en-us	"" : ($mail =~ /^([^@]+)/)[0] .
fr-fr	"" : ($mail =~ /^([^@]+)/)[0] .

en-us	"\@example.com"
fr-fr	"\@example.com"

en-us	"admin0\@global.virt" : $uid
fr-fr	"admin0\@global.virt" : $uid

en-us	# Client requests
fr-fr	# Requêtes clients

en-us	# Drop post datas
fr-fr	# Ignorer les données postées

en-us	# ELSE
fr-fr	# SINON

en-us	# Fail2Ban configuration file # # Author: Adrien Beudin # # $Revision: 2 $ #  [Definition]  # Option:  failregex # Notes.:  regex to match the password failure messages in the logfile.
fr-fr	# Fail2Ban configuration file # # Author: Adrien Beudin # # $Revision: 2 $ #  [Definition]  # Option:  failregex # Notes.:  regex to match the password failure messages in the logfile.

en-us	# IF LUA IS SUPPORTED
fr-fr	# SI LUA EST SUPPORTÉ

en-us	# Insert $_user in logs
fr-fr	# Insérer $_user dans les journaux

en-us	# Insert then your configuration (fastcgi_* or proxy_*)
fr-fr	# Insérer ensuite la configuration (fastcgi_* ou proxy_*)

en-us	# Internal authentication request
fr-fr	# Requête interne d'authentification

en-us	# Internal call to FastCGI server
fr-fr	# Appe interne au serveur FastCGI

en-us	# Keep original hostname
fr-fr	# Conserver le nom d'hôte original

en-us	# Keep original request (LLNG server will received /llauth)
fr-fr	# Conserver la requête originale (le serveur LLNG va recevoir /llauth)

en-us	# Log format include /path/to/lemonldap-ng/nginx-lmlog.conf; server {
fr-fr	# Format des journaux include /path/to/lemonldap-ng/nginx-lmlog.conf; server {

en-us	# Number of process (default: 7) #NPROC = 7   # Unix socket to listen to SOCKET=/var/run/llng-fastcgi-server/llng-fastcgi.sock   # Pid file PID=/var/run/llng-fastcgi-server/llng-fastcgi-server.pid   # User and GROUP USER=www-data GROUP=www-data   # Custom functions file CUSTOM_FUNCTIONS_FILE=/root/SSOExtensions.pm
fr-fr	# Nombre de processus (défaut : 7) #NPROC = 7   # Socket Unix d'écoute SOCKET=/var/run/llng-fastcgi-server/llng-fastcgi.sock   # Fichier identifiant de processus (PID) PID=/var/run/llng-fastcgi-server/llng-fastcgi-server.pid   # Utilisateur et groupe USER=www-data GROUP=www-data   # Fichier éventuel de fonctions personnalisées CUSTOM_FUNCTIONS_FILE=/root/SSOExtensions.pm

en-us	# OR
fr-fr	# OU

en-us	# OR in the corresponding block
fr-fr	# OU dans le bloc correspondant

en-us	# Other requests
fr-fr	# Autres requêtes

en-us	# PASSING HEADERS TO APPLICATION #
fr-fr	# PASSER LES ENTÊTES À L'APPLICATION #

en-us	# Set REMOTE_USER (for FastCGI apps only)
fr-fr	# Définir REMOTE_USER (pour les applications FastCGI seulement)

en-us	# Set manually your headers
fr-fr	# Définir manuellement les en-têtes

en-us	# Then (if LUA not supported), change cookie header to hide LLNG cookie
fr-fr	# Ensuite (si LUA n'est pas supporté), changer l'en-tête Cookie pour masquer celui de LLNG

en-us	# Uncomment this if status is enabled
fr-fr	# Décommenter ceci si le module de statut est activé

en-us	# Values:  TEXT # ignoreregex =
fr-fr	# Values:  TEXT # ignoreregex =

en-us	# You can protect it : # * by Apache itself, # * by the parameter 'protection' which can take one of the following # values : #   * authenticate : all authenticated users can access #   * manager      : manager is protected like other virtual hosts: you #                    have to set rules in the corresponding virtual host #   * rule: <rule> : you can set here directly the rule to apply #   * none         : no protection
fr-fr	# You can protect it : # * by Apache itself, # * by the parameter 'protection' which can take one of the following # values : #   * authenticate : all authenticated users can access #   * manager      : manager is protected like other virtual hosts: you #                    have to set rules in the corresponding virtual host #   * rule: <rule> : you can set here directly the rule to apply #   * none         : no protection

en-us	##################################
fr-fr	######################################

en-us	##################################  
fr-fr	######################################  

en-us	###################################################################### # Multi Router Traffic Grapher -- Sample Configuration File ###################################################################### # This file is for use with mrtg-2.5.4c   # Global configuration WorkDir: /var/www/mrtg WriteExpires: Yes   Title[^]: Traffic Analysis for   # 128K leased line # ---------------- #Title[leased]: a 128K leased line #PageTop[leased]: Our 128K link to the outside world #Target[leased]: 1:public@router.localnet #MaxBytes[leased]: 16000 Target[test.example.com]: `/etc/mrtg/lmng-mrtg 172.16.1.2 https://test.example.com/status OK OK` Options[test.example.com]: nopercent, growright, nobanner, perminute PageTop[test.example.com]: Requests OK from test.example.com MaxBytes[test.example.com]: 1000000 YLegend[test.example.com]: hits/minute ShortLegend[test.example.com]: &nbsp; hits/mn LegendO[test.example.com]: Hits: LegendI[test.example.com]: Hits: Legend2[test.example.com]: Hits per minute Legend4[test.example.com]: Hits max per minute Title[test.example.com]: Hits per minute WithPeak[test.example.com]: wmy
fr-fr	###################################################################### # Multi Router Traffic Grapher -- Sample Configuration File ###################################################################### # This file is for use with mrtg-2.5.4c   # Global configuration WorkDir: /var/www/mrtg WriteExpires: Yes   Title[^]: Traffic Analysis for   # 128K leased line # ---------------- #Title[leased]: a 128K leased line #PageTop[leased]: Our 128K link to the outside world #Target[leased]: 1:public@router.localnet #MaxBytes[leased]: 16000 Target[test.example.com]: `/etc/mrtg/lmng-mrtg 172.16.1.2 https://test.example.com/status OK OK` Options[test.example.com]: nopercent, growright, nobanner, perminute PageTop[test.example.com]: Requests OK from test.example.com MaxBytes[test.example.com]: 1000000 YLegend[test.example.com]: hits/minute ShortLegend[test.example.com]: &nbsp; hits/mn LegendO[test.example.com]: Hits: LegendI[test.example.com]: Hits: Legend2[test.example.com]: Hits per minute Legend4[test.example.com]: Hits max per minute Title[test.example.com]: Hits per minute WithPeak[test.example.com]: wmy

en-us	#compilation
fr-fr	#compilation

en-us	#google_apps_control_panel
fr-fr	#google_apps_control_panel

en-us	#local_file
fr-fr	#local_file

en-us	#mini_howtos
fr-fr	#mini_howtos

en-us	#perl_auto-protected_cgi
fr-fr	#perl_auto-protected_cgi

en-us	#presentation
fr-fr	#presentation

en-us	$_auth
fr-fr	$_auth

en-us	$_authChoice
fr-fr	$_authChoice

en-us	$_password
fr-fr	$_password

en-us	$_passwordDB
fr-fr	$_passwordDB

en-us	$_userDB
fr-fr	$_userDB

en-us	$authenticationLevel > 2
fr-fr	$authenticationLevel > 2

en-us	$description eq "LDAP administrator"
fr-fr	$description eq "LDAP administrator"

en-us	$givenName
fr-fr	$givenName

en-us	$groups
fr-fr	$groups

en-us	$groups =~ /\badmin\b/
fr-fr	$groups =~ /\badmin\b/

en-us	$mailR
fr-fr	$mailR

en-us	$uid
fr-fr	$uid

en-us	$uid eq "coudot"
fr-fr	$uid eq "coudot"

en-us	$uid eq “root”
fr-fr	$uid eq “root”

en-us	$uidR
fr-fr	$uidR

en-us	$uid eq "bart.simpson"
fr-fr	$uid eq "bart.simpson"

en-us	'cache_depth' => 5,?
fr-fr	'cache_depth' => 5,?

en-us	'cache_root' => '/tmp',?
fr-fr	'cache_root' => '/tmp',?

en-us	'default_expires_in' => 600,?
fr-fr	'default_expires_in' => 600,?

en-us	'directory_umask' => '007',?
fr-fr	'directory_umask' => '007',?

en-us	'namespace' => 'MyNamespace'?
fr-fr	'namespace' => 'MyNamespace'?

en-us	($uid =~ /^admin0/i)[0] ?
fr-fr	($uid =~ /^admin0/i)[0] ?

en-us	(&(mail=$mail)(objectClass=person))
fr-fr	(&(mail=$mail)(objectClass=person))

en-us	(&(sAMAccountName=$user)(objectClass=person))
fr-fr	(&(sAMAccountName=$user)(objectClass=person))

en-us	(adapt the domain if necessary)
fr-fr	(adapter le domaine si nécessaire)

en-us	(create one if none is present)
fr-fr	(en créer un à défaut)

en-us	(default is not to cipher)
fr-fr	(aucun par défaut)

en-us	(default: find)
fr-fr	(défaut: find)

en-us	(if it is superior to 1h, then there is a problem.
fr-fr	(au-dessus d'1h, il y a un problème.

en-us	(o/n) n
fr-fr	(o/n) n

en-us	(o/n) n Le nouveau rôle doit-il être autorisé à créer de nouveaux rôles ?
fr-fr	(o/n) n Le nouveau rôle doit-il être autorisé à créer de nouveaux rôles ?

en-us	(o/n) n Le nouveau rôle doit-il être autorisé à créer des bases de données ?
fr-fr	(o/n) n Le nouveau rôle doit-il être autorisé à créer des bases de données ?

en-us	(see next section)
fr-fr	(voir section suivante)

en-us	(see ppolicy workflow below)
fr-fr	(voir le procédé de politique de mots-de-passe ci-dessous)

en-us	(support from Windows Server 2003) It is too late for the user to do anything.
fr-fr	(support depuis la version Windows Server 2003) Il est trop tard pour l'utilisateur pour faire quoi que ce soit.

en-us	*.partner.com
fr-fr	*.partenaire.com

en-us	----
fr-fr	----

en-us	-I/etc/apache2 -e &Lemonldap::NG::Handler::Status::run(Cache::FileCache,{?
fr-fr	-I/etc/apache2 -e &Lemonldap::NG::Handler::Status::run(Cache::FileCache,{?

en-us	-cfgNum: the configuration number.
fr-fr	-cfgNum : le numéro de configuration.

en-us	-force: set it to 1 to save a configuration earlier than latest.
fr-fr	-force: mettre à 1 pour sauver une configuration plus ancienne que la dernière.

en-us	-iniFile: the lemonldap-ng.ini file to use if not default value.
fr-fr	-iniFile : le fichier lemonldap-ng.ini à utiliser si ce n'est pas la valeur par défaut.

en-us	-sep: separator of hierarchical values (by default: /).
fr-fr	-sep : séparateur des valeurs hiérarchiques (par défaut: /).

en-us	-yes: do not prompt for confirmation before saving new configuration.
fr-fr	-yes: pour ne pas demander la confirmation avant sauvegarde.

en-us	...
fr-fr	...

