	Pour configurer les sessions, aller dans le manager, Paramètres généraux » Sessions :

en-us	^/c/portal/logout => logout_sso
fr-fr	^/c/portal/logout => logout_sso

en-us	PerlResponseHandler ModPerl::Registry </Files>
fr-fr	PerlResponseHandler ModPerl::Registry </Files>

en-us	The file auth.keytab should then be copied (with a secure media) to the Linux server (for example in /etc/lemonldap-ng).
fr-fr	Le fichier auth.keytab doit ensuite être copié (par un média sûr) sur le serveur Linux (par exemple dans /etc/lemonldap-ng).

en-us	Since version 0.9.4, LemonLDAP::NG can be used to notify some messages to users: if a user has a message, the message will be displayed when he will access to the portal.
fr-fr	Depuis la version 0.9.4, LemonLDAP::NG peut être utilisé pour notifier des messages aux utilisateurs : si un utilisateur a un message, celui-ci est affiché lorsqu'il accède au portail.

en-us	https://auth.linagora.com/
fr-fr	https://auth.linagora.com/

en-us	To manage the other way (LL::NG → Google Apps), you can add a dedicated logout forward rule:
fr-fr	Pour gérer l'autre voie (LL::NG → Google Apps), ajouter une règle de redirection après déconnexion:

en-us	Real name
fr-fr	Real name

en-us	Contrary to multiple backend stacking, backend choice will present all available authentication methods to users, who will choose the one they want.
fr-fr	Contrairement au dispositif de multiples backends, le dispositif de choix de backend présente à l'utilisateur toutes les méthodes d'authentification disponibles pour qu'il puisse choisir.

en-us	TLS client
fr-fr	Client TLS

en-us	authenticationLevel
fr-fr	authenticationLevel

en-us	Give a non ascii data
fr-fr	Done une valeur non-ascii

en-us	See Twitter FAQ on how to do that:.
fr-fr	Reportez-vous à la FAQ Twitter pour en savoir plus.

en-us	CAS_CAFile
fr-fr	CAS_CAFile

en-us	'cache_root' => '/tmp',?
fr-fr	'cache_root' => '/tmp',?

en-us	If for an obscure reason, the WebSSO is not working and you want to access the Manager, remove the protection in lemonldap-ng.ini.
fr-fr	Si pour une quelconque raison le WebSSO ne fonctionne pas, pour accéder au manager, supprimer la protection dans lemonldap-ng.ini.

en-us	Redirection to the portal of the secondary area (transparent)
fr-fr	Redirection vers le portail secondaire (transparent)

en-us	http://en.wikipedia.org/wiki/Outlook_Web_App
fr-fr	http://en.wikipedia.org/wiki/Outlook_Web_App

en-us	Edit also OBM configuration to enable LL::NG Handler:
fr-fr	Éditer également la configuration d'OBM pour activer le « handler » LL::NG :

en-us	For security reasons, the password is not shown in sessions explorer.
fr-fr	Pour des raisons de sécurité, le mot-de-passe n'est pas affiché dans l'explorateur de sessions.

en-us	You can now use your function in a macro, an header or an access rule, for example:
fr-fr	Les fonctions peuvent être utilisées dans une macro, un en-tête ou une règle d'accès, par exemple:

en-us	Use it
fr-fr	Les utiliser

en-us	Select Demonstration for authentication, user and password backend.
fr-fr	Selectionner Démonstration pour les backends authentification, utilisateurs et mots-de-passe.

en-us	The access to phpLDAPadmin will be protected by LemonLDAP::NG with specific access rules.
fr-fr	L'accès à phpLDAPadmin sera protégé par LemonLDAP::NG avec une règle particulière d'accès.

en-us	icons:utilities.png
fr-fr	icons:utilities.png

en-us	It needs 4 modules to work:
fr-fr	Il a besoin de 4 modules pour fonctionner :

en-us	See how to change configuration backend.
fr-fr	Voir comment changer de backend de configuration.

en-us	Of course, there are other differences.
fr-fr	Il y a bien sur d'autres différences.

en-us	Give the uid (for accounting)
fr-fr	Donne l'uid (pour la traçabilité)

en-us	apt-key add rpm-gpg-key-ow2
fr-fr	apt-key add rpm-gpg-key-ow2

en-us	mailto:lemonldap-ng-users@ow2.org
fr-fr	mailto:lemonldap-ng-users@ow2.org

en-us	Example
fr-fr	Exemple

en-us	If one is missing, the user is not created.
fr-fr	Si l'un est manquant, le compte ne sera pas créé.

en-us	sudo make postconf
fr-fr	sudo make postconf

en-us	to the configuration backend
fr-fr	au système de stockage de la configuration

en-us	The following table list fields to index depending on the feature you want to increase performance:
fr-fr	Le tableau suivant liste les champs à indexer suivant les fonctionnalités dont on souhaite améliorer les performances :

en-us	https://twitter.com
fr-fr	https://twitter.com

en-us	Form URL: /login.php
fr-fr	URL du formulaire: /login.php

en-us	Token endpoint authentication method: Choice between client_secret_post and client_secret_basic
fr-fr	Méthode d'authentification du point d'accès du jeton : choisir entre client_secret_post et client_secret_basic

en-us	The manager is now natively written for FastCGI.
fr-fr	Le manager répond désormais nativement au protocole FastCGI.

en-us	secureTokenMemcachedServers
fr-fr	secureTokenMemcachedServers

en-us	SOAP based for client-server software, specific development, …
fr-fr	Basé sur SOAP pour les logiciels client-serveur, les développements spécifiques, …

en-us	Remote Session backend
fr-fr	Backend de sessions distant

en-us	/_detail/icons/wizard.png?id=documentation
fr-fr	/_detail/icons/wizard.png?id=documentation

en-us	So to improve performances, avoid too complex rules by using the macro or the groups or local macros.
fr-fr	Donc pour augmenter les performances, évitez les règles trop complexes en utilisant les macros, groupes ou macros locales.

en-us	liblemonldap-ng-portal-perl: Portal files
fr-fr	liblemonldap-ng-portal-perl : fichiers du portail

en-us	Activation in password reset by mail form: set to 1 to display captcha in password reset by mail form
fr-fr	Activation dans le formulaire de réinitialisation de mot-de-passe : mettre à 1 pour activer le captcha dans ce formulaire

en-us	LL::NG provides a special function named basic to build this header.
fr-fr	LL::NG fournit une fonction spéciale nommée basic pour construire cet en-tête.

en-us	ldapTimeout
fr-fr	ldapTimeout

en-us	applications:drupal_logo.png
fr-fr	applications:drupal_logo.png

en-us	# SOAP functions for sessions access (disabled by default)
fr-fr	# Fonctions SOAP pour l'accès aux sessions (désactivées par défaut)

en-us	Other modules must be installed only if you planned to use the related feature.
fr-fr	Les autres modules ne doivent être installés que s'il est prévu d'utiliser les fonctionnalités associées.

en-us	../../../media/icons/access.png
fr-fr	../../../media/icons/access.png

en-us	CAS_renew
fr-fr	CAS_renew

en-us	Be careful for Windows user, path must contains “/”.
fr-fr	Attention avec les systèmes Windows, le séparateur de répertoire est le ”/”.

en-us	Change rights on keytab file:
fr-fr	Changer les droits sur le fichier keytab :

en-us	Else, you will lock access to Manager and will never access it anymore.
fr-fr	Sinon, on risque de verrouiller l'accès au manager et ne plus pouvoir y accéder.

en-us	logos:logo_bpi.png
fr-fr	logos:logo_bpi.png

en-us	Edit the portal virtual host to enable SSL double authentication:
fr-fr	Éditer l'hôte virtuel du portail pour activer la double authentification SSL :

en-us	Using packages
fr-fr	Utiliser le packages

en-us	See Form replay to learn how to configure form replay to POST data on protected applications.
fr-fr	Voir Rejeu des formulaires pour savoir comment configurer le rejeu des formulaires pour poster des données à une applications protégée.

en-us	persistentStorage
fr-fr	persistentStorage

en-us	...   </VirtualHost>
fr-fr	...   </VirtualHost>

en-us	Path: keep ^/openidserver/ unless you have change Apache portal configuration file.
fr-fr	Chemin : laisser ^/openidserver/ sauf si le fichier de configuration Apache du portail a été modifiée.

en-us	You can also use symbolic links in conf.d or sites-available Apache directory.
fr-fr	On peut aussi utiliser des liens symboliques dans le répertiore conf.d ou sites-available d'Apache.