en-us	... </AttributeAuthorityDescriptor>
fr-fr	... </AttributeAuthorityDescriptor>

en-us	... </IDPSSODescriptor>
fr-fr	... </IDPSSODescriptor>

en-us	... </SPSSODescriptor>
fr-fr	... </SPSSODescriptor>

en-us	... </EntityDescriptor>
fr-fr	... </EntityDescriptor>

en-us	...   </VirtualHost>
fr-fr	...   </VirtualHost>

en-us	...   </VirtualHost>
fr-fr	...   </VirtualHost>

en-us	... other SSL parameters ...
fr-fr	... autres paramètres SSL ...

en-us	/index.php?Access=admin
fr-fr	/index.php?Access=admin

en-us	/index.php?access=admin&access=other
fr-fr	/index.php?access=admin&access=other

en-us	/index/ is an unprotected page to display a SSL test button
fr-fr	/index/ est une page non protégée pour afficher un bouton de test SSL

en-us	/sslok/ is the new LemonLDAP::NG portal.
fr-fr	/sslok/ est le nouveau portail LemonLDAP::NG.

en-us	/testssl/ is a SSL protected page to check the certificate
fr-fr	/testssl/ est une page protégée par SSL qui vérifie le certificat

en-us	/usr/share/lemonldap-ng/bin/lemonldap-ng-cli
fr-fr	/usr/share/lemonldap-ng/bin/lemonldap-ng-cli

en-us	/usr/share/lemonldap-ng/bin/lemonldap-ng-cli help
fr-fr	/usr/share/lemonldap-ng/bin/lemonldap-ng-cli help

en-us	/usr/share/lemonldap-ng/bin/lmConfigEditor
fr-fr	/usr/share/lemonldap-ng/bin/lmConfigEditor

en-us	/var/lib/lemonldap-ng/sessions
fr-fr	/var/lib/lemonldap-ng/sessions

en-us	/var/lib/lemonldap-ng/sessions/lock
fr-fr	/var/lib/lemonldap-ng/sessions/lock

en-us	0
fr-fr	0

en-us	000000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF000000
fr-fr	000000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF000000

en-us	0_bad
fr-fr	0_bad

en-us	1
fr-fr	1

en-us	10.0.0.1:20000 10.0.0.2:20000
fr-fr	10.0.0.1:20000 10.0.0.2:20000

en-us	127.0.0.1:6379
fr-fr	127.0.0.1:6379

en-us	1_admin
fr-fr	1_admin

en-us	1f777a6581e478499f4284e54fe2d4a4e513dfff
fr-fr	1f777a6581e478499f4284e54fe2d4a4e513dfff

en-us	2
fr-fr	2

en-us	20090301000000Z
fr-fr	20090301000000Z

en-us	2_pub
fr-fr	2_pub

en-us	</Directory>
fr-fr	</Directory>

en-us	</Directory>
fr-fr	</Directory>

en-us	<Directory /usr/local/lemonldap-ng/htdocs/manager/>
fr-fr	<Directory /usr/local/lemonldap-ng/htdocs/manager/>

en-us	<Location /status>
fr-fr	<Location /status>

en-us	<Directory /usr/local/lemonldap-ng/htdocs/portal/>
fr-fr	<Directory /usr/local/lemonldap-ng/htdocs/portal/>

en-us	package SSOExtensions;   sub function1 {
fr-fr	package SSOExtensions;   sub function1 {

en-us	print "Connected user: ".$ENV{HTTP_AUTH_USER};
fr-fr	print "Connected user: ".$ENV{HTTP_AUTH_USER};

en-us	API Name: filled automatically
fr-fr	API Name : renseigné automatiquement

en-us	Alfresco is an ECM/BPM software.
fr-fr	Alfresco est un logiciel ECM/BPM.

en-us	Apache Tomcat is an open source software implementation of the Java Servlet and JavaServer Pages technologies.
fr-fr	Apache Tomcat est une implémentation libre des technologies Java Servlet et JavaServer Pages.

en-us	Apache::Session::Browseable is a wrapper for other Apache::Session modules that add the capability to manage indexes.
fr-fr	Apache::Session::Browseable est une surcouche d'autres modules Apache::Session qui ajoute des capacités d'indexation.

en-us	Apache::Session::Redis is the faster shareable session backend
fr-fr	Apache::Session::Redis est le module de stockage des sessions en réseau le plus rapide

en-us	Authentication: how check user credentials
fr-fr	Authentification : comment examiner les données utilisateur d'authentification

en-us	Bugzilla is server software designed to help you manage software development.
fr-fr	Bugzilla est un logiciel serveur conçu pour assister la gestion de développement logiciel.

en-us	CAS access control policy
fr-fr	Politique de contrôle d'accès CAS

en-us	CAS authentication level
fr-fr	Niveau d'authentification CAS

en-us	CAS authentication will automatically add a logout forward rule on CAS server logout URL in order to close CAS session on LL::NG logout.
fr-fr	L'authentification CAS ajoute automatiquement une règle de renvoi après déconnexion sur l'URL de déconnexion du serveur CAS afin de clore la session CAS lors de la déconnexion LL::NG.

en-us	CDA is set if the handler is not in the same domain
fr-fr	Le CDA ne fonctionne que si l'agent n'est pas dans le même domaine

en-us	Configure the Apache server that host the portal to use the Apache Kerberos authentication module
fr-fr	Configurer le serveur Apache qui héberge le portail utilisant le module d'authentification Kerberos d'Apache

en-us	Configuring the virtual hosts is not sufficient to display an application in the menu.
fr-fr	Configurer les hôtes virtuels n'est pas suffisant pour afficher une application dans le menu.

en-us	Create a protocol proxy (SAML to OpenID, CAS to SAML ,…)
fr-fr	Créer un proxy de protocoles  (SAML vers OpenID, CAS vers SAML ,…)

en-us	DBI authentication level
fr-fr	Niveau d'authentification DBI

en-us	DBI connection string
fr-fr	Chaîne de connexion DBI

en-us	DBI password
fr-fr	Mot-de-passe DBI

en-us	DBI table name
fr-fr	Nom de table DBI

en-us	DBI user
fr-fr	Utilisateur DBI

en-us	DN of sessions branch
fr-fr	DN de la branche des sessions

en-us	Django is a high-level Python Web framework that encourages rapid development and clean, pragmatic design.
fr-fr	Django est un framework web de haut niveau écrit en Python qui favorise le développement rapide et propre et un design pragmatique.

en-us	Docker allows do run application into containers.
fr-fr	Docker permet de lancer une application dans un conteneur.

en-us	DokuWiki is a standards compliant, simple to use Wiki, mainly aimed at creating documentation of any kind.
fr-fr	DokuWiki est un wiki simple et standard principalement destiné à la création de documents de toute nature.

en-us	Download the Lasso tarball and compile it on your system.
fr-fr	Téléchargez l'archive Lasso et compilez là sur votre système.

en-us	Drupal is a CMS written in PHP.
fr-fr	Drupal est un CMS écrit en PHP.

en-us	Extended functions:
fr-fr	Fonctions étendues

en-us	Facebook is a famous social network service.
fr-fr	Facebook est un célèbre réseau social.

en-us	France Connect is an authentication platform made by French government.
fr-fr	France Connect est une plateforme d'authentification créée par le gouvernement français.

en-us	GLPI is the Information Resource-Manager with an additional Administration- Interface.
fr-fr	GLPI est un gestionnaire d'informations de ressources avec une interface additionnelle d'administration.

en-us	GRR is a room booking software.
fr-fr	GRR est un logiciel de réservation de chambres.

en-us	Google Apps can use SAML to authenticate users, behaving as an SAML service provider, as explained here.
fr-fr	Les applications Google peuvent utiliser SAML pour authentifier les utilisateurs, en se comportant comme des fournisseurs de service SAML, tel qu'expliqué ici.

en-us	HTML::Template
fr-fr	HTML::Template

en-us	IP of the user (can be the X Forwarded For IP if trusted proxies are configured)
fr-fr	IP de l'utilisateur (peut être celle de l'en-tête X-Forwarded-For si des proxies agréés ont été configurés)

en-us	Identity provider: how forward user identity
fr-fr	Fournisseur d'identité : comment transférer l'identité

en-us	LL::NG FastCGI server must be loaded separately.
fr-fr	Le serveur FastCGI LL::NG doit être lancé séparemment.

en-us	LL::NG Null backend is a transparent backend:
fr-fr	Le backend Null de LL::NG est un backend transparent :

en-us	LL::NG Slave backend relies on HTTP headers to retrieve user login and/or attributes.
fr-fr	Le backend Slave de LL::NG utilise les en-têtes HTTP pour récupérer le nom d'utilisateur et/ou les attributs.

en-us	LL::NG can act as an OpenID Connect Provider (OP).
fr-fr	LL::NG peut agir comme fournisseur OpenID-Connect (OP).

en-us	LL::NG can act as an OpenID Connect Relying Party (RP) towards multiple OpenID Connect Providers (OP).
fr-fr	LL::NG peut agir comme un client OpenID-Connect (« Relying Party » RP), ce qui permet de fédérer LL::NG avec :

en-us	LL::NG can also request proxy tickets for its protected services.
fr-fr	LL::NG peut également requérir des tickets de proxy pour les services qu'il protège.

en-us	LL::NG can be configured to restrict OpenID exchange using a white or a black list of domains.
fr-fr	LL::NG peut être configuré pour restreindre les échanges OpenID en utilisant les listes blanches ou noires de domaines.

en-us	LL::NG can delegate authentication to Apache, so it is possible to use any Apache authentication module, for example Kerberos, Radius, OTP, etc.
fr-fr	LL::NG peut déléguer l'authentification à Apache, ainsi il est possible d'utiliser tous les modules d'authentification Apache, par exemple Kerberos, Radius, OTP, etc.

en-us	LL::NG can delegate authentication to a CAS server.
fr-fr	LL::NG peut déléguer l'authentification à un serveur CAS.

en-us	LL::NG can delegate authentication to an OpenID server.
fr-fr	LL::NG peut deleguer l'authentification à un serveur OpenID.

en-us	LL::NG can grab them automatically if jwks_uri is defined in metadata.
fr-fr	LL::NG peut les récupérer autoatiquement si jwks_uri est défini dans la métadonnée.

en-us	LL::NG can propose a password reset form, for users who loose their password (this kind of application is also called a self service password interface).
fr-fr	LL::NG peut proposer un formulaire de réinitialisation de mot-de-passe pour les utilisateurs qui ont perdu leur mot-de-passe (ce type d'application est également appelée interface de mot-de-passe self-service).

en-us	LL::NG can protect any Apache hosted application including Apache reverse-proxy mechanism.
fr-fr	LL::NG peut protéger toute application hébergée par Apache y compris le mécanisme de proxy inverse d'Apache.

en-us	LL::NG can use SAML2 to get user identity and grab some attributes defined in user profile on its Identity Provider (IDP).
fr-fr	LL::NG peut utiliser SAML2 pour obtenir l'identité et d'autres attributs definis dans le profil utilisateur défini chez son fournisseur d'identité (IDP).

en-us	LL::NG can use a lot of databases as authentication, users and password backend:
fr-fr	LL::NG peut utiliser de nombreuses bases de données comme backend d'authentification, d'utilisateurs et de mots de passe :

en-us	LL::NG can use a white list or a black list to filter allowed OpenID domains.
fr-fr	LL::NG peut utiliser une liste blanche ou noire pour filtrer les domaines OpenID autorisés.

en-us	LL::NG can use an LDAP directory to:
fr-fr	LL::NG peut utiliser un annuaire LDAP pour :

en-us	LL::NG can use federation protocols (SAML, CAS, OpenID) independently to:
fr-fr	LL::NG peut utiliser des protocoles de fédération (SAML, CAS, OpenID) indépendamment pour :

en-us	LL::NG can use two tables:
fr-fr	LL::NG peut utiliser deux tables :

en-us	LL::NG configured as SAML Identity Provider
fr-fr	LL::NG configuré comme fournisseur d'identité SAML

en-us	LL::NG has a logout forward mechanism, that will add a step in logout process, to send logout requests (indeed, GET requests on application logout URL) inside hidden iframes.
fr-fr	LL::NG dispose d'un dispositif de propagation de déconnexion qui ajoute une étape à ce processus pour envoyer des requêtes de déconnexion (en pratique, des requêtes GET vers des URL de déconnexion) dans des iframes cachées.

en-us	LL::NG is compatible with LDAP password policy:
fr-fr	LL::NG est compatible avec la politique de mots-de-passe LDAP :

en-us	LL::NG is compatible with the CAS protocol versions 1.0, 2.0 and part of 3.0 (attributes exchange).
fr-fr	LL::NG est compatible avec le protocole CAS versions 1.0, 2.0 et en partie 3.0 (echange d'attributs).

en-us	LL::NG is compatible with the OpenID Authentication protocol version 2.0 and version 1.0.
fr-fr	LL::NG est compatible avec le protocole d'authentification OpenID version 2.0 et version 1.0.

en-us	LL::NG needs a storage system to store its own configuration (managed by the manager).
fr-fr	LL::NG a besoin d'un dispositif de stockage de sa propre configuration (gérée par le manager).

en-us	LL::NG portal is a modular component.
fr-fr	Le portail LL::NG est un composant modulaire.

en-us	LL::NG provides a special function named basic to build this header.
fr-fr	LL::NG fournit une fonction spéciale nommée basic pour construire cet en-tête.

en-us	LL::NG provides a valve, available on download page.
fr-fr	LL::NG fournit une valve, disponible sur page de téléchargement.

en-us	LL::NG publish its OpenID Connect metadata to ease the configuration of client.
fr-fr	LL::NG publie ses métadonnées OpenID-Connect pour faciliter la configuration du client.

en-us	LL::NG rely on a session mechanism with the session ID as a shared secret between the user (in SSO cookie) and the session database.
fr-fr	LL::NG utilise un mécanisme de session basé sur un identifiant de session secret partagé entre l'utilisateur (dans un cookie SSO) et la base des sessions.

en-us	LL::NG requires at least Red Hat/CentOS 7
fr-fr	LL::NG nécessite Red Hat/CentOS 7

en-us	LL::NG try to find the user in users database with the given information
fr-fr	LL::NG tente de trouver l'utilisateur dans la base de données avec l'information donnée

en-us	LL::NG use 2 internal databases to store its configuration and sessions.
fr-fr	LL::NG utilise 2 bases de données interne pour stocker ses configuration et sessions.

en-us	LL::NG use cron jobs to:
fr-fr	LL::NG utilise des tâches planifiées pour :

en-us	LL::NG uses Apache SSL module, like any other Apache authentication module, with extra features:
fr-fr	LL::NG utilise le module SSL d'Apache, comme n'importe quel module d'authentification d'Apache avec quelques fonctionnalités supplémentaires :

en-us	LL::NG uses Perl Authen::Radius  as a simple authentication backend.
fr-fr	LL::NG utilise Authen::Radius de Perl comme simple backend d'authentification.

en-us	LL::NG validate the token and propose a password change form
fr-fr	LL::NG valide la valeur et propose un formulaire de changement de mot-de-passe

en-us	LL::NG will operate some SQL queries:
fr-fr	LL::NG exécutera quelques requêtes SQL :

en-us	LL::NG will then display a form with an OpenID input, wher users will type their OpenID login.
fr-fr	LL::NG affiche alors un formulaire dans lequel les utilisateurs peuvent entrer leur identifiant OpenID.

en-us	LWP::UserAgent parameters
fr-fr	Paramètre LWP::UserAgent

en-us	Liferay is an enterprise portal.
fr-fr	Liferay est un portail d'entreprise.

en-us	LimeSurvey is a web survey software written in PHP.
fr-fr	LimeSurvey est un logiciel de sondage écrit en PHP.

en-us	MediaWiki is a wiki software, used by the well known Wikipedia.
fr-fr	MediaWiki est un logiciel wiki utilisé par le très connu Wikipedia.

en-us	Memcached can be used with LL::NG, but some features will not work since Memcached doesn't provide any parsing system:
fr-fr	Memcached peut être utilisé avec LL::NG, mais quelques fonctionnalités ne marcheront pas car Memcached ne fournit pas de dispositif de parcours des données :

en-us	OBM is enterprise-class messaging and collaboration platform for workgroup or enterprises with many thousands users.
fr-fr	OBM est une plateforme collaborative et de messagerie pour entreprises ou groupes de travail comprenant plusieurs milliers d'utilisateurs.

en-us	Password database: where change password
fr-fr	Base de données des mots-de-passe : où changer le mot-de-passe

en-us	RBAC stands for Role Based Access Control.
fr-fr	RBAC signifie contrôle d'accès basé sur les rôles (Role Based Access Control).

en-us	RoundCube webmail is a browser-based multilingual IMAP client with an application-like user interface.
fr-fr	Le webmail RoundCube est un client IMAP web multilingue une interface riche type application.

en-us	Rules are applied in alphabetical order (comment and regular expression).
fr-fr	Les règles sont appliquées dans l'ordre alphabétique (commentaires et expressions régulières).

en-us	SAML IDP preselection
fr-fr	Préselection d'IDP SAML

en-us	SAML Identity Location: choose if the user Name ID is held in the subject or in some attribute
fr-fr	SAML Identity Location : choisir si l'identifiant utilisateur est maintenu dans le sujet ou dans un autre attribut

en-us	SAML Identity Type: choose Federation ID.
fr-fr	SAML Identity Type : choisir "Federation ID".

en-us	SAML Version: check that version 2.0 is used
fr-fr	SAML Version : vérifier que la version 2.0 est utilisée

en-us	SAML assertion
fr-fr	Assertion SAML

en-us	SAML can use different NameID formats.
fr-fr	SAML peut utiliser plusieurs formats de NameID.

en-us	SAML service configuration is a common step to configure LL::NG as SAML SP or SAML IDP.
fr-fr	La configuration du service SAML est une étape commune pour configurer LL::NG comme fournisseur de service SAML (SP) ou fournisseur d'identité SAML (IDP).

en-us	SAML token
fr-fr	Jeton SAML

en-us	SREG permit the share of 8 attributes:
fr-fr	SREG permet le partage de 8 attributs :

en-us	SSO on OBM web interface
fr-fr	SSO sur l'interface web d'OBM

en-us	Session explorer will not work
fr-fr	L'explorateur de session ne fonctionne pas

en-us	Session restrictions will not work
fr-fr	Les restrictions de session ne fonctionnent pas

en-us	Spring Security is the new ACEGI name.
fr-fr	Spring Security est le nouveau nom d'ACEGI.

en-us	Sympa is a mailing list manager.
fr-fr	Sympa est un gestionnaire de listes de diffusion.

en-us	The status page can be read by MRTG using the script lmng-mrtg that can be found in manager example directory.
fr-fr	La page de statut peut être lue par MRTG en utilisant le script lmng-mrtg qui peut être trouvé dans le répertoire "example" du manager.

en-us	Twitter is a famous microblogging server.
fr-fr	Twitter est un serveur de microblog célèbre.

en-us	URI of the html page which contains the form
fr-fr	L'URI de la page qui contient le formulaire

en-us	URI of the server
fr-fr	URI du serveur

en-us	URI the html form is sent to
fr-fr	L'URI vers laquelle le formulaire est envoyé

en-us	URL used before being redirected to the portal (empty if portal was used as entry point)
fr-fr	URL utilisée avant d'être redirigé vers le portail (vide si le portail a été utilisé comme point d'entrée)

en-us	User database: where collect user information
fr-fr	Base de données utilisateurs : où collecter les informations utilisateurs

en-us	Using Apache::Session::Browseable::MySQL (recommended for best performances)
fr-fr	Utiliser Apache::Session::Browseable::MySQL (recommandé pour de meilleures performances)

en-us	Using Apache::Session::MySQL (if you choose this option, then read how to increase MySQL performances)
fr-fr	Utiliser Apache::Session::MySQL (il est alors conseillé de lire comment améliorer les performances de MySQL)

en-us	WebID is a way to uniquely identify a person, company, organisation, or other agent using a URI and a certificate.
fr-fr	WebID est un moyen d'identification unique de personnes, entreprises, organisation, ou autre agent en utilisant une URI et un certificat.

en-us	Zimbra is open source server software for email and collaboration - email, group calendar, contacts, instant messaging, file storage and web document management.
fr-fr	Zimbra est un logiciel serveur collaboratif et de messagerie open-source - messagerie, calendrier de groupe, contacts, messagerie instantanée, stockage de fichiers et gestion de documents web.

en-us	exported variables collected from UserDB backend
fr-fr	les variables exportées collectées depuis le backend utilisateur

en-us	phpLDAPadmin is an LDAP administration tool written in PHP.
fr-fr	phpLDAPadmin est un outil d'administration LDAP écrit en PHP.

en-us	print STDERR "SOAP Error: " . $r->fault->{faultstring}; } else {
fr-fr	print STDERR "SOAP Error: " . $r->fault->{faultstring}; } else {

en-us	XSS checks will still be done with warning in logs, but this will not prevent the process to continue.
fr-fr	Le contrôle XSS continuera à être effectué mais avec seulement des avertissements dans les journaux sans empêcher le processus de continuer.

en-us	print STDERR "SOAP Error: " . $r->fault->{faultstring}; } else {
fr-fr	print STDERR "SOAP Error: " . $r->fault->{faultstring}; } else {

en-us	print "$res notification(s) have been inserted\n"; }
fr-fr	print "$res notification(s) have been inserted\n"; }

en-us	print "$res notification(s) have been deleted\n"; }
fr-fr	print "$res notification(s) have been deleted\n"; }

en-us	
fr-fr	

en-us	PROD=yes makes web interface use minified versions of CSS and JS files.
fr-fr	PROD=yes impose aux interfaces web d'utiliser les versions compactées des fichiers CSS et JS.

en-us	ValveLemonLDAPNG.jar is created under /dist directory.
fr-fr	ValveLemonLDAPNG.jar est créé dans le répertoire /dist.

en-us	_casPTserviceID = Proxy ticket value
fr-fr	_casPTserviceID = Proxy ticket value

en-us	cgi for the portal (or any CGI: it works like PHP-FPM for Perl !)
fr-fr	cgi pour le portail (ou n'importe quelle CGI : ça fonctionne comme PHP-FPM pour Perl !)