en-us	# Number of process (default: 7) #NPROC = 7   # Unix socket to listen to SOCKET=/var/run/llng-fastcgi-server/llng-fastcgi.sock   # Pid file PID=/var/run/llng-fastcgi-server/llng-fastcgi-server.pid   # User and GROUP USER=www-data GROUP=www-data   # Custom functions file CUSTOM_FUNCTIONS_FILE=/root/SSOExtensions.pm
fr-fr	# Nombre de processus (défaut : 7) #NPROC = 7   # Socket Unix d'écoute SOCKET=/var/run/llng-fastcgi-server/llng-fastcgi.sock   # Fichier identifiant de processus (PID) PID=/var/run/llng-fastcgi-server/llng-fastcgi-server.pid   # Utilisateur et groupe USER=www-data GROUP=www-data   # Fichier éventuel de fonctions personnalisées CUSTOM_FUNCTIONS_FILE=/root/SSOExtensions.pm

en-us	Attribute Service
fr-fr	Service d'attribut

en-us	This function convert a string from UTF-8 to ISO-8859-1.
fr-fr	Cette fonction convertit une chaine UTF-8 en ISO-8859-1.

en-us	http://www.mediawiki.org/wiki/Extension:AutomaticREMOTE_USER
fr-fr	http://www.mediawiki.org/wiki/Extension:AutomaticREMOTE_USER

en-us	updateTime
fr-fr	updateTime

en-us	You have to set its value in Manager.
fr-fr	Il faut en indiquer une dans le manager.

en-us	dbiAuthPasswordHash
fr-fr	dbiAuthPasswordHash

en-us	Extended functions:
fr-fr	Fonctions étendues

en-us	It is targeted at developer teams, workgroups and small companies.
fr-fr	Il est destiné aux équipes de développeurs, groupes de travail ou petites entreprises.

en-us	This documentation concerns MySQL.
fr-fr	Cette documentation est construite autour de MySQL.

en-us	Django
fr-fr	Django

en-us	Sessions will be stored as LDAP entries, like this:
fr-fr	Les sessions sont stockées dans des entrées LDAP comme suit :

en-us	print '<a href="http://test3.example.com/">click here</a>'; }
fr-fr	print '<a href="http://test3.example.com/">click here</a>'; }

en-us	By default, LemonLDAP::NG uses Apache logs to store user actions and other messages:
fr-fr	Par défaut, LemonLDAP::NG utilise les journaux d'Apache pour journaliser les actions des utilisateurs et autre messages :

en-us	You have to grant read/write access for the manager component.
fr-fr	Il faut autoriser l'accès en lecture et écriture pour le manager.

en-us	ldapgroups -> join(" ",($ldapgroups =~ /cn=(.*?),/g))
fr-fr	ldapgroups -> join(" ",($ldapgroups =~ /cn=(.*?),/g))

en-us	Register partner Identity Provider on LemonLDAP::NG
fr-fr	Enregistrer le fournisseur d'identité partenaire dans LemonLDAP::NG

en-us	The good news is that Google is a standard OpenID Provider, and so you can easily delegate the authentication of LL::NG to Google: https://developers.google.com/identity/protocols/OpenIDConnect
fr-fr	La bonne nouvelle est que Google est un fournisseur OpenID-Connect standard, on peut ainsi aisément déléguer l'authentification de LL::NG à Google : https://developers.google.com/identity/protocols/OpenIDConnect

en-us	Enabled: Yes
fr-fr	Enabled: Yes

en-us	APACHEVERSION: Apache major version (default: 2)
fr-fr	APACHEVERSION : version majeure d'Apache (défaut : 2)

en-us	Changing the domain value will not update other configuration parameters, like virtual host names, portal URL, etc.
fr-fr	Changer la valeur du domaine ne met pas à jour les autres paramètres tels les noms d'hôtes virtuels, l'URL du portail, etc...

en-us	http://httpd.apache.org/docs/2.2/mod/mod_ssl.html
fr-fr	http://httpd.apache.org/docs/2.2/mod/mod_ssl.html

en-us	presentation
fr-fr	presentation

en-us	For example it can be stored as a second value of the uid attribute in the LDAP directory:
fr-fr	Par exemple il peut être stocké comme seconde valeur de l'attibut uid dans un annuaire LDAP :

en-us	Map the container port 80 to host port 80 (option -p)
fr-fr	Faire correspondre le port 80 du conteneur avec le port 80 de la machine (option -p)

en-us	$_passwordDB
fr-fr	$_passwordDB

en-us	You can use different type of access: SQL, File or LDAP for servers in secured network and SOAP for remote servers.
fr-fr	On peut utiliser différent typed d'accès : SQL, File or LDAP pour les serveurs se trouvant sur le réseau sécurisé et SOAP pour les autres.

en-us	images and other media files
fr-fr	images et autres médias

en-us	XSS checks will still be done with warning in logs, but this will not prevent the process to continue.
fr-fr	Le contrôle XSS continuera à être effectué mais avec seulement des avertissements dans les journaux sans empêcher le processus de continuer.

en-us	We advice to deactivate other options, cause users will use LL::NG portal to modify or reset their password.
fr-fr	Il est conseillé de désactiver les autres options, car les utilisateurs utiliseront le portail LL::NG pour modifier ou réinitialiser leur mot-de-passe.

en-us	download
fr-fr	Téléchargement

en-us	In Manager, click on Notifications and then on the Create button.
fr-fr	Dans le manager, cliquer sur l'explorateur des notifications et ensuite sur le bouton Créer.

en-us	cat /usr/local/lemonldap-ng/etc/lemonldap-ng/for_etc_hosts >> /etc/hosts
fr-fr	cat /usr/local/lemonldap-ng/etc/lemonldap-ng/for_etc_hosts >> /etc/hosts

en-us	Date of birth
fr-fr	Date of birth

en-us	# CAS Issuer
fr-fr	# Fournisseur d'identité CAS

en-us	Activation in login form: set to 1 to display captcha in login form
fr-fr	Activation dans le formulaire de connexion : mettre à 1 pour activer le captcha dans ce formulaire

en-us	The configuration is the same as the LDAP module.
fr-fr	La configuration est la même que mour le module LDAP.

en-us	Authentication level: authentication level for Radius module
fr-fr	Niveau d'authentification : niveau d'authentification pour Radius

en-us	Google Apps can use SAML to authenticate users, behaving as an SAML service provider, as explained here.
fr-fr	Les applications Google peuvent utiliser SAML pour authentifier les utilisateurs, en se comportant comme des fournisseurs de service SAML, tel qu'expliqué ici.

en-us	Configuration is not saved if errors occur.
fr-fr	La configuration n'est pas sauvée en cas d'erreur.

en-us	List type: choose white list to define allowed domains or black list to define forbidden domains
fr-fr	Type de liste : choisir liste blanche pour définir la liste exhaustive des domaines autorisés ou liste noire pour lister les domaines interdits

en-us	Session history is always visible in session explorer for administrators.
fr-fr	L'historique des sessions est toujours visible dans l'explorateur de sessions pour les administrateurs.

en-us	DBI Password hash
fr-fr	Hachage de mot-de-passe DBI

en-us	This means that if several Handlers are deployed, each will manage its own statistics.
fr-fr	Donc si plusieurs agents sont déployés, chacun gère ses propres statistiques.

en-us	Then create symbolic links on template files, as you might not want to rewrite all HTML code (else, do as you want).
fr-fr	Créer ensuite des liens symboliques pour éviter de réécrire tous les fichiers HTML (sauf si c'est souhaité).

en-us	Little effort is required to translate the encoded string back into the user name and password, and many popular security tools will decode the strings “on the fly”.
fr-fr	Un petit effort est requis pour décoder ces chaînes et de nombreux outils de sécurité les décodent à la volée.

en-us	Give a technical name (no spaces, no special characters), like “sample-op”;
fr-fr	Donner un nom technique (sans espaces ni caratères speciaux), tel “sample-op” ;

en-us	Set GoogleApps as Service Provider name.
fr-fr	Mettre GoogleApps comme nom de fournisseur de service.

en-us	It is set in LemonLDAP::NG utilities directory (convertConfig).
fr-fr	Il se traouve dans le répertoire des utilitaires LemonLDAP::NG (convertConfig).

en-us	1.1
fr-fr	1.1

en-us	1.2
fr-fr	1.2

en-us	A day has 24 hours, and a week 7 days, so the value contains 168 bits, converted into 42 hexadecimal characters.
fr-fr	Un jour a 24 heures et une semaine 7 jours, donc la valeur contient 168 bits, convertie en 42 caractères hexadécimaux.