en-us	manager for the manager
fr-fr	manager pour le manager

en-us	prompt, display, ui_locales, max_age parameters
fr-fr	paramètres prompt, display, ui_locales et max_age

en-us	status to see statistics (if enabled)
fr-fr	status pour voir les statistiques (si activé)

en-us	<check>: paragraph to display with a checkbox: will be inserted in HTML page enclosed in <p class=“notifCheck”><input type=“checkbox” />…</p>
fr-fr	<check> : paragraphe à afficher avec une case à cocher : sera inséré dans la page HTML encadré dans <p class=“notifCheck”><input type=“checkbox” />…</p>

en-us	<notification> element(s) :
fr-fr	élément(s) <notification> :

en-us	# FASTCGI CONFIGURATION
fr-fr	# CONFIGURATION FASTCGI

en-us	# Uncomment this to activate status module
fr-fr	# Uncomment this to activate status module

en-us	# boolean macro isAdmin -> $uid eq 'foo' or $uid eq 'bar' # other macro  displayName -> $givenName." ".$surName   # Use a boolean macro in a rule ^/admin -> $isAdmin # Use a string macro in a HTTP header Display-Name -> $displayName
fr-fr	# macro booléenne isAdmin -> $uid eq 'foo' or $uid eq 'bar' # autre macro  displayName -> $givenName." ".$surName   # Utiliser une macro booléenne dans une règle ^/admin -> $isAdmin # Utiliser une macro chaîne dans un en-tête HTTP Display-Name -> $displayName

en-us	# rule admin -> $admin ||= ($uid eq 'foo' or $uid eq 'bar') # header Display-Name -> $displayName ||= $givenName." ".$surName
fr-fr	# règle admin -> $admin ||= ($uid eq 'foo' or $uid eq 'bar') # en-tête Display-Name -> $displayName ||= $givenName." ".$surName

en-us	#!/usr/bin/perl   use SOAP::Lite; use utf8;   my $lite = SOAP::Lite
fr-fr	#!/usr/bin/perl   use SOAP::Lite; use utf8;   my $lite = SOAP::Lite

en-us	$VAR1 = {
fr-fr	$VAR1 = {

en-us	$_auth eq LDAP or $_auth eq DBI
fr-fr	$_auth eq LDAP or $_auth eq DBI

en-us	$auth_kind = 'LemonLDAP';   $lemonldap_config = Array(
fr-fr	$auth_kind = 'LemonLDAP';   $lemonldap_config = Array(

en-us	$ldapservers->SetValue($i,'server','auth_type','config'); $ldapservers->SetValue($i,'login','dn','cn=Manager,dc=example,dc=com'); $ldapservers->SetValue($i,'login','pass','secret');
fr-fr	$ldapservers->SetValue($i,'server','auth_type','config'); $ldapservers->SetValue($i,'login','dn','cn=Manager,dc=example,dc=com'); $ldapservers->SetValue($i,'login','pass','secret');

en-us	$uid eq "dwho"
fr-fr	$uid eq "dwho"

en-us	(?i) means case no sensitive.
fr-fr	(?i) signifie insensible à la casse.

en-us	+10m: ten minutes from session creation
fr-fr	+10m : dix minutes après la création de la session

en-us	+10y: ten years from session creation
fr-fr	+10y : dix ans après la création de la session

en-us	+1h: one hour from session creation
fr-fr	+1h : une heure après la création de la session

en-us	+30s: 30 seconds from session creation
fr-fr	+30s : 30 secondes après la création de la session

en-us	+3M: three months from session creation
fr-fr	+3M : trois mois après la création de la session

en-us	.css: CSS (styles)
fr-fr	.css: CSS (styles)

en-us	.js: Javascript
fr-fr	.js: Javascript

en-us	<Valve className="org.lemonLDAPNG.SSOValve" userKey="AUTH-USER" roleKey="AUTH-ROLE" roleSeparator="," allows="127.0.0.1"/>
fr-fr	<Valve className="org.lemonLDAPNG.SSOValve" userKey="AUTH-USER" roleKey="AUTH-ROLE" roleSeparator="," allows="127.0.0.1"/>

en-us	API key: API key from Twitter
fr-fr	Clef d'API: clef d'API donnée par Twitter

en-us	API secret: API secret from Twitter
fr-fr	Secret d'API: secret d'API donné par Twitter

en-us	Application menu: display authorized applications in categories
fr-fr	Menu des applications : affiche les applications autorisées dans les catégories

en-us	CAS attributes: list of attributes that will be transmitted in validate response.
fr-fr	Attributs CAS : liste des attributs qui seront transmis dans les réponses validées.

en-us	CAS login: the session key used to fill user login (value will be transmitted to CAS clients).
fr-fr	Identifiant CAS : la clef de session à utiliser pour compléter le login (valeur transmise au clients CAS).

en-us	CAS session module name and options: choose a specific module if you do not want to mix CAS sessions and normal sessions (see why).
fr-fr	Nom et options du module session CAS : choisir un module spécifique pour ne pas mêler les sessions CAS et les sessions normales (voir pourquoi).

en-us	Identity provider proxy: LL::NG can be used as proxy translator between systems talking SAML, OpenID, CAS, …
fr-fr	Proxy de fournisseurs d'identités : LL::NG peut être utilisé comme traducteur mandataire entre systèmes comprenant SAML, OpenID, CAS, …

en-us	Notifications: prompt users with a message if found in the notification database
fr-fr	Notifications : interrompt les utilisateurs avec un message s'il est trouvé dans la base de données des notifications

en-us	SAML 2 Service: SAML metadata administration
fr-fr	Service SAML : administration des métadonnées SAML

en-us	SAML identity providers: Registered IDP
fr-fr	Fournisseurs d'identité SAML : IDP enregistrés

en-us	SAML service providers: Registered SP
fr-fr	Fournisseurs de service SAML : SP enregistrés

en-us	SSO binding: force binding to use for SSO (http-redirect, http-post, etc.)
fr-fr	Méthode SSO : force la méthode à utiliser pour le SSO (http-redirect, http-post, etc.)

en-us	URL parameter: parameter name used to set choice value (default: lmAuth)
fr-fr	Paramètres d'URL : nom du paramètre utilisé pour stocker la valeur du choix (défaut: lmAuth)

en-us	URL: URL of your society
fr-fr	URL: URL de votre organisation

en-us	URL: optional, can be used to redirect on another URL (for example https://authssl.example.com).
fr-fr	URL : optionnel, peut être utilisée pour rediriger l'utilisateur vers une autre URL (par exemple https://authssl.example.com).

en-us	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?> <root> <notification uid="foo.bar" date="2009-01-27" reference="ABC"> <title>You have new authorizations</title> <subtitle>Application 1</subtitle> <text>You have been granted to access to appli-1</text> <subtitle>Application 2</subtitle> <text>You have been granted to access to appli-2</text> <subtitle>Acceptation</subtitle> <check>I know that I can access to appli-1 </check> <check>I know that I can access to appli-2 </check> </notification> <notification uid="allusers" date="2009-01-27" reference="disclaimer" condition="$ipAddr =~ /^192/"> <title>This is your first access on this system</title> <text>Be a nice user and do not break it please.</text> <check>Of course I am not evil!</check> </notification> </root>
fr-fr	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?> <root> <notification uid="foo.bar" date="2009-01-27" reference="ABC"> <title>Vous avez de nouvelles autorisations</title> <subtitle>Application 1</subtitle> <text>Vous êtes autorisé à accéder à appli-1</text> <subtitle>Application 2</subtitle> <text>Vous êtes autorisé à accéder à appli-2</text> <subtitle>Acceptation</subtitle> <check>Je reconnais savoir que je peux accéder à appli-1 </check> <check>Je reconnais savoir que je peux accéder à appli-2 </check> </notification> <notification uid="allusers" date="2009-01-27" reference="disclaimer" condition="$ipAddr =~ /^192/"> <title>Ceci est votre premier accès à ce système</title> <text>Soyez sage et ne le cassez pas.</text> <check>Bien sûr, je ne suis pas méchant !</check> </notification> </root>

en-us	<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?> <tomcat-users>
fr-fr	<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?> <tomcat-users>

en-us	<AttributeAuthorityDescriptor>
fr-fr	<AttributeAuthorityDescriptor>

en-us	<EntityDescriptor entityID="http://auth.example.com/saml/metadata">
fr-fr	<EntityDescriptor entityID="http://auth.example.com/saml/metadata">

en-us	<IDPSSODescriptor>
fr-fr	<IDPSSODescriptor>

en-us	<Organization>
fr-fr	<Organization>

en-us	<SPSSODescriptor>
fr-fr	<SPSSODescriptor>

en-us	<bean id="LemonLDAPNGFilter" class= "org.springframework.security.web.authentication.preauth.header.RequestHeaderPreAuthenticatedProcessingFilter">
fr-fr	<bean id="LemonLDAPNGFilter" class= "org.springframework.security.web.authentication.preauth.header.RequestHeaderPreAuthenticatedProcessingFilter">

en-us	<md:EntityDescriptor entityID="google.com" xmlns="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:metadata" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:md="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:metadata">
fr-fr	<md:EntityDescriptor entityID="google.com" xmlns="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:metadata" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:md="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:metadata">

en-us	[all] cda = 1
fr-fr	[all] cda = 1

en-us	[configuration] type  = File dirName = /var/lib/lemonldap-ng/conf
fr-fr	[configuration] type  = File dirName = /var/lib/lemonldap-ng/conf

en-us	[configuration] type  = JSONFile dirName = /var/lib/lemonldap-ng/conf
fr-fr	[configuration] type  = JSONFile dirName = /var/lib/lemonldap-ng/conf

en-us	[configuration] type=File dirName = /usr/local/lemonldap-ng/data/conf
fr-fr	[configuration] type=File dirName = /usr/local/lemonldap-ng/data/conf

en-us	[manager] ;protection = manager
fr-fr	[manager] ;protection = manager

en-us	[manager] protection = manager
fr-fr	[manager] protection = manager

en-us	[manager]   # Manager protection: by default, the manager is protected by a demo account.
fr-fr	[manager]   # Manager protection: by default, the manager is protected by a demo account.

en-us	[portal] globalStorage = Apache::Session::File globalStorageOptions = { 'Directory' => '/var/lib/lemonldap-ng/sessions/', 'LockDirectory' => '/var/lib/lemonldap-ng/sessions/lock/', }
fr-fr	[portal] globalStorage = Apache::Session::File globalStorageOptions = { 'Directory' => '/var/lib/lemonldap-ng/sessions/', 'LockDirectory' => '/var/lib/lemonldap-ng/sessions/lock/', }

en-us	[portal] notification = 1
fr-fr	[portal] notification = 1

en-us	[portal] portalSkin = dark
fr-fr	[portal] portalSkin = dark

en-us	[portal]   # Custom template parameters tpl_myparam = world
fr-fr	[portal]   # Custom template parameters tpl_myparam = world

en-us	ACME.COM: Second AD domain
fr-fr	ACME.COM : second domaine AD

en-us	ACR values: Value acr_values parameters (example: loa-1)
fr-fr	Valeurs ACR : valeur des paramètres acr_values (exemple : loa-1)

en-us	APACHEGROUP: group running Apache
fr-fr	APACHEGROUP: groupe  de fonctionnement d'Apache

en-us	APACHEUSER: user running Apache
fr-fr	APACHEUSER : utilisateur de fonctionnement d'Apache

en-us	APACHEVERSION: Apache major version (default: 2)
fr-fr	APACHEVERSION : version majeure d'Apache (défaut : 2)

en-us	Access control policy: define if access control should be done on CAS service.
fr-fr	Politique de contrôle d'accès : definit si le contrôle d'accès doit être fait sur le service CAS.

en-us	Access token expiration: Expiration time of Access Tokens
fr-fr	Expiration des jetons d'accès: Délai d'expiration des jetons d'accès

en-us	Account session key: session field used as Zimbra user account (by default: uid)
fr-fr	clef de session compte : champ de session utilisé comme compte utilisateur Zimbra (par défaut : uid)

en-us	Account type: for Zimbra this can be name, id or foreignKey (by default: id)
fr-fr	Type de compte : pour Zimbra, ce peut être name, id ou foreignKey (par défaut : id)

en-us	Account: DN used to connect to LDAP server.
fr-fr	Compte : DN à utiliser pour se connecter au serveur LDAP.

en-us	Activation in login form: set to 1 to display captcha in login form
fr-fr	Activation dans le formulaire de connexion : mettre à 1 pour activer le captcha dans ce formulaire

en-us	Activation in password reset by mail form: set to 1 to display captcha in password reset by mail form
fr-fr	Activation dans le formulaire de réinitialisation de mot-de-passe : mettre à 1 pour activer le captcha dans ce formulaire

en-us	Activation in register form: set to 1 to display captcha in register form
fr-fr	Activation dans le formulaire d'enregistrement : mettre à 1 pour activer le captcha dans ce formulaire

en-us	Activation: Set to On to enable Common Domain Cookie support.
fr-fr	Activation : mettre à « activé » pour activer le support du domaine commun de cookie.