en-us	RPM bundle
fr-fr	Paquets RPM

en-us	Provides identity if asked
fr-fr	Fournit l'identitié si demandée

en-us	This user will not be available anymore if you configure a new authentication backend!
fr-fr	Cet utilisateur n'est plus disponible si on change de backend d'authentification !

en-us	OBM_GIVENNAME
fr-fr	OBM_GIVENNAME

en-us	If you activate proxy mode, you must create the PGT file on your system, for example:
fr-fr	Si le mode proxy est activé, il faut créer le fichier PGT sur le système, par exemple :

en-us	You can map here the attribute names from the LL::NG session to an OpenID Connect claim.
fr-fr	On peut faire correspondre les noms d'attributs de session LL::NG à des "claim" OpenID-Connect.

en-us	Notification delete function:
fr-fr	Fonction d'effacement de notification :

en-us	https://metacpan.org/module/Apache::Session::Browseable
fr-fr	https://metacpan.org/module/Apache::Session::Browseable

en-us	Remember that rules written on GET parameters must be tested.
fr-fr	Rappel : les règles poratnt sur des paramètres GET doivent être testées.

en-us	rpm -Uvh lemonldap-ng-* perl-Lemonldap-NG-*
fr-fr	rpm -Uvh lemonldap-ng-* perl-Lemonldap-NG-*

en-us	http://tomcat.apache.org/tomcat-5.5-doc/logging.html
fr-fr	http://tomcat.apache.org/tomcat-5.5-doc/logging.html

en-us	RPM
fr-fr	RPM

en-us	Password modify extended operation: enable to use the LDAP extended operation password modify instead of standard modify operation.
fr-fr	Opération étendue de modification de mot-de-passe : active l'utilisation de l'opération étendue de modification de mot-de-passe LDAP au lieu de l'opération standard.

en-us	all: parameters for all modules
fr-fr	all : paramètres pour tous les modules

en-us	If you plan to forward user's password to OBM, then you have to keep the password in session.
fr-fr	S'il est prévu de transmettre le mot-de-passe utilisateur à OBM, conserver le mot-de-passe dans la session.

en-us	Pages where this menu is displayed can be restricted, for example:
fr-fr	Les pages où ce menu est affiché peuvent être restreintes, par exemple :

en-us	The user will be redirected on portal URL with error in the lmError URL parameter.
fr-fr	L'utilisateur sera redirigé vers l'URL du portail avec une erreur dans le paramètre lmError de l'URL.

en-us	Activation: Set to On to enable Common Domain Cookie support.
fr-fr	Activation : mettre à « activé » pour activer le support du domaine commun de cookie.

en-us	all together (based on user choice, rules, …)
fr-fr	tous en même temps (basé sur le choix utilisateur, les règles, …)

en-us	convertConfig --current=/etc/lemonldap-ng/lemonldap-ng.ini --new=/new/lemonldap-ng.ini
fr-fr	convertConfig --current=/etc/lemonldap-ng/lemonldap-ng.ini --new=/new/lemonldap-ng.ini

en-us	dbiAuthPassword
fr-fr	dbiAuthPassword

en-us	All Apache::Session style modules are useable except for some features.
fr-fr	Tous les modules de type Apache::Session sont utilisables excepté pour quelques fonctionnalités.

en-us	//"userobm_system"              => ,
fr-fr	//"userobm_system"              => ,

en-us	Comment
fr-fr	Commentaire

en-us	JWKS is a JSON file containing public keys.
fr-fr	JWKS est un fichier JSON contenant des clefs publiques.

en-us	With Debian/Ubuntu:
fr-fr	Avec Debian/Ubuntu:

en-us	http://wiki.sbay.org/
fr-fr	http://wiki.sbay.org/

en-us	DBI which has been deprecated: it is a read-only backend that exists just for compatibility with older versions of LemonLDAP::NG.
fr-fr	DBI devenu obsolète : il reste un backend en lecture seule qui n'existe que pour la compatibilité avec les anciennes versions de LemonLDAP::NG.

en-us	Handler stores user data in its cache
fr-fr	Il stocke ces données dans son cache

en-us	To bypass this, follow the documentation of AuthApache module
fr-fr	Pour outrepasser ceci, suivre la documentation du module AuthApache

en-us	apply: reload URL for distant Hanlders
fr-fr	apply : les URL de rechargement des agents distants

en-us	You must read the man page corresponding to your database (Apache::Session::MySQL, …) to learn more about parameters.
fr-fr	Il faut consulter la page de manuel correspondant à la base de données (Apache::Session::MySQL, …) pour connaître les paramètres.

en-us	Then CAS service has to show a correct error when service ticket validation will fail.
fr-fr	Ainsi le service CAS doit afficher une erreur lorsque la validation du ticket échoue.

en-us	SSL authentication
fr-fr	Authentification SSL

en-us	Note that you can always access Salesforce by the general login page: https://login.salesforce.com
fr-fr	Noter que l'on peut toujours accéder à Salesforce par la page générale de connexion : https://login.salesforce.com

en-us	Set to 0 to disable it.
fr-fr	Mettre à 0 pour désactiver.

en-us	</Directory>  
fr-fr	</Directory>  

en-us	Go to the Manager and create a new virtual host for Drupal.
fr-fr	Aller dans le manager et créer un nouvel hôte virtuel pour Drupal.

en-us	http://perldoc.perl.org/MIME/Base64.html
fr-fr	http://perldoc.perl.org/MIME/Base64.html

en-us	Portal URL
fr-fr	URL du portail

en-us	An enterprise account
fr-fr	un compte entreprise

en-us	Download them here and install pre-required packages.
fr-fr	Les télécharger ici et installer les paquets pre-requis.

en-us	Since 1.9, Lemonldap::NG provides a FastCGI server usable to protect applications with Nginx (See Manage virtual hosts page to configure virtual hosts).
fr-fr	Depuis la version 1.9, Lemonldap::NG fournit un serveur FastCGI utilisable pour protéger les applications avec Nginx (Voir la page Gérer les hôtes virtuels).

en-us	Force UTF-8: this will force UTF-8 conversion of attributes values collected from IDP.
fr-fr	Forcer l'UTF-8 : force la conversion UTF-8 des valeurs d'attributs collectées depuis l'IDP.

en-us	# special html code for admins } else {
fr-fr	# code html spécial pour les administrateurs } else {

en-us	The portal is the biggest component of Lemonldap::NG.
fr-fr	Le portail est le composant le plus gros de Lemonldap::NG.

en-us	Create sessions table:
fr-fr	Créer la table des sessions :

en-us	PostgreSQL
fr-fr	PostgreSQL

en-us	documentation:lemonldapng-sso.png
fr-fr	documentation:lemonldapng-sso.png

en-us	Configure Apache or Nginx virtual host
fr-fr	Configurer l'hôte virtuel Apache ou Nginx

en-us	documentation:liferay_7.png
fr-fr	documentation:liferay_7.png

en-us	../../media/icons/flags/us.png
fr-fr	../../media/icons/flags/us.png

en-us	No IRC client?
fr-fr	Pas de client IRC ?

en-us	You can also use WebID as user database.
fr-fr	On peut également utiliser WebID comme base de données utilisateurs.

en-us	are there several html forms in the page ?
fr-fr	y-a-t-il pluseurs formulaires HTML dans la page ?

en-us	This means the ktpass commands should be run on both AD.
fr-fr	Ce qui signifie que la commande ktpass doit être lancée dans les deux AD.

en-us	You can then choose any other module for users and password but if you want to totally delegate authentication to BrowserID, choose None for users and password.
fr-fr	On peut ensuite choisir n'importe quel autre module de gestion des utilisateurs et des mots-de-passe mais pour déléguer totalement l'authentification à BrowserID, choisir None pour la gestion des utilisateurs et des mots de passe.

en-us	You will need to install a Dokuwiki plugin, available on download page.
fr-fr	Il faut installer le plugin Dokuwiki disponible sur la page de téléchargement.

en-us	LemonLDAP::NG configuration is stored in a backend that allows all modules to access it.
fr-fr	La configuration de LemonLDAP::NG est stockée dans un backend permettant à tous les modules d'y accéder.