en-us	Activation: set to On
fr-fr	Activation : mettre à Activé.

en-us	Activation: set to On.
fr-fr	Activation : mettre à Activé.

en-us	Adapt session lifetime: session lifetime will be adapted from SessionNotOnOrAfter value found in authentication response.
fr-fr	Adaptation de la durée de vie de la session : la durée de vie de la session sera adaptée sur la base de la valeur de SessionNotOnOrAfter dans les réponses d'authentification.

en-us	Address: URL of application
fr-fr	Adresse : URL de l'application

en-us	Address: set one of Google Apps URL (all Google Apps product a distinct URL), for example http://www.google.com/calendar/hosted/mydomain.org/render
fr-fr	Address : indiquer une des URL de Google Apps (chaque application Google Apps produit une URL distincte), par exemple http://www.google.com/calendar/hosted/mydomain.org/render

en-us	Alias dereference: How to manage LDAP aliases.
fr-fr	Déréférence d'alias : comment gérer les alias LDAP.

en-us	Allow login from IDP: allow a user to connect directly from an IDP link.
fr-fr	Authentification depuis le fournisseur autorisée : autorise l'utilisateur à se connecter directement depuis un lien de l'IDP.

en-us	Allow proxied authentication: allow an authentication response to be issued from another IDP that the one we register (proxy IDP).
fr-fr	Authentification proxy autorisée : autorise qu'une réponse d'authentification soit issue d'un autre IDP que celui enregistré (proxy IDP).

en-us	Allow requests in error: allow a request that has generated an error in token generation to be forwarded to the protected application without secure token (default: yes)
fr-fr	Autorise les requêtes en cas d'erreur : autorise la requête qui a généré une erreur dans la génération du jeton à être transféré à l'application protégé sans jeton sécurisé (défaut : oui)

en-us	Allowed modules: click on New chain to add a choice.
fr-fr	Modules autorisés : cliquer sur Nouveau choix pour ajouter un choix.

en-us	Anti iframe protection: will kill parent frames to avoid some well known attacks
fr-fr	Protection anti-iframe : ferme la frame parente pour éviter des attaques bien connues

en-us	Application list: display categories and applications allowed for the user
fr-fr	Liste des applications : affiche les catégories et applications autorisée pour l'utilisateur

en-us	Application name (optional): Application name (visible in Twitter)
fr-fr	Nom d'application (optionel) : nom de l'application (visible dans Twitter)

en-us	Attribute to store: the session key that will be stored in Memcached.
fr-fr	Attribut à stocker : la clef de session qui doit être stockée dans Memcached.

en-us	Auth-Cn: $cn
fr-fr	Auth-Cn: $cn

en-us	Auth-Mail: $mail
fr-fr	Auth-Mail: $mail

en-us	Auth-User: $uid
fr-fr	Auth-User: $uid

en-us	Authentication filter: Filter to find user from its login (default: (&(uid=$user)(objectClass=inetOrgPerson)))
fr-fr	Filtre d'authentication : filtre pour trouver l'utilisateur à partir de son login (défaut : (&(uid=$user)(objectClass=inetOrgPerson)))

en-us	Authentication level: authentication level for Radius module
fr-fr	Niveau d'authentification : niveau d'authentification pour Radius

en-us	Authentication level: authentication level for this module
fr-fr	Niveau d'authentification : niveau d'authentification pour ce module

en-us	Authentication level: authentication level for this module.
fr-fr	Niveau d'authentification : niveau d'authentification accordé à ce module.

en-us	Authentication level: level of authentication to associate to this module
fr-fr	Niveau d'authentification : niveau d'authentification associé à ce module

en-us	Authentication module: OpenID Connect
fr-fr	Module d'authentication : OpenID-Connect

en-us	Authentication service of course
fr-fr	Le service d'authentification bien sûr

en-us	Authentication table: authentication table name
fr-fr	Table d'authentification : nom de la table d'authentification

en-us	Authentication:
fr-fr	Authentification:

en-us	Authorizated domain:
fr-fr	Domaines autorisés :

en-us	Authorized domains: white list or black list of OpenID client domains (see below).
fr-fr	Domaines autorisés : liste blanche ou noire des domaines clients OpenID (voir ci-dessous).

en-us	Binary attributes: regular expression matching binary attributes (see Net::LDAP documentation).
fr-fr	Attributs binaires : expression régulière correspondant aux attributs binaires (voir la documentation Net::LDAP).

en-us	CREATE TABLE notifications (
fr-fr	CREATE TABLE notifications (

en-us	CREATE TABLE sessions (
fr-fr	CREATE TABLE sessions (

en-us	CRONDIR: Cronfile directory (default: $PREFIX/etc/lemonldap-ng/cron.d)
fr-fr	CRONDIR : répertoire des fichiers cron (défaut: $PREFIX/etc/lemonldap-ng/cron.d)

en-us	Callback GET parameter: name of GET parameter used to intercept callback (default: openidconnectcallback)
fr-fr	Paramètres GET de rappel : nom du paramètre GET utilisé pour intercepter le rappel (défaut: openidconnectcallback)

en-us	Chain: DBI chain, including database driver name and database name (for example: dbi:mysql:database=lemonldapng;host=localhost).
fr-fr	Chaîne : chaîne DBI, contenant le nom de driver et le nom de la base de données (par exemple : dbi:mysql:database=lemonldapng;host=localhost).

en-us	Change as user: enable to perform password modification with credentials of connected user.
fr-fr	Change comme utilisateur : active la modification du mot-de-passe avec les éléments d'authentification de l'utilisateur connecté.

en-us	Change password URL: where users can change their password.
fr-fr	Change password URL: où les utilisateurs peuvent changer leur mot-de-passe.

en-us	Check SSO message signature: check SSO message signature
fr-fr	Vérification de la signature des messages SSO : vérifie la signature des messages SSO

en-us	Check XSS Attacks: Set to 'Off' to disable XSS checks.
fr-fr	Contrôler les attaques XSS : mettre à 'désactivé' pour désactiver la détection des attaques XSS.

en-us	Check JWT signature: Set to 0 to disable JWT signature checking
fr-fr	Vérifier la signature JWT : mettre à 0 pour désactiver la signature JWT

en-us	Check SLO message signature: check SLO message signature
fr-fr	Vérifie la signature des messages SLO : vérifie la signature des messages SLO

en-us	Check last logins: displays a checkbox on login form, allowing user to check his login history right after opening session
fr-fr	Vérifier l'historique : affiche une case à cocher sur le formulaire d'authentification permettant à l'utilisateur d'examiner son historique de connexion après l'ouverture de la session

en-us	Client ID: Client ID for this RP
fr-fr	Identifiant : identifiant client de ce RP

en-us	Client ID: Client ID given by OP
fr-fr	Identifiant client : identifiant client donné par l'OP

en-us	Client secret: Client secret for this RP (can be use for symmetric signature)
fr-fr	Mot-de-passe : secret partagé avec ce RP (peut être utilisé pour la signature symétrique)

en-us	Client secret: Client secret given by OP
fr-fr	Secret client : secret client donné par l'OP

en-us	Common domain: Name of the common domain (where common cookie is available).
fr-fr	Domaine commun : Nom du domaine commun (où le cookie commun est disponible).

en-us	Configuration endpoint: URL of OP configuration endpoint
fr-fr	Configuration endpoint: URL de point d'accès de configuration de l'OP

en-us	Configuration:
fr-fr	Configuration :

en-us	Confirmation mail content (optional): Content of mail sent when password change is asked
fr-fr	Contenu du message de confirmation (optionnel) : contenu du courriel envoyé lorsque le changement de mot-de-passe est demandé

en-us	Confirmation mail subject: Subject of mail sent when password change is asked (default: [LemonLDAP::NG] Password reset confirmation)
fr-fr	Sujet du message de confirmation : sujet du courriel envoyé lorsque le changement de mot-de-passe est demandé (défaut: [LemonLDAP::NG] Password reset confirmation)

en-us	Control header content: value to control.
fr-fr	Contenu de l'en-tête de contrôle : valeur à contrôler.

en-us	Control header name: header that contains a value to control.
fr-fr	Nom de l'en-tête de contrôle : en-tête qui contient la valeur à contrôler.

en-us	Cookie expiration time: by default, SSO cookie is a session cookie, which mean it will be destroyed when the browser is closed.
fr-fr	Durée de vie du cookie : par défaut, le cookie SSO est un cookie de session, ce qui signifie qu'il n'est pas conservé lorsque le navigateur est clos.

en-us	Cookie name (optional): name of the cookie of internal portal, if different from external portal
fr-fr	Nom du cookie (optionnel) : nom du cookie du portail interne s'il est différent de celui du portail externe

en-us	Cookie name (optional): name of the cookie of primary portal, if different from secondary portal
fr-fr	Nom du cookie (optionnel) : nom du cookie du portail primaire, s'il est différent de celui du portail secondaire

en-us	Cookie name: name of the cookie, can be changed to avoid conflicts with other LemonLDAP::NG installations
fr-fr	Nom de cookie : nom du cookie, peut être changé pour éviter les conflits avec d'autres installations LemonLDAP::NG

en-us	Current: to extract all configuration history
fr-fr	Current : pour extraire tout l'historique de la configuration

en-us	DESTDIR: only for packaging, install the product in a jailroot (default: “”)
fr-fr	DESTDIR : seulement pour la création de paquets, installe le produit dans une cage (default: “”)

en-us	DNSDOMAIN: Main DNS domain (default: example.com)
fr-fr	DNSDOMAIN : domaine DNS proncipal (défaut : example.com)

en-us	Default NameID format: if no NameID format is requested, or the NameID format undefined, this NameID format will be used.
fr-fr	Format de NameID par défaut : si aucun fiormat de NameID n'est demandé, ou si le format n'est pas défini, ce format de NameID sera utilisé.

en-us	Default rule: who can access to the application
fr-fr	Règle default : qui peut accéder à l'application

en-us	Default: will this binding be used by default for authentication response.
fr-fr	Défaut : déclaration utilisée par défaut pour les réponses d'authentification.

en-us	Display Name: should be displayed on IDP, this is often your society name
fr-fr	Nom affiché (display name) : peut être affiché par le fournisseur d'identité (IDP), this is often your society name

en-us	Display deleted sessions: display deleted sessions on authentication phase.
fr-fr	Afficher les sessions effacées : affiche les sessions effacées lors de la phase d'authentification.

en-us	Display name: Name of the RP application
fr-fr	Affichage : Nom de l'application RP

en-us	Display name: Name of the application
fr-fr	Nom affiché : nom de l'application

en-us	Display other sessions : display other sessions on authentication phase, with a link to delete them.
fr-fr	Afficher les autres sessions : affiche les autres sessions ouvertes lors de la phase d'authentification avec un lien pour les effacer.

en-us	Display:
fr-fr	Affichage :

en-us	Display: As Google Apps is not a protected application, set to On to always display it
fr-fr	Display : comme Google Apps n'est pas une application protégée, indiquer On pour toujours l'afficher

en-us	Display: Value of display parameter (example: page)
fr-fr	Affichage : valeur du paramètre d'affichage (exemple : page)

en-us	Domain: validity domain for the cookie (the cookie will not be sent on other domains)
fr-fr	Domaine : domaine de valaidité du cookie (le cookie n'est pas envoyé vers d'autres domaines)

en-us	Double cookie for single session: as same, two cookies are delivered, but only one session is written in session database
fr-fr	Double cookie pour session unique : de même, deux cookies sont délivrés, mais une seule session n'est écrite dans la base de données

en-us	ERASECONFIG: set to 0 if you want to keep your configuration files (default: 1)
fr-fr	ERASECONFIG : mettre à 0 pour conserver les fichiers de configuration (défaut : 1)

en-us	EXAMPLE.COM: First AD domain
fr-fr	EXAMPLE.COM : premier domaine AD

en-us	Enable Single Sign-On: check the box.
fr-fr	Enable Single Sign-On: sélectionner.