en-us	setAttributes(cookieValue,hashtable): update a session
fr-fr	setAttributes(cookieValue,hashtable) : met à jour une session

en-us	deny
fr-fr	deny

en-us	require Lemonldap::NG::Portal::Menu;
fr-fr	require Lemonldap::NG::Portal::Menu;

en-us	Inside this jail, you can access to:
fr-fr	Dans cette cage, on peut accéder aux éléments suivants :

en-us	http://www.slideshare.net/coudot/lemonldapng-un-websso-libre-en-perl
fr-fr	http://www.slideshare.net/coudot/lemonldapng-un-websso-libre-en-perl

en-us	LDAP performances
fr-fr	Performances LDAP

en-us	accept
fr-fr	accept

en-us	The FastCGI server reads also LLTYPE parameter in FastCGI requests (see portal-nginx.conf or manager-nginx.conf) to choose which module is called:
fr-fr	Le serveur FastCGI lit également le paramètre LLTYPE dans les requêtes FastCGI (voir portal-nginx.conf ou manager-nginx.conf) pour connaître le module sollicité :

en-us	Configuration text editor
fr-fr	Éditeur de configuration en mode text

en-us	Publication of JSON metadata and JWKS data (Discovery)
fr-fr	Publication de métadonnée JSON et JWKS (Discovery)

en-us	The configuration can be changed in etc/manager-apache2.conf, for example to restrict the IP allowed to access the Manager:
fr-fr	Cette configuration peut être changée dans etc/manager-apache2.conf, par exemple pour restreindre les adresses IP autorisées à accéder au manager :

en-us	Authentication: how authenticate users
fr-fr	Authentification: comment authentifier les utilisateurs

en-us	→ The cache has been created by another user than Apache's user.
fr-fr	→ Le cache a été créé par un autre utilisateur que celui d'Apache.

en-us	../../../../media/documentation/liferay_1.png
fr-fr	../../../../media/documentation/liferay_1.png

en-us	Writing rules and headers
fr-fr	Écrire les règles et en-têtes

en-us	handlerauthbasic
fr-fr	handlerauthbasic

en-us	In other words, take the time to configure this part before sharing metadata.
fr-fr	En d'autres mots, prenez le temps de bien configurer cette partie avant de partager les metadatas.

en-us	For example, macro “macro1” will be computed before macro “macro2”: so, expression of macro2 may involve value of macro1.
fr-fr	Par exemple, la macro “macro1” sear calculée avant la macro “macro2” : donc l'expression de macro2 peut utiliser la valeur $macro1.

en-us	Using Apache::Session::MySQL (if you choose this option, then read how to increase MySQL performances)
fr-fr	Utiliser Apache::Session::MySQL (il est alors conseillé de lire comment améliorer les performances de MySQL)

en-us	Do not forget to add OBM in applications menu.
fr-fr	Ne pas oblier d'ajouter OBM dans le menu des applications.

en-us	<Files *.pl>
fr-fr	<Files *.pl>

en-us	Authentication with login/password
fr-fr	Authentification par nom-de-compte/mot-de-passe

en-us	ldapminihowto
fr-fr	ldapminihowto

en-us	syslog
fr-fr	syslog

en-us	In Protocol, adapt the scope to the exported attributes you want.
fr-fr	Dans Protocole, adapter le scope à l'attribut exporté voulu.

en-us	Parameters for LDAP backend are the same as LDAP configuration backend.
fr-fr	Les paramètres pour le backend LDAP sont les mêmes que ceux du backend de configuration LDAP.

en-us	When the user accept the notification, the reference is stored in his persistent session.
fr-fr	Lorsque l'utilisateur accepte la notification, la référence est stockée dans ses données de session persistentes.

en-us	/_detail/screenshots/1.0/impact/menu.png?id=screenshots
fr-fr	/_detail/screenshots/1.0/impact/menu.png?id=screenshots

en-us	The Secure Token Handler is a special Handler that create a token for each request and send it to the protected application.
fr-fr	L'agent jeton sécurisé est un agent particulier qui crée un jeton pour chaque requête et l'envoie à l'application protégée.

en-us	http://search.cpan.org/~mmims/Net-Twitter/
fr-fr	http://search.cpan.org/~mmims/Net-Twitter/

en-us	Authentication with Kerberos
fr-fr	Authentification avec Kerberos

en-us	Adapt the reload virtual host name to the domain you configured.
fr-fr	Adapter le nom d'hôte virtuel de rechargement au domaine configuré.

en-us	If the user has these values inside its entry:
fr-fr	Si l'utilisateur dispose de ces valeurs dans son entrée :

en-us	LL::NG can also act as SAML IDP, that allows to interconnect two LL::NG systems.
fr-fr	LL::NG peut également agir comme un IDP SAML, ce qui permet d'interconnecter deux systèmes LL::NG.

en-us	# SSO protection
fr-fr	# Protection SSO

en-us	Access log: the issuer of each request is identified
fr-fr	Journaux d'accès (AccessLog) : l'utilisateur de chaque requête est identifié

en-us	(o/n) n Le nouveau rôle doit-il être autorisé à créer de nouveaux rôles ?
fr-fr	(o/n) n Le nouveau rôle doit-il être autorisé à créer de nouveaux rôles ?

en-us	This concerns all parameters for the Attribute Authority metadata section
fr-fr	Ceci concerne tous les paramètres de la section « autorité d'attributs » des métadatas

en-us	tar zxvf lemonldap-ng-*.tar.gz
fr-fr	tar zxvf lemonldap-ng-*.tar.gz

en-us	Redirection script
fr-fr	Script de redirection

en-us	//"userobm_samba_home"          => ,
fr-fr	//"userobm_samba_home"          => ,

en-us	Secure Token Memcached servers
fr-fr	Serveurs Memcached pour le jeton sécurisé

en-us	Key: Service ID
fr-fr	Clef : Service ID

en-us	//"userobm_web_perms"           => ,
fr-fr	//"userobm_web_perms"           => ,

en-us	Customizable NameID formats are:
fr-fr	Les formats de NameID personnalisables sont :

en-us	Statistics are displayed when calling the status path on an Handler (for example: http://test1.example.com/status).
fr-fr	Les statistiques sont affichées lors des appels au chemin du statut sur un agent (par exemple : http://test1.example.com/status).

en-us	On CentOS/RHEL:
fr-fr	Sur CentOS/RHEL :

en-us	Please see the next chapter to learn how build an official tarball from SVN files.
fr-fr	Voir le chapître suivant pour savoir comment construire une archive officielle depuis les fichiers SVN.

en-us	portalmenu
fr-fr	portalmenu

en-us	Mail, Agenda, Groupware
fr-fr	Mail, Agenda, Groupware

en-us	error: if user has no access, an error is shown on the portal, the user is not redirected to CAS service
fr-fr	error : si l'utilisateur n'a pas accès, une erreur est affichée sur le portail, l'utilisateur n'est pas redirigé vers le service CAS

en-us	It is incompatible with authentication chaining (see Stack Multiple backends), because of Apache parameter “SSLVerifyClient”, which must have the value “require”
fr-fr	Ce n'est pas compatible avec une chaîne d'authentification (voir Empiler plusieurs backends), en raison du paramètre Apache “SSLVerifyClient”, qui doit être mis à la valeur “require”

en-us	See also general kinematics presentation.
fr-fr	Voir aussi la présentation de la cinématique générale.

en-us	https://cas.unilim.fr/
fr-fr	https://cas.unilim.fr/

en-us	You can do it either by uploading the file, or get it from IDP metadata URL (this require a network link between your server and the IDP):
fr-fr	Ceci peut être fait soit en téléchargeant le fichier, soit en l'obtenant par l'URL de métadatas de l'IDP (à condition d'avoir un lien réseau entre le serveur et l'IDP):

en-us	In the Manager, select node SAML service providers and click on Add SAML SP.
fr-fr	Dans le Manager, selectionner le noeud Fournisseurs d'identité SAML et cliquer sur Ajouter un IdP SAML.

en-us	You can define keys for SAML message signature and encryption.
fr-fr	Vous pouver définir des clefs pour la signature et le chiffrement des messages SAML.

en-us	Authentication context Class References (ACR)
fr-fr	Références de classe de contexte d'authentification (ACR)

en-us	http://www.liferay.com/
fr-fr	http://www.liferay.com/

en-us	A special URL is declared in application menu (like http://zimbra.example.com/zimbrasso)
fr-fr	Une URL spéciale est declarée dans le menu des applications (telle http://zimbra.example.com/zimbrasso)

en-us	mailTimeout
fr-fr	mailTimeout

en-us	Now you can compare the above result with the same request done trough the keytab file:
fr-fr	Comparer maintenant le résultat ci-dessus avec la même requête effectuée au travers de la table de clefs :

en-us	accept (or whatever you want)
fr-fr	accept (ou la valeur désirée)

en-us	applications:sympa_logo.png
fr-fr	applications:sympa_logo.png

en-us	dbiAuthChain
fr-fr	dbiAuthChain

en-us	Parameter list
fr-fr	Liste des paramètres

en-us	The location URL end is based on the service_id defined in Sympa apache configuration.
fr-fr	La fin de l'URL est construite à partir du service_id defini dans la configuration Apache de Sympa.