en-us	Enable use of IDP initiated URL: set to On to enable IDP Initiated URL on this SP.
fr-fr	Activer l'URL initiée par l'IdP : mettre à On pour activer l'URL initiée par l'IdP sur ce SP.

en-us	Enabled: Yes
fr-fr	Enabled: Yes

en-us	Encryption key: key used to crypt some data, should not be known by other applications
fr-fr	Clef de chiffrement : clef utilisée pour chiffrer certaines données, ne doit être connue d'aucune autre application

en-us	Encryption mode: set the encryption mode for this IDP (None, NameID or Assertion).
fr-fr	Mode de chiffrement : fixe le mode de chiffrement pour cet IDP (None, NameID ou Assertion).

en-us	Exceptions: allow anonymous access for specific URLs (connectors, etc.)
fr-fr	Exceptions : autoriser l'accès anonyme pour les URLs spécifiques (connecteurs, etc.)

en-us	Extracted certificate field: field of the certificate affected to $user internal variable
fr-fr	Champ extrait du certificat : champ du certificat affecté à la variable interne $user

en-us	Facebook application ID: the application ID you get
fr-fr	ID de l'application Facebook : l'identifiant d'application obtenu

en-us	Facebook application secret: the corresponding secret
fr-fr	Secret de l'application Facebook : le secret correspondant

en-us	Force NameID session key: if empty, the NameID mapping defined in SAML service configuration will be used.
fr-fr	Forcer la clef de session NameID : si vide, la correspondance NameID définie dans la configuration du service SAML sera utilisée.

en-us	Force UTF-8: this will force UTF-8 conversion of attributes values collected from IDP.
fr-fr	Forcer l'UTF-8 : force la conversion UTF-8 des valeurs d'attributs collectées depuis l'IDP.

en-us	Force authentication: set ForceAuthn flag in authentication request
fr-fr	Authentification forcée : positionne le drapeau ForceAuthn dans la requête d'authentification

en-us	Force authentication: set to 'On' to force authentication when user connects to portal, even if he has a valid session
fr-fr	Forcer l'authentification : mettre à 'Activé' pour forcer l'authentification lorsque l'utilisateur accède au portail même s'il dispose d'une session valide

en-us	Form URL: /login.php
fr-fr	URL du formulaire: /login.php

en-us	Format (optional): SAML attribute format.
fr-fr	Format (optionnel) : format de l'attribut SAML.

en-us	Format: optional, SAML attribute format.
fr-fr	Format (optionnel) : format de l'attribut SAML.

en-us	Friendly Name: optional, SAML attribute friendly name.
fr-fr	Nom alternatif: optionnel, nom alternatif de l'attribut SAML.

en-us	General Parameters: Authentication modules, portal, etc.
fr-fr	Paramètres généraux : modules d'authentification, portail, etc...

en-us	Group source attribute: name of the attribute in groups entries used in the link, for recursive group search (default: dn).
fr-fr	Attribut source du groupe : nom de l'attribut dans l'entrée groupe utilisé dans le lien pour la recherche récursive de groupe (défaut : dn).

en-us	HTTPS: use https as protocol
fr-fr	HTTPS : utilise https comme protocole

en-us	Handler: user is redirected if he has no SSO cookie (or in CDA mode)
fr-fr	les agents (handlers) : l'utilisateur y est redirigé s'il n'a pas de cookie SSO (ou en mode CDA)

en-us	Hash schema: SQL method for hashing password.
fr-fr	Schéma de hachage : méthode SQL pour hacher les mots-de-passe.

en-us	Header for user login: header that contains the user main login
fr-fr	En-tête identifiant l'utilisateur : en-tête contenant le nom de connexion

en-us	How do users authenticate?: by login
fr-fr	How do users authenticate?: by login

en-us	ID Token expiration: Expiration time of ID Tokens
fr-fr	Expiration des jetons d'identité: Délai d'expiration des jetons d'identité

en-us	ID Token max age: If defined, LL::NG will check the date of ID token and refuse it if it is too old
fr-fr	Durée de vie max des jetons : si défini, LL::NG examinera la date du jeton d'identification et refusera les jetons trop anciens

en-us	ID Token signature algorithm: Select one of none, HS256, HS384, HS512, RS256, RS384, RS512
fr-fr	Algorithme de signature des jetons d'identité : Choisir entre none, HS256, HS384, HS512, RS256, RS384, RS512

en-us	IDP resolution cookie name: by default, it's the LL::NG cookie name suffixed by idp, for example: lemonldapidp.
fr-fr	Nom du cookie de résolution de l'IDP: par défaut, c'est le nom du cookie LL::NG auquel est adjoint idp, par exemple: lemonldapidp.

en-us	Identity provider: LL::NG is able to provide identity service using:
fr-fr	Fournisseur d'identité : LL::NG peut fournir un service d'identité en utilisant :

en-us	Import from LDAP: Yes (see presentation)
fr-fr	Import from LDAP: Yes (voir présentation)

en-us	JWKS data timeout: After this time, LL::NG will do a request to get a fresh version of JWKS data.
fr-fr	Durée de vie de la donnée JWKS : au delà de ce délai, LL::NG effectuera une requête pour rafraîchir la donnée JWKS.

en-us	Javascript protection: set httpOnly flag, to avoid cookie been caught by javascript code
fr-fr	Protection Javascript : active le drapeau httpOnly pour éviter que le cookie ne soit accessible par code javascript

en-us	Key name: name of the key in LemonLDAP::NG session
fr-fr	Nom de clef : nom de la clef dans la session LemonLDAP::NG

en-us	Key name: name of the key in LemonLDAP::NG session (for example “uid” will then be used as $uid in access rules)
fr-fr	Nom de clef : nom de la clef dans la session LemonLDAP::NG (par exemple “uid” équivaut à $uid dans les règles d'accès)

en-us	Key: Service ID
fr-fr	Clef : Service ID

en-us	Key: application name
fr-fr	Key : nom d'application

en-us	Key: internal session key, can be prefixed by ! to make the attribute required
fr-fr	Clef : clef de session interne, peut être prefixé par ! pour exiger ces attributs

en-us	List type: choose white list to define allowed domains or black list to define forbidden domains
fr-fr	Type de liste : choisir liste blanche pour définir la liste exhaustive des domaines autorisés ou liste noire pour lister les domaines interdits

en-us	List: domains list (comma separated values)
fr-fr	Liste : liste des domaines (séparés par des virgules)

en-us	Local SSO URL pattern: regular expression to match the SSO URL (by default: ^/zimbrasso$)
fr-fr	Expression de correspondance de l'URL SSO : expression régulière de correspondance de l'URL SSO  (par défaut : ^/zimbrasso$)

en-us	Location: Access Point for SSO request and response.
fr-fr	Location: Point d'accès des requêtes et réponses SSO.

en-us	Location: Access Point for SSO request.
fr-fr	Location: Point d'accès pour les requêtes SSO.

en-us	Location: Access Point for SLO request.
fr-fr	Location: Point d'accès pour les requêtes de SLO.

en-us	Login field name in user table: name of user table column hosting login
fr-fr	Nom du champ login dans la table utilisateur : nom de la colonne de la table utilisateur contenant le login

en-us	Login field name: name of authentication table column hosting login
fr-fr	Nom du champ de compte : nom de la colonne de la table d'authentification contenant le login

en-us	Login history: display user's last logins and last failed logins
fr-fr	Historique de connexion : affiche les derniers succès et échecs de connexion

en-us	Logo: Logo of the RP application
fr-fr	Logo: Logo l'application RP

en-us	Logo: Logo of the application
fr-fr	Logo : logo de l'application

en-us	Logo: file name to use as logo
fr-fr	Logo : nom de fichier à utiliser comme logo

en-us	Logout rule: catch OBM logout
fr-fr	Règle logout : intercepter la déconnexion OBM

en-us	Logout: logout button
fr-fr	Déconnexion : bouton de déconnexion

en-us	Mail charset: Charset used for the body of the mail (default: utf-8)
fr-fr	Jeu de caractères du courriel : jeu de caractère utilisé pour le corps du message (défaut : utf-8)

en-us	Mail content:
fr-fr	Contenu du courriel :

en-us	Mail field name: name of authentication table column hosting mail (for password reset)
fr-fr	Nom du chmap mail : nom de la colonne de la table d'authentification contenant le mail (pour la réinitialisation du mot-de-passe)

en-us	Mail filter: Filter to find user from its mail (default: (&(mail=$mail)(objectClass=inetOrgPerson)))
fr-fr	Filtre mail : filtre pour trouver l'utilisateur à partir de son mail (défaut: (&(mail=$mail)(objectClass=inetOrgPerson)))

en-us	Mail headers:
fr-fr	En-têtes de courriel :

en-us	Mail sender: address seen in the “From” field (default: noreply@[DOMAIN])
fr-fr	Expéditeur : adresse vue dans le champ “From” (défaut : noreply@[DOMAINE])

en-us	Mandatory: if set to On, then session will not open if this attribute is not given by IDP.
fr-fr	Obligatoire : si activé, les sessions ne seront ouvertes que si l'attribut est fourni par l'IDP.

en-us	Mandatory: if set to “On”, then this attribute will be sent in authentication response.
fr-fr	Obligatoire : si activé, cet attribut sera envoyé dans les réponses d'authentification.

en-us	Master's IP address: the IP addresses of servers which are accredited to authenticate user.
fr-fr	Adresse IP du maître : les adresses IP des serveurs autorisés à authentifier les utilisateurs.

en-us	Max age: Value of max_age parameter (example: 3600)
fr-fr	Âge max : valeur du paramètre max_age (exemple : 3600)

en-us	Memcached servers: addresses of Memcached servers, separated with spaces.
fr-fr	Serveurs Memcached : adresses des serveurs Memcached, separés par des espaces.

en-us	Multiple domains: enable cross domain mechanism (without this, you cannot extend SSO to other domains)
fr-fr	Domaines multiples : active le mécanisme inter-domaines (sans ceci, on ne peut pas étendre le SSO aux autres domaines)

en-us	Multiple sessions, you can restrict the number of open sessions:
fr-fr	Sessions multiples, on peut retreindre le nombre de sessions ouvertes :

en-us	Name: SAML attribute name.
fr-fr	Nom: Nom de l'attribut SAML.

en-us	Name: Text displayed on choice tab.
fr-fr	Nom : Texte à afficher sur l'onglet.

en-us	Name: display text
fr-fr	Nom : texte à afficher

en-us	Name: internal name
fr-fr	Name: nom interne

en-us	NameID format: force NameID format here (email, persistent, transient, etc.).
fr-fr	Format du NameID : force le format du NameID (email, persistent, transient, etc.).

en-us	New window: open menu links in new window
fr-fr	Nouvelle fenêtre : ouvre les liens du menu dans de nouvelles fenêtres

en-us	New: to write all configuration history
fr-fr	New : pour écrire l'historique de la configuration

en-us	Object class: objectClass of the groups (default: groupOfNames).
fr-fr	Classe d'object: objectClass du groupe (défaut: groupOfNames).

en-us	One IP only by user: a user can not open 2 sessions with different IP.
fr-fr	Une IP par utilisateur : un utilisateur ne peut ouvrir 2 sessions avec différentes adresses IP.