en-us	http://lemonldap.ow2.org/NG/devel-doc/
fr-fr	http://lemonldap.ow2.org/NG/devel-doc/

en-us	Extend variables using macros and groups
fr-fr	Étendre les variables en utilisant les macros et groups

en-us	Just configure the access rules.
fr-fr	Configurer simplement la règle d'accès.

en-us	But you can forward this key if it is really needed:
fr-fr	Mais on peut le transmettre tout de même si nécessaire :

en-us	Follow SOAP configuration backend page
fr-fr	Suivre la documentation backend de configuration SOAP

en-us	Authentication: will check user login in a header and create session without prompting any credentials (but will register client IP and creation date)
fr-fr	Authentification : recherche le nom d'utilisateur dans un en-tête et crée la session sans exiger de mot-de-passe (mais enregistre l'adresse IP cliente et la date)

en-us	Manager tree JQuery CSS file
fr-fr	Fichier CSS de l'arbre JQuery du manager

en-us	Even if LL:NG can catch logout URL trough virtual host rules, you can have the need to forward a logout to other applications, to close their local sessions.
fr-fr	Même si LL:NG peut intercepter les URL de déconnexion via les règles de d'hôte virtuel, on peut avoir besoin de propager la déconnexion à d'autres applications, pour clore leurs sessions locales.

en-us	Note that SAML protocol is more secured than OpenID, so when your partners are known, prefer SAML.
fr-fr	Noter que le protocole SAML est plus securisé que OpenID, ainsi si les partenaires sont connus, preférer SAML.

en-us	jre > 1.4
fr-fr	jre > 1.4

en-us	twitterKey
fr-fr	twitterKey

en-us	Admin: can create surveys
fr-fr	Admin : peut créer des surveillances

en-us	Connection password
fr-fr	Mot-de-passe de connexion

en-us	You have then to declare HTTP headers exported by the main SSO (in Exported Variables).
fr-fr	Déclarer ensuite les en-têtes HTTP exportés par le SSO principal dans “Variables » Variables exportées”.

en-us	Use Safe jail: set to 'Off' to disable Safe jail.
fr-fr	Utiliser la cage sécurisée : mettre à 'Désctivé' pour désactiver la cage sécurisée (Safe).

en-us	For tests with the configured domain, launch the following :
fr-fr	Pour les tests avec le domaine configuré, lancer :

en-us	auto: display only if the user can access it
fr-fr	auto : n'afficher que si l'utilisateur peut y accéder

en-us	Go in Manager, General Parameters » Cookies » Multiple domains and set to On.
fr-fr	Aller dans le manager, Paramètres généraux » Cookies » Domaines multiples et sélectioonner "activer"

en-us	Server hostname: this is the hostname or IP address of the Radius server
fr-fr	Nom d'hôte du serveur : le nom d'hôte ou l'adresse IP du serveur Radius

en-us	Object class: objectClass of the groups (default: groupOfNames).
fr-fr	Classe d'object: objectClass du groupe (défaut: groupOfNames).

en-us	LemonLDAP::NG 1.1 release
fr-fr	Sortie de LemonLDAP::NG 1.1

en-us	In this case, you might want to disabling it.
fr-fr	Dans ces cas, on peut vouloir le désactiver.

en-us	Application name (optional): Application name (visible in Twitter)
fr-fr	Nom d'application (optionel) : nom de l'application (visible dans Twitter)

en-us	my $cgi = new CGI; ...
fr-fr	my $cgi = new CGI; ...

en-us	See the full description of the protocol here: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Mozilla/Persona
fr-fr	Voir la description complète du protocole ici : https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Mozilla/Persona

en-us	# Uncomment this to activate status module
fr-fr	# Décommenter ceci pour activer le module de statut

en-us	ServerName auth.example.com  
fr-fr	ServerName auth.example.com  

en-us	Proxy backend to be used in conjunction with another configuration backend.
fr-fr	Backend proxy à utiliser avec un autre backend de configuration.

en-us	^/forum/
fr-fr	^/forum/

en-us	exportedVars
fr-fr	exportedVars

en-us	Available bindings are:
fr-fr	Les déclarations disponibles sont :

en-us	pages/contact.html
fr-fr	pages/contact.html

en-us	RewriteEngine On
fr-fr	RewriteEngine On

en-us	Roadmap
fr-fr	Feuille de route

en-us	Reply address
fr-fr	Adresse de réponse

en-us	secureTokenHeader
fr-fr	secureTokenHeader

en-us	As LL::NG works like classic WebSSO (like Siteminder™), many other applications are easy to integrate.
fr-fr	Comme LL::NG fonctionne comme un WebSSO classique (tel Siteminder™), de nombreuses applications sont faciles à integrer.

en-us	DokuWiki offline version
fr-fr	DokuWiki version hors-ligne

en-us	</IfModule>
fr-fr	</IfModule>

en-us	Store: store user info in session database
fr-fr	Stocke: stocke les données utilisateurs dans la base de données des sessions

en-us	http://www.switch.ch/aai/support/tools/wayf.html
fr-fr	http://www.switch.ch/aai/support/tools/wayf.html

en-us	//"userobm_nomade_datebegin"    => ,
fr-fr	//"userobm_nomade_datebegin"    => ,

en-us	Certificate
fr-fr	Certificat

en-us	../documentation/current/writingrulesand_headers.html#headers
fr-fr	../documentation/current/writingrulesand_headers.html#headers

en-us	Portal URL: remote portal URL
fr-fr	Portail URL: URL du portail distant

en-us	In Manager, set syslog facility in General Parameters > Logging > Syslog facility.
fr-fr	Dans le manager, choisir la facilité syslog dans Paramètres généraux > Journalisation > Facilité syslog.

en-us	Configuration backend parameters
fr-fr	Paramètres des backends de configuration

en-us	See https://developers.facebook.com/apps on how to do that.
fr-fr	Voir https://developers.facebook.com/apps pour en savoir plus.

en-us	“!myfield ⇒ lastname” must be set
fr-fr	“!myfield ⇒ nom” doit être renseigné

en-us	Authen::SASL
fr-fr	Authen::SASL

en-us	Proxy
fr-fr	Proxy

en-us	Authentication level
fr-fr	Niveau d'authentification

en-us	Session explorer will not work
fr-fr	L'explorateur de session ne fonctionne pas

en-us	Fail2ban
fr-fr	Fail2ban

en-us	cgi for the portal (or any CGI: it works like PHP-FPM for Perl !)
fr-fr	cgi pour le portail (ou n'importe quelle CGI : ça fonctionne comme PHP-FPM pour Perl !)

en-us	[lemonldap-ng] enabled = true port    = http,https filter  = lemonldap action   = iptables-multiport[name=lemonldap, port="http,https"] logpath = /var/log/apache*/error*.log maxretry = 3
fr-fr	[lemonldap-ng] enabled = true port    = http,https filter  = lemonldap action   = iptables-multiport[name=lemonldap, port="http,https"] logpath = /var/log/apache*/error*.log maxretry = 3

en-us	Then a user that try to access to one of the following will be granted !
fr-fr	Alors l'utilisateur qui tente d'accéder à l'une des URL suivantes sera autorisé !

en-us	Client ID: Client ID for this RP
fr-fr	Identifiant : identifiant client de ce RP

en-us	HTML templates: in <lang> tags, add your translation, they will be automaticaly used
fr-fr	Les modèles HTML: dans les balises <lang>, ajoutez vos traductions, elles seront automatiquement utilisées

en-us	Key: application name
fr-fr	Key : nom d'application

en-us	Install all build dependencies (see BuildRequires in lemonldap-ng.spec)
fr-fr	Installer toutes les dépendances de construction (voir BuildRequires dans lemonldap-ng.spec)

en-us	Select Metadata, and unprotect the field to paste the following value:
fr-fr	Selectionner Metadata, et déprotéger le champ pour y mettre :

en-us	Requested authentication context: this context is declared in authentication request.
fr-fr	Contexte d'authentification demandé : ce contexte est déclaré dans la requête d'authentification.

en-us	'delete_user' =>  $_SERVER['HTTP_AUTH_SUPERADMIN'],
fr-fr	'delete_user' =>  $_SERVER['HTTP_AUTH_SUPERADMIN'],

en-us	Some examples:
fr-fr	Quelques exemples:

en-us	node2.example.com: DNS of the second LL::NG portal server (in cluster mode)
fr-fr	node2.example.com : DNS du second portail LL::NG (en mode cluster)

en-us	If no binding defined, the default binding in IDP metadata will be used.
fr-fr	Si aucune méthode n'est définie, la méthode par défaut des métadatas de l'IDP sera utilisée.

en-us	Each SREG attribute will be associated to a user session key.
fr-fr	Chaque attribut SREG est associé à une clef de session utilisateur.

en-us	Now you have access to the SP parameters list.
fr-fr	Il est ensuite possible d'accéder à la liste des paramètre du SP :

en-us	dbiChain
fr-fr	dbiChain

en-us	ID Token expiration: Expiration time of ID Tokens
fr-fr	Expiration des jetons d'identité: Délai d'expiration des jetons d'identité

en-us	authenticate user
fr-fr	authentifier les utilisateurs

en-us	Follow SOAP sessions backend page
fr-fr	Suivre la documentation backend de sessions SOAP

en-us	Force authentication: set to 'On' to force authentication when user connects to portal, even if he has a valid session
fr-fr	Forcer l'authentification : mettre à 'Activé' pour forcer l'authentification lorsque l'utilisateur accède au portail même s'il dispose d'une session valide

en-us	Captchas are available on the following forms:
fr-fr	Les captchas sont disponibles sur les formulaires suivants :

en-us	lemonldap-ng-users@ow2.org
fr-fr	lemonldap-ng-users@ow2.org

en-us	../pages/documentation/presentation.html
fr-fr	../pages/documentation/presentation.html

en-us	Session management
fr-fr	Gestion de session

en-us	Developers : lemonldap-ng-dev@ow2.org ( Subscribe | Archives )
fr-fr	Développeurs : lemonldap-ng-dev@ow2.org ( Souscrire | Archives )

en-us	Default: will this binding be used by default for authentication response.
fr-fr	Défaut : déclaration utilisée par défaut pour les réponses d'authentification.

en-us	user; admin
fr-fr	user; admin

en-us	Crypt::Rijndael
fr-fr	Crypt::Rijndael

en-us	For debugging, this valve can print some helpful information in debug level.
fr-fr	Pour le debogage, cette valve peut tracer quelques information utiliser.

en-us	To enable LL::NG authentication plugin, go in /etc/obm/obm_conf.inc:
fr-fr	Pour activer le composant d'authentification LL::NG, aller dans /etc/obm/obm_conf.inc:

en-us	_saml_id ProxyID _nameID _assert_id _art_id _session_id
fr-fr	_saml_id ProxyID _nameID _assert_id _art_id _session_id

en-us	For example, to preselect this IDP for users coming from 129.168.0.0/16 network:
fr-fr	Par exemple, pour pré-sélectionner cet IDP pour les utilisateurs provenant dui réseau 129.168.0.0/16 :

en-us	Password: Connection password
fr-fr	Mot-de-passe : mot-de-passe du compte de connexion

en-us	getAttributes(cookieValue): get elements stored in session
fr-fr	getAttributes(cookieValue) : retourne les éléments stockés dans la session

en-us	ldapConfBase: Notifications branch DN.
fr-fr	ldapConfBase : DN de la branche des notifications.

en-us	See performances to know how to use macros and groups in rules.
fr-fr	Voir performances pour comprendre l'intérêt des macros et groupes dans les règles.

en-us	You will configure Zimbra virtual host like other protected virtual host but you will use Zimbra Handler instead of default Handler.
fr-fr	Configurer l'hôte virtuel Zimbra comme n'importe quel autre hôte virtuel protégé mais utiliser le handler Zimbra au lieu du handler par défaut.

en-us	the portal is in the declared domain
fr-fr	le portail est dans le domaine déclaré

en-us	The Yubikey is a small material token shipped by Yubico.
fr-fr	Yubikey est un petit matériel d'authentification vendu par Yubico.

en-us	Commands on Active Directory will be:
fr-fr	Les commandes sur Active Directory :

en-us	Your database must have a specific table to host sessions.
fr-fr	Il faut dédier une table pour héberger les sessions.

en-us	Operating System
fr-fr	Système d'exploitation

en-us	LL::NG portal is a modular component.
fr-fr	Le portail LL::NG est un composant modulaire.

en-us	Store user password in session data: see password store documentation.
fr-fr	Stocker le mot-de-passe de l'utilisateur dans les données de session : voir la documentation sur le stockage du mot-de-passe.

en-us	Browseable (SQL, Redis or LDAP)
fr-fr	Browseable (SQL, Redis ou LDAP)

en-us	LemonLDAP::NG will do some checks on configuration and display errors and warnings if any.
fr-fr	LemonLDAP::NG effectue ensuite quelques tests sur la configuration et affiche les éventuelles erreurs et avertissements.

en-us	~10
fr-fr	~10

en-us	Docker allows do run application into containers.
fr-fr	Docker permet de lancer une application dans un conteneur.

en-us	Enable protection on Manager, by editing lemonldap-ng.ini:
fr-fr	Activer la protection du manager, en éditant lemonldap-ng.ini:

en-us	Go in Manager, General parameters » Advanced parameters » Security:
fr-fr	Aller dans le manager, Paramètres généraux » Paramètres avancés » Sécurité :

en-us	LimeSurvey has a webserver authentication mode that allows to integrate it directly into LemonLDAP::NG.
fr-fr	LimeSurvey dispose d'un mode d'authentification par serveur web qui permet de l'integrer directement dans LemonLDAP::NG.

en-us	internal variables, managed by LemonLDAP::NG
fr-fr	les variables internes, gérées par LemonLDAP::NG

en-us	You must register SP metadata here.
fr-fr	Il faut enregistrer les métadatas du SP ici.

en-us	screenshots:1.1:mailreset:mailreset_step2.png
fr-fr	screenshots:1.1:mailreset:mailreset_step2.png

en-us	Configuration objects use standard object class: applicationProcess.
fr-fr	Les objets de configuration utilisent une classe d'objet standard : applicationProcess.

en-us	Currently, the module is simply handling a Radius Authentication request and has been tested only against a FreeRadius server.
fr-fr	Actuellement, ce module traite simplement une requête d'authentification Radius et n'a été testé que sur un serveur FreeRadius.

en-us	vi /etc/sympa/auth.conf
fr-fr	vi /etc/sympa/auth.conf

en-us	This tutorial will guide you into a minimal installation and configuration procedure.
fr-fr	Ce tutoriel vous guidera pour réaliser une installation et une configuration minimale.

en-us	Form replay data
fr-fr	les données à rejouer dans les formulaires

en-us	On LL::NG server, edit /etc/krb5.conf:
fr-fr	Sur le serveur LL::NG, éditer /etc/krb5.conf :

en-us	Yubikey client ID
fr-fr	ID client Yubikey

en-us	LL::NG FastCGI server must be loaded separately.
fr-fr	Le serveur FastCGI LL::NG doit être lancé séparemment.

en-us	Configure the portal to use the remote LL::NG structure.
fr-fr	Configurer le portail pour qu'il utilise le système LL::NG distant.

en-us	Set also the configuration URI with https://accounts.google.com/.well-known/openid-configuration, and JWKS refresh, for example every day: 86400.
fr-fr	Préciser alors l'URI de configuration avec https://accounts.google.com/.well-known/openid-configuration, et le rafraîchissement JWKS, par exemple pour chaque jour : 86400.

en-us	This is the default configuration backend.
fr-fr	C'est le backend de configuration par défaut.

en-us	Nb users
fr-fr	Nb d'utilisateurs

en-us	The date format is the LDAP date syntax, for example for the 1st March 2009:
fr-fr	Le format de date est celui de la syntaxe des dates LDAP, par exemple pour le 1er Mars 2009 :

en-us	Double cookie
fr-fr	Double cookie

en-us	http://auth.example.com/saml/metadata
fr-fr	http://auth.example.com/saml/metadata

en-us	PerlHandler Lemonldap::NG::Handler::Proxy  
fr-fr	PerlHandler Lemonldap::NG::Handler::Proxy  

en-us	# another HTML code }
fr-fr	# autre code HTML }

en-us	Go in the Manager and set the session module (for example Apache::Session::Postgres for PostgreSQL) in General parameters » Sessions » Session storage » Apache::Session module and add the following parameters (case sensitive):
fr-fr	Aller dans le Manager et choisir le module de session (par exemple Apache::Session::Browseable::Postgres pour PostgreSQL) dans Paramètres généraux » Sessions » Stockage des sessions » Module Apache::Session et ajouter les paramètres suivants (sensible à la casse):

en-us	Build cookie(s)
fr-fr	Construit le ou les cookies

en-us	../../media/icons/flags/fr.png
fr-fr	../../media/icons/flags/fr.png

en-us	These options can then be overridden for each Identity Provider.
fr-fr	Ces options peuvent être surchargées pour chaque fournisseur d'identité.