en-us	One Time Use: set the OneTimeUse flag in authentication response (<Condtions>).
fr-fr	Usage unique : active le drapeau OneTimeUse dans les réponses d'authentification (<Condtions>).

en-us	One session only by user: a user can not open 2 sessions with the same account.
fr-fr	Une session seulement par utilisateur : on ne peut ouvrir 2 sessions avec le même compte.

en-us	One user by IP address: 2 users can not open a session with the same IP.
fr-fr	Un utilisateur par adresse IP : 2 utilisateurs ne peuvent ouvrir de sessions avec la même adresse IP.

en-us	OpenID Connect Providers: Registered OP
fr-fr	Fournisseurs OpenID-Connect : OP enregistrés

en-us	OpenID Connect Relying Parties: Registered RP
fr-fr	Clients OpenID-Connect : RP enregistrés

en-us	OpenID Connect Service: OpenID Connect service configuration
fr-fr	Service OpenID-Connect: configuration du service OpenID-Connect

en-us	OpenID login: the session key used to match OpenID login.
fr-fr	Identificant OpenID : la clef de session utilisée pour correspondre au login OpenID.

en-us	Opening conditions: rules which are evaluated before granting session.
fr-fr	Conditions d'ouverture : règles à évaluer avant d'autoriser l'ouverture de session.

en-us	Optimized for session explorer and single session features.
fr-fr	Optimisé pour l'explorateur de sessions et les fonctionnalités de session unique.

en-us	Other:
fr-fr	Autres :

en-us	PREFIX: installation directory (default: /usr/local)
fr-fr	PREFIX : répertoire d'installation (défaut : /usr/local)

en-us	PROD: use minified JS and CSS files
fr-fr	PROD : utiliser les fichiers JS et CSS compactés

en-us	Page URL: URL of password reset page (default: [PORTAL]/mail.pl)
fr-fr	URL de la page : URL de la page de réinitialisation de mot-de-passe (défaut : [PORTAL]/mail.pl)

en-us	Passive authentication: set IsPassive flag in authentication request
fr-fr	Authentification passive : positionne le drapeau IsPassive dans la requête d'authentification

en-us	Password change: form to change the password
fr-fr	Changement de mot-de-passe : formulaire de changement de mot-de-passe

en-us	Password expire warning : number of seconds between password expiration and the date from which user is warned his password will expire.
fr-fr	Délai d'avertissement d'expiration du mot-de-passe : nombre de secondes entre la date d'avertissement et l'expiration effective.

en-us	Password field name: name of authentication table column hosting password
fr-fr	Nom du champ mot-de-passe : nom de la colonne de la table d'authentification contenant le mot-de-passe

en-us	Password max age : number of seconds after the last password change, before it expires.
fr-fr	Âge macimum du mot-de-passe : nombre de secondes entre le changement de mot-de-passe et son expiration.

en-us	Password modify extended operation: enable to use the LDAP extended operation password modify instead of standard modify operation.
fr-fr	Opération étendue de modification de mot-de-passe : active l'utilisation de l'opération étendue de modification de mot-de-passe LDAP au lieu de l'opération standard.

en-us	Password policy control: enable to use LDAP password policy.
fr-fr	Contrôle de politique de mot-de-passe : active l'utilisation de la politique de mots-de-passe LDAP.

en-us	Password: Connection password
fr-fr	Mot-de-passe : mot-de-passe du compte de connexion

en-us	Password: password to used to connect to LDAP server.
fr-fr	Mot-de-passe : mot-de-passe à utiliser pour se connecter au serveur LDAP.

en-us	Path: keep ^/cas/ unless you have change Apache portal configuration file.
fr-fr	Chemin : laisser ^/cas/ sauf si le fichier de configuration Apache du portail a été modifiée.

en-us	Path: keep ^/oauth2/ unless you need to use another path (in this case, you need to adapt Apache configuration)
fr-fr	Path : conserver ^/oauth2/ sauf s'il faut un autre chemin (dans ce cas, adapter la configuration Apache)

en-us	Path: keep ^/openidserver/ unless you have change Apache portal configuration file.
fr-fr	Chemin : laisser ^/openidserver/ sauf si le fichier de configuration Apache du portail a été modifiée.

en-us	Path: keep ^/saml/ unless you have change SAML end points suffix in SAML service configuration.
fr-fr	Chemin : laisser ^/saml/ sauf si les suffixes des points d'accès SAML ont été modifiés sans la configuration du service SAML.

en-us	Persistent: NameID is restored from previous sessions
fr-fr	Persistent: le NameID est restoré depuis la session précédente

en-us	Port: port of the application (by default, 80 for http, 443 for https)
fr-fr	Port : port de l'application (par défaut, 80 pour http, 443 pour https)

en-us	Portal URL: remote portal URL
fr-fr	Portail URL: URL du portail distant

en-us	Portal: the portal redirect on itself in many cases (credentials POST, SAML, etc.)
fr-fr	le portail : le portail redirige vers lui-même dans plusieurs cas (POST d'authentification, SAML, etc...)

en-us	Preauthentication URL: Zimbra preauthentication URL, either with full URL (ex: http://zimbra.lan/service/preauth), either only with path (ex: /service/preauth) (by default: /service/preauth)
fr-fr	URL de pré-authentification : URL de pré-authentification Zimbra, soit l'URL complète (ex : http://zimbra.lan/service/preauth), soit seulement le chemin absolu (ex : /service/preauth) (par défaut : /service/preauth)

en-us	Preauthentication key: the one you grab from zmprov command
fr-fr	Clef de pré-authentification key : celle récupérée de la commande zmprov

en-us	Prompt: Value of prompt parameter (example: consent)
fr-fr	Prompt : valeur du paramètre prompt (exemple : consent)

en-us	Protected URLs: Regexp of URLs for which the secure token will be sent, separated by spaces
fr-fr	URLs protégées : expressions régulières correspondant aux URLs pour lesquels un jeton sécurisé doit être envoyé, separées par des espaces

en-us	Protocol:
fr-fr	Protocole :

en-us	Proxied services: list of services for which a proxy ticket is requested:
fr-fr	Services Proxifiés : liste des services pour lesquels un ticket de proxy est requis :

en-us	Reader URL: URL used by SAML SP to read the cookie.
fr-fr	URL de lecture : URL utilisée par le SP SAML pour lire le cookie.

en-us	Recursive: activate recursive group functionality (default: 0).
fr-fr	Récursivité : active la fonctionnalité récursive (défaut: 0).

en-us	Redirect on error: use 302 instead 500 or 503
fr-fr	Redirection pour les erreurs : utilise 302 au lieu de 500 ou 503

en-us	Redirect on forbidden: use 302 instead 403
fr-fr	Redirections pour les accès interdits : utilise 302 au lieu de 403

en-us	Redirection addresses: Space separated list of redirect addresses allowed for this RP
fr-fr	Adresses de redirection : liste d'adresses de redirection autorisées pour ce RP, séparées par des espaces

en-us	Regexp for password generation: Regular expression used to generate the password (default: [A-Z]{3}[a-z]{5}.\d{2})
fr-fr	Regexp pour la génération de mot-de-passe : expression régulière utilisée pour générer le mot-de-passe (défaut : [A-Z]{3}[a-z]{5}.\d{2})

en-us	RelayState session timeout: timeout for RelayState sessions.
fr-fr	Durée de vie d'une session RelayState : durée de vie d'une session RelayState.

en-us	Reply address: address seen in the “Reply-To” field
fr-fr	Adresse pour la réponse : adresse vue dans le champ “Reply-To”

en-us	Requested authentication context: this context is declared in authentication request.
fr-fr	Contexte d'authentification demandé : ce contexte est déclaré dans la requête d'authentification.

en-us	Require old password: used only in the password changing module of the menu, will check the old password before updating it
fr-fr	Exige l'ancien mot-de-passe : utilisé seulement dans le module de changement du mot-de-passe du menu, vérifie l'ancien mot-de-passse avant de le changer

en-us	Reset attribute: name of password reset attribute (default: pwdReset).
fr-fr	Attribut reset : nom de l'attribut reset du mot-de-passe (défaut : pwdReset).

en-us	Reset value: value to set in reset attribute to activate password reset (default: TRUE).
fr-fr	Valeur de reset : valeur à mettre dans l'attribut reset pour activer la réinitialisation du mot-de-passe (défaut : TRUE).

en-us	Resolution Rule: rule that will be applied to preselect an IDP for a user.
fr-fr	Règle de résolution : règle à appliquer pour pré-sélectionner cet IDP.

en-us	Response Location: Access Point for SSO response.
fr-fr	Response Location : Point d'accès pour les réponses SSO.

en-us	Response Location: Access Point for SLO response.
fr-fr	Response Location: Point d'accès pour les réponses SLO.

en-us	SLO binding: force binding to use for SLO (http-redirect, http-post, etc.)
fr-fr	Méthode SLO : force la méthode à utiliser pour le SLO (http-redirect, http-post, etc.)

en-us	SREG mapping: link between SREG attributes and session keys (see below).
fr-fr	Associations SREG : liens entre les attributs SREG et les clefs de session (voir ci-dessous).

en-us	SSLCACertificateFile: CA certificate to validate client certificates
fr-fr	SSLCACertificateFile : certificat d'autorité pour valider les certificats clients

en-us	SSLCertificateFile: Server certificate
fr-fr	SSLCertificateFile : certificat serveur

en-us	SSLCertificateKeyFile: Server private key
fr-fr	SSLCertificateKeyFile : clef privée du serveur

en-us	SSLOptions: set to +StdEnvVars to get certificate fields in environment variables
fr-fr	SSLOptions : mettre à +StdEnvVars pour obtenir les champs du certificat dans les variables d'environnement

en-us	SSLProtocol all -SSLv2 SSLCipherSuite HIGH:MEDIUM SSLCertificateFile /etc/httpd/certs/ow2.cert SSLCertificateKeyFile /etc/httpd/certs/ow2.key SSLCACertificateFile /etc/httpd/certs/ow2-ca.cert
fr-fr	SSLProtocol all -SSLv2 SSLCipherSuite HIGH:MEDIUM SSLCertificateFile /etc/httpd/certs/ow2.cert SSLCertificateKeyFile /etc/httpd/certs/ow2.key SSLCACertificateFile /etc/httpd/certs/ow2-ca.cert

en-us	SSLUserName (optional): certificate field that will be used to identify user in LL::NG portal virtual host
fr-fr	SSLUserName (optionnel) : champ du certificat à utiliser pour identifier pour identifier un utilisateur dans l'hôte virtuel du portail LL::NG

en-us	SSLVerifyClient: set to optional to allow user with a bad certificate to access to LL::NG portal page.
fr-fr	SSLVerifyClient : mettre à optional pour autoriser les utilisateurs ne disposant pas d'un certificat valide à accéder à la page du portail LL::NG

en-us	STORAGECONFFILE: location of default storage configuration file (default: /usr/local/lemonldap-ng/etc/lemonldap-ng.ini)
fr-fr	STORAGECONFFILE : emplacement du du fichier de configuration du stockage par défaut (défaut : /usr/local/lemonldap-ng/etc/lemonldap-ng.ini)

en-us	Scope: Value of scope parameter (example: openid profile).
fr-fr	Portée : valeur du paramètre de portée (exemple : profil openid).

en-us	Search base: DN of groups branch.
fr-fr	Base de recherche : DN de la branche des groupes.

en-us	Searched attributes: name(s) of the attribute storing the name of the group, spaces separated (default: cn).
fr-fr	Attributs recherchés : nom(s) de l'attribut stocké dans le nom du groupe, séparés par des espaces (défaut: cn).