en-us	authenticate users
fr-fr	authentifier les utilisateurs

en-us	<md:EntityDescriptor entityID="google.com" xmlns="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:metadata" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:md="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:metadata">
fr-fr	<md:EntityDescriptor entityID="google.com" xmlns="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:metadata" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:md="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:metadata">

en-us	ldapGroupObjectClass
fr-fr	ldapGroupObjectClass

en-us	get_key_from_all_sessions: list all sessions and return asked keys
fr-fr	get_key_from_all_sessions : liste toutes les sessions et retourne les clefs demandées

en-us	Changelog
fr-fr	Journal des changements

en-us	$uid eq "bart.simpson"
fr-fr	$uid eq "bart.simpson"

en-us	Logout user from current application and redirect it to the menu
fr-fr	Déconnecte l'utilisateur de l'application courante et le redirige vers le menu

en-us	Just run the tar command:
fr-fr	Lancer implement la commande tar :

en-us	Fields:
fr-fr	Champs :

en-us	notifications_explorer_create.png
fr-fr	notifications_explorer_create.png

en-us	customfooter.tpm : HTML code in the footer div
fr-fr	customfooter.tpm : code HTML inséré dans le div de pied-de-page

en-us	Success mail content (optional): Content of mail sent when password is changed
fr-fr	Contenu du message (optionnel) : contenu du courriel envoyé lorsque le mot-de-passe est changé

en-us	Examples:
fr-fr	Exemples :

en-us	Anti iframe protection: will kill parent frames to avoid some well known attacks
fr-fr	Protection anti-iframe : ferme la frame parente pour éviter des attaques bien connues

en-us	insert a loop around the HTML printing, starting with the object creation (→new)
fr-fr	insérer une boucle autour de l'affichage HTML, démarrant avec la création de l'objet (→new)

en-us	# SOAP functions for notification insertion (disabled by default)
fr-fr	# Fonctions SOAP pour insérer des notifications (désactivées par défaut)

en-us	</Files>  
fr-fr	</Files>  

en-us	An Apache session module was created by LL::NG team to store sessions in an LDAP directory.
fr-fr	Un module Apache::Session a été créé par l'équipe de développement de LL::NG pour stocker les sessions dans un annuaire LDAP.

en-us	Fill values here:
fr-fr	Renseigner les valeurs ici :

en-us	checkLogonHours($ssoLogonHours, '', '', '1')
fr-fr	checkLogonHours($ssoLogonHours, '', '', '1')

en-us	nothing here...
fr-fr	rien ici...

en-us	You can change it quick with a sed command.
fr-fr	On peut le changer rapidement par une commande sed.

en-us	netid_http_header             HTTP_AUTH_USER
fr-fr	netid_http_header             HTTP_AUTH_USER

en-us	On linux, by default, there is no DNS cache and LemonLDAP::NG portal request DNS at every connexions on LDAP or DB.
fr-fr	Avec linux, par défaut, il n'y a pas de cache DNS et le portail LemonLDAP::NG questionne le DNS à chaque connexion au serveur LDAP ou DB.

en-us	Zimbra Handler cannot be used in Nginx for the moment.
fr-fr	Le handler Zimbra ne peut être utilisé avec in Nginx pour l'instant.

en-us	Grant session: check rights to open SSO session
fr-fr	Autorise la session : vérifie le droit d'ouvrir une session SSO

en-us	Outlook Web App 
fr-fr	Outlook Web App 

en-us	WebID is a way to uniquely identify a person, company, organisation, or other agent using a URI and a certificate.
fr-fr	WebID est un moyen d'identification unique de personnes, entreprises, organisation, ou autre agent en utilisant une URI et un certificat.

en-us	You can use #PORTAL# in values to replace the portal URL.
fr-fr	Vous pouvez utiliser le mot clef #PORTAL# dans les valeurs pour remplacer l'URL du portail.

en-us	Identity provider
fr-fr	Fournisseur d'identité

en-us	The integration with LL::NG is the following:
fr-fr	L'intégration avec LL::NG est la suivante :

en-us	Value: SREG attribute name:
fr-fr	Valeur : noms d'attributs SREG :

en-us	It is recommended to use optional_no_ca since WebID doesn't use certificate authorities :
fr-fr	Il est recommandé d'utiliser « optional_no_ca » car WebID n'utilise pas d'autorité de certification :

en-us	It will answer to OpenID Connect requests to give user identity (trough ID Token) and information (trough User Info end point).
fr-fr	Il répond aux requêtes OpenID-Connect pour délivrer l'identité de l'utilisateur (via un jeton identifiant) et des informations (via le point d'accès "User Info").

en-us	To learn more about using Apache as reverse-proxy, see Apache documentation.
fr-fr	Pour en savoir plus sur l'utilisation d' Apache en reverse-proxy, consultez la documentation d'Apache.

en-us	http://search.cpan.org/~speeves/Apache2-AuthenNTLM-0.02/AuthenNTLM.pm
fr-fr	http://search.cpan.org/~speeves/Apache2-AuthenNTLM-0.02/AuthenNTLM.pm

en-us	They can then be forwarded to applications trough HTTP headers.
fr-fr	Ils peuvent être transférés aux applications via les en-têtes HTTP.

en-us	Dokuwiki virtual host in Manager
fr-fr	Hôte virtuel Dokuwiki dans le manager

en-us	As J2EE servlet container, Tomcat provides standard security feature, like authentication: the application deployed in Tomcat can delegate its authentication to Tomcat.
fr-fr	Comme conteneur de servlet J2EE, Tomcat fournit les fonctionnalités de sécurité standards, telles l'authentification : une application déployée dans Tomcat peut déléguer son authentification à Tomcat.

en-us	The default rule is:
fr-fr	La règle par défaut est :

en-us	jQuery URL: http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.1/jquery.min.js (if you let this parameter empty, jQuery is supposed to be already loaded; you can also set default to point to jQuery URL of LL::NG portal)
fr-fr	URL jQuery : http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.1/jquery.min.js (si ce paramètre est vide, jQuery est supposé être déjà chargé ; on peut aussi mettre default pour pointer vers l'URL jQuery du portail LL::NG)

en-us	../media/icons/flags/us.png
fr-fr	../media/icons/flags/us.png

en-us	Define at least:
fr-fr	Definir au moins :

en-us	~50
fr-fr	~50

en-us	David COUTADEUR: developer, tester
fr-fr	David COUTADEUR : developeur, testeur

en-us	Extraction
fr-fr	Extraction

en-us	Use MySQL for Lemonldap::NG sessions
fr-fr	Utiliser MySQL pour les sessions de Lemonldap::NG

en-us	You can then add the Manager as an application in the menu.
fr-fr	On peut aussi ajouter le manager dans les applications du menu.

en-us	Facebook
fr-fr	Facebook

en-us	Rules can also be used to intercept logout URL:
fr-fr	Les règles peuvent également être utilisées pour intercepter les URL de déconnexion :

en-us	To configure your new skin in Manager, select the custom skin, and enter your skin name in the configuration field.
fr-fr	Pour configurer le nouveau thème dans le manager, selectionner le thème personnalisé et entrer le nom du nouveau thème dans le champ.

en-us	http://www.slideshare.net/coudot/rmll-2009-prsentation-du-websso-lemonldapng
fr-fr	http://www.slideshare.net/coudot/rmll-2009-prsentation-du-websso-lemonldapng

en-us	The LDAP schema extension can be used to store this value.
fr-fr	L'extension de schéma LDAP peut être utilisée pour stocker cette valeur.

en-us	Port: port of the application (by default, 80 for http, 443 for https)
fr-fr	Port : port de l'application (par défaut, 80 pour http, 443 pour https)

en-us	</Location>  
fr-fr	</Location>  

en-us	Use redirect on error
fr-fr	Utiliser les redirections en cas d'erreur

en-us	../../../media/icons/kmultiple.png
fr-fr	../../../media/icons/kmultiple.png

en-us	HTTPS: use https as protocol
fr-fr	HTTPS : utilise https comme protocole

en-us	mailreset_step3.png
fr-fr	mailreset_step3.png

en-us	Identity provider: LL::NG is able to provide identity service using:
fr-fr	Fournisseur d'identité : LL::NG peut fournir un service d'identité en utilisant :

en-us	Any CAS consumer
fr-fr	N'importe quel client CAS

en-us	Since 4.0 release, it offers an easy way to configure SSO thanks to authentication subsystems.
fr-fr	Depuis la version 4.0, il permet facilement de configurer un SSO grace au sous-système d'authentification.

en-us	(default: find)
fr-fr	(défaut: find)

en-us	Liferay virtual host in Manager
fr-fr	Hôte virtuel Liferay dans le manager

en-us	Gaultier HUBERT
fr-fr	Gaultier HUBERT

en-us	Go in the Manager and set the session module to Apache::Session::Browseable::LDAP.
fr-fr	Aller dans le manager et mettre le module de session à Apache::Session::Browseable::LDAP

en-us	To configure warning before password expiration, you must set two variables in Active Directory parameters in Manager:
fr-fr	Pour configurer l'avertissement vant expiration, il faut indiquer deux variables des paramètres Active Directory dans le Manager:

en-us	HTTP headers: forge information sent to protected applications
fr-fr	En-têtes HTTP : construit l'information à envoyer aux applications protégées

en-us	../documentation/current/start.html#configuration_database
fr-fr	../documentation/current/start.html#configuration_database

en-us	//"userobm_web_all"             => ,
fr-fr	//"userobm_web_all"             => ,

en-us	Just set the LL::NG Handler IP on this attribute in order to add more security.
fr-fr	Indiquer seulement l'adresse IP du handler LL::NG dans cet attribut pour ajouter plus de sécurité.

en-us	Spring Security is the new ACEGI name.
fr-fr	Spring Security est le nouveau nom d'ACEGI.

en-us	If OpenID login is not set, it uses General Parameters » Logs » REMOTE_USER data, which is set to uid by default
fr-fr	Si l'identifiant OpenID n'est pas renseigné, la donnée Paramètres généraux » Journalisation » REMOTE_USER est  utilisée, mise à uid par défaut

en-us	Notifications
fr-fr	Notifications

en-us	Same with remote server configured with the same host name:
fr-fr	La même chose avec le serveur distant configuré avec le même nom d'hôte :

en-us	See also this github project: https://github.com/coudot/lemonldap-ng-docker
fr-fr	Voir aussi le projet Github : https://github.com/coudot/lemonldap-ng-docker

en-us	XML menu configuration is deprecated.
fr-fr	XML menu configuration is deprecated.

en-us	# Insert $_user in logs
fr-fr	# Insérer $_user dans les journaux

en-us	Binaries install :
fr-fr	Installer les exécutables :

en-us	Anonymous access
fr-fr	Accès anonyme

en-us	SAP
fr-fr	SAP

en-us	Sign-out page URL: this in not the SLO access point (Google Apps does not support SLO), but the main logout page.
fr-fr	Sign-out page URL: il ne s'agit pas du point d'accès de déconnexion globale (SLO) (Google Apps ne le supporte pas), mais de la page de déconnexion.

en-us	Display deleted sessions
fr-fr	Affiche les sessions effacées

en-us	See Sessions for more details
fr-fr	Voir Sessions pour plus de détails

en-us	To view a configuration parameter, for example portal URL:
fr-fr	Pour voir un paramètre de configuration, par exemple l'URL du portail :

en-us	Allow only one session per user
fr-fr	N'autoriser qu'une session par utilisateur

en-us	More information about Safe on CPAN
fr-fr	Plus d'information sur Safe sur le CPAN

en-us	Server time
fr-fr	Horloge des serveurs

en-us	Databases
fr-fr	Bases de données

en-us	Environment variables will not be queried in users database.
fr-fr	Les variables d'environnement ne seront pas demandées à la base de données utilisateurs.

en-us	For each binding you can set:
fr-fr	Pour chaque déclaration, vous pouvez indiquer :

en-us	purge old sessions
fr-fr	purger les anciennes sessions

en-us	Identity provider: how forward user identity
fr-fr	Fournisseur d'identité : comment transférer l'identité

en-us	Go in General Parameters » Issuer modules » SAML and configure:
fr-fr	Dans le manager, aller dans Paramètres généraux > Modules fournisseurs » SAML et configurer :

en-us	You need to register a new application on Facebook to get an application ID and a secret.
fr-fr	Il faut enregistrer la nouvelle application dans Facebook pour obtenir un identifiant d'application et un secret.

en-us	press
fr-fr	press

en-us	Then go in Multiple parameters to define the modules to chain for authentication and users.
fr-fr	Aller ensuite dans les paramètres Multiple pour définir les modules à chaîner pour l'authentification et les utilisateurs.

en-us	Then use the SiteMinder tab to configure SSO:
fr-fr	Utiliser ensuite le paragraphe SiteMinder pour configurer le SSO :

en-us	These options are only here to override default values.
fr-fr	Ces options ne sont à utiliser que pour surcharger les valeurs par défaut.

en-us	Required :
fr-fr	Requis :

en-us	See the README to know how install and configure it.
fr-fr	Voir le README pour l'installer et le configurer.

en-us	unparsed_uri: URL path, before URL decoding
fr-fr	unparsed_uri : l'URL avant décodage

en-us	</Location>  
fr-fr	</Location>  

en-us	ldapgroups -> memberOf
fr-fr	ldapgroups -> memberOf

en-us	Set local groups: compute configured groups
fr-fr	Installe les groupes locaux : calcule les groupes demandés par la configuration

en-us	# Load Zimbra Handler
fr-fr	# Load Zimbra Handler

en-us	Install cron jobs
fr-fr	Installer les tâches planifiées (cron)

en-us	/_detail/icons/tux.png?id=contact
fr-fr	/_detail/icons/tux.png?id=contact

en-us	LL::NG publish its OpenID Connect metadata to ease the configuration of client.
fr-fr	LL::NG publie ses métadonnées OpenID-Connect pour faciliter la configuration du client.

en-us	General performances
fr-fr	Performances générales

en-us	In this case, authentication is not a response to an issued authentication request, and we have less control on conditions.
fr-fr	Dans ce cas, l'authentification n'est pas une réponse à une requête d'authentification ce qui diminue les capacités de contrôle.

en-us	See https://doc.integ01.dev-franceconnect.fr/fs-scopes
fr-fr	Voir https://doc.integ01.dev-franceconnect.fr/fs-scopes

en-us	<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?> <tomcat-users>
fr-fr	<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?> <tomcat-users>

en-us	install_libs (all Perl libraries)
fr-fr	install_libs (toutes les librairies Perl)

en-us	Get the packages
fr-fr	Obtenir ces paquets

en-us	Logging portal access
fr-fr	Trace des authentification

en-us	User can now access to the protected application
fr-fr	L'utilisateur peut maintenant accéder aux applications

en-us	Display name: Name of the RP application
fr-fr	Affichage : Nom de l'application RP

en-us	Installation on Debian/Ubuntu with packages
fr-fr	Installation sur Debian/Ubuntu avec les paquets

en-us	../css/print.css
fr-fr	../css/print.css

en-us	'default_expires_in' => 600,?
fr-fr	'default_expires_in' => 600,?

en-us	by double IP (sessions opened by the same user from multiple computers)
fr-fr	par double IP (sessions ouvertes par le même utilisateur sur plusieurs machines)

en-us	../../../../media/documentation/googleapps-sso.png
fr-fr	../../../../media/documentation/googleapps-sso.png

en-us	$ldapservers->SetValue($i,'server','auth_type','config'); $ldapservers->SetValue($i,'login','dn','cn=Manager,dc=example,dc=com'); $ldapservers->SetValue($i,'login','pass','secret');
fr-fr	$ldapservers->SetValue($i,'server','auth_type','config'); $ldapservers->SetValue($i,'login','dn','cn=Manager,dc=example,dc=com'); $ldapservers->SetValue($i,'login','pass','secret');

en-us	authpwd.example.com: DNS of the LL::NG portal (to failback to a form based authentication)
fr-fr	authpwd.example.com : DNS du portail LL::NG (pour retomber sur un formulaire d'authentification)

en-us	See SAML service configuration chapter.
fr-fr	Voir le chapître de configuration du service SAML.

en-us	http://www.slideshare.net/coudot/sl2009-identity-management-cycle-ldap-synchronization-and-websso2
fr-fr	http://www.slideshare.net/coudot/sl2009-identity-management-cycle-ldap-synchronization-and-websso2