en-us	Secret token: a secret token used to secure transmissions between OpenID client and server (see below).
fr-fr	Jeton secret : le jeton secret utilisé pour sécuriser les transmissions entre le client et le server OpenID (voir ci-dessous).

en-us	Secret token: used to check integrity of OpenID response.
fr-fr	Secret token : utilisé pour vérifier l'integrité des réponses OpenID.

en-us	Secured cookie: 4 options:
fr-fr	Cookie sécurisé : 4 options :

en-us	Secured cookie: the cookie can only be sent over HTTPS
fr-fr	Cookie sécurisé : le cookie peut être envoyé via HTTPS

en-us	Server host: LDAP server hostname or URI (by default: localhost).
fr-fr	Nom de serveur : nom du serveur LDAP ou URI (par défaut : localhost).

en-us	Server hostname: this is the hostname or IP address of the Radius server
fr-fr	Nom d'hôte du serveur : le nom d'hôte ou l'adresse IP du serveur Radius

en-us	Server port: TCP port used by LDAP server.
fr-fr	Port du serveur : port TCP du serveur LDAP.

en-us	ServerName auth.example.com  
fr-fr	ServerName auth.example.com  

en-us	Session key containing mail address: name of the session key containing email address.
fr-fr	Clef de session contenant l'adresse mail : nom de la clef de session contenant l'adresse de courriel.

en-us	Sessions activity timeout: Maximum inactivity duration.
fr-fr	Délai d'expiration des sessions : durée maximale d'inactivité.

en-us	Sessions module options:
fr-fr	Options du module de sessions :

en-us	Sessions module: set Lemonldap::NG::Common::Apache::Session::SOAP for SOAP session backend.
fr-fr	Module de sessions : mettre Lemonldap::NG::Common::Apache::Session::SOAP pour le backend de session SOAP.

en-us	Sessions timeout: Maximum lifetime of a session.
fr-fr	Durée de vie maximale des sessions : durée de vie maximale des sessions.

en-us	Shared secret: this is the passphrase to use to connect to the Radius server
fr-fr	Secret partagé : la phrase de passe à utiliser pour se connecter au serveur Radius

en-us	Sign SSO message: sign SSO message
fr-fr	Signature des messages SSO : signe les messages SSO

en-us	Sign SLO message: sign SLO message
fr-fr	Signature des messages SLO : signe les messages de déconnexion SLO (single logout)

en-us	Sign-in page URL: SSO access point (HTTP-Redirect binding).
fr-fr	Sign-in page URL: point d'accès SSO (HTTP-Redirect binding).

en-us	Sign-out page URL: this in not the SLO access point (Google Apps does not support SLO), but the main logout page.
fr-fr	Sign-out page URL: il ne s'agit pas du point d'accès de déconnexion globale (SLO) (Google Apps ne le supporte pas), mais de la page de déconnexion.

en-us	Signed Authentication Request: set to On to always sign authentication request.
fr-fr	Requête d'authentification signée : mettre à « activé » pour toujours signer les requêtes d'authentifications.

en-us	Size: length of captcha
fr-fr	Taille : longueur du captcha

en-us	Skin: the name of the skin to use.
fr-fr	Thème : le nom du thème à utiliser.

en-us	Store user password in session data: see password store documentation.
fr-fr	Stocker le mot-de-passe de l'utilisateur dans les données de session : voir la documentation sur le stockage du mot-de-passe.

en-us	Success mail content (optional): Content of mail sent when password is changed
fr-fr	Contenu du message (optionnel) : contenu du courriel envoyé lorsque le mot-de-passe est changé

en-us	Success mail subject: Subject of mail sent when password is changed (default: [LemonLDAP::NG] Your new password)
fr-fr	Sujet du message de succès : sujet du courriel lorsque le mot-de-passe est changé (défaut : [LemonLDAP::NG] Your new password)

en-us	Target URL: /process.php
fr-fr	URL cible : /process.php

en-us	Target attribute: name of the attribute in the groups storing the link to the user (default: member).
fr-fr	Attribut cible : nom de l'attribut du groupe stockant le lien vers l'utilisateur (défaut: member).

en-us	Thursday, 25-Apr-1999 00:40:33 GMT: at the indicated time and date (but this is probably a bad idea)
fr-fr	Thursday, 25-Apr-1999 00:40:33 GMT : jusqu'à la date indiquée (généralement une mauvaise idée)

en-us	Timeout: server idle timeout.
fr-fr	Timeout : délai maximum de connexion.

en-us	Token endpoint authentication method: Choice between client_secret_post and client_secret_basic
fr-fr	Méthode d'authentification du point d'accès du jeton : choisir entre client_secret_post et client_secret_basic

en-us	Token expiration: time in seconds for token expiration (remove from Memcached server).
fr-fr	Expiration du jeton : délai en secondes pour l'expiration du jeton (effacement du serveur Memcached).

en-us	Transient: NameID is generated
fr-fr	Transient: le NameID est généré

en-us	Trusted domains: domains on which the user can be redirected after login on portal.
fr-fr	Domaines approuvés : domaines vers lesquels l'utilisateur peut être redirigé après authentification sur le portail.

en-us	UI locales: Value of ui_locales parameter (example: en-GB en fr-FR fr)
fr-fr	UI locales : valeur du paramètre ui_locales (exemple : en-GB en fr-FR fr)

en-us	USEDEBIANLIBS: use Debian packaged JS and CSS files (Note that this options isn't yet usable since Debian provides a too old AngularJS for now: LLNG manager needs at least version 1.4.0)
fr-fr	USEDEBIANLIBS : utiliser les fichiers JS et CSS des paquets Debian (Noter que cette options n'est pas encore utilisable car Debian fournit une version trop ancienne de AngularJS pour l'instant : le manager LLNG nécessite à minima la version 1.4.0)

en-us	USEEXTERNALLIBS: use files from public CDN
fr-fr	USEEXTERNALLIBS : utiliser les fichiers des CDN publics

en-us	UTF8 metadata conversion: set to On to force partner's metadata conversion.
fr-fr	Conversion des métadatas un UTF8 : mettre à « activé » pour forcer la conversion des métadata des partenaires.

en-us	Undefined: Default NameID format is used
fr-fr	Undefined: le format de NameID par défaut est utilisé

en-us	Use Nonce: If enabled, a nonce will be sent, and verified from the ID Token
fr-fr	Utiliser Nonce : si activé, un nonce sera envoyé, et vérifié depuis le jeton d'identité

en-us	Use Safe jail: set to 'Off' to disable Safe jail.
fr-fr	Utiliser la cage sécurisée : mettre à 'Désctivé' pour désactiver la cage sécurisée (Safe).

en-us	Use reset attribute: enable to use the password reset attribute.
fr-fr	Utiliser l'attribut reset : activé pour utiliser l'attribut reset du mot-de-passe.

en-us	Use rule: a rule to allow user to use this module, set to 1 to always allow.
fr-fr	Règle d'utilisation : une règle pour autoriser l'usage de ce module, mettre 1 pour toujours l'autoriser.

en-us	Use rule: a rule to allow user to use this module, set to 1 to always allow.
fr-fr	Règle d'utilisation : une règle pour autoriser l'usage de ce module, mettre 1 pour toujours l'autoriser.

en-us	User Header: Auth-User (case sensitive)
fr-fr	User Header: Auth-User (case sensitive)

en-us	User attribute: session field that with be used as main identifier (sub)
fr-fr	Attribut utilisateur : attribut de session à utiliser comme identifiant principal (sub)

en-us	User attribute: which session attribute will be used to display Connected as in the menu
fr-fr	Attribut utilisateur : attribut de session à utiliser pour afficher Connecté en tant que dans le menu

en-us	User source attribute: name of the attribute in users entries used in the link (default: dn).
fr-fr	Attribut source utilisateur : nom de l'attribut utilisateur utilisé dans le lien (défaut: dn).

en-us	User table: user table name
fr-fr	Table utilisateurs : nom de la table utilisateurs

en-us	User: Connection user
fr-fr	Utilisateur : compte de connexion

en-us	Username control: Regular expression used to check user login syntax.
fr-fr	Contrôle du nom d'utilisateur : expression régulière utilisée pour vérifier la syntaxe du nom d'utilisateur.

en-us	Users module: OpenID Connect
fr-fr	Module utilisateurs : OpenID-Connect

en-us	Users search base: Base of search in the LDAP directory.
fr-fr	Base de recherche des utilisateurs : base de recherche de l'annuaire LDAP.

en-us	VHOSTLISTEN: how listen parameter is configured for virtual hosts in Apache (default: *:80)
fr-fr	VHOSTLISTEN : comment est configuré le paramètre d'écoute des hôtes virtuels dans Apache (défaut : *:80)

en-us	Validity time of a password reset request: number of seconds for password reset request validity.
fr-fr	Durée de validité de la requête de réinitialisation de mot-de-passe : nombre de secondes pour la validité de la requête de réinitialisation.

en-us	Value Service URL (CAS service identifier)
fr-fr	Value Service URL (identifiant de service CAS)

en-us	Value: SREG attribute name:
fr-fr	Valeur : noms d'attributs SREG :

en-us	Value: application logout URL
fr-fr	Valeur : URL de déconnexion de l'application

en-us	Variables: User information, macros and groups used to fill SSO session
fr-fr	Variables : informations utilisateur, macros et groupes utilisés pour renseigner la session SSO

en-us	Version: LDAP protocol version.
fr-fr	Version :  version du protocole LDAP.

en-us	Virtual Hosts: Access rules, headers, etc.
fr-fr	Hôtes virtuels : règles d'accès, en-têtes, etc...

en-us	Want Assertions Signed: set to On to require that received assertions are signed.
fr-fr	Exiger des assertions signées : mettre à « activé » pour exiger de recevoir des assertions signées.

en-us	Want Authentication Request Signed: set to On to require that received authentication request are signed.
fr-fr	Exiger des requêtes d'authentification signées : mettre à « activer » pour exiger de recevoir des requêtes d'authentification signées.

en-us	WebID whitelist: list of space separated hosts granted to host FOAF document.
fr-fr	Liste blanche WebID : liste de noms d'hôtes, séparés par des espaces, autorisés à héberger les documents FOAF.

en-us	Writer URL: URL used by SAML IDP to write the cookie.
fr-fr	URL d'écriture : URL utilisée par l'IdP SAML pour écrire le cookie.

en-us	accept: all authenticated users will access surveys
fr-fr	accept : tous les utilisateurs authentifiés peuvent accéder aux surveillances

en-us	adminSessions/: read/write access to sessions (required for distant Portal, distant Manager or distant Handlers which modify sessions)
fr-fr	adminSessions/ : accès en lecture/écriture aux sessions (nécessaire pour les portails ou manager distants ou les handlers distants qui modifient les sessions)

en-us	all: parameters for all modules
fr-fr	all : paramètres pour tous les modules

en-us	allows (optional): Define allowed remote IP (use “,” separator for multiple IP).
fr-fr	allows (optionnel) : Definit les adresses IP autorisées (ustiliser le séparateur ”,” pour de multiples IP).

en-us	apply: reload URL for distant Hanlders
fr-fr	apply : les URL de rechargement des agents distants

en-us	attribute: Name of group attribute
fr-fr	attribute : Nom de l'attribut du groupe

en-us	auth.example.com: DNS of the LL::NG portal
fr-fr	auth.example.com : DNS du portail LL::NG

en-us	auto: display only if the user can access it
fr-fr	auto : n'afficher que si l'utilisateur peut y accéder

en-us	configuration: where configuration is stored
fr-fr	configuration : où la configuration est stockée

en-us	dbiChain: DBI connection.
fr-fr	dbiChain : chaîne de connexion DBI.

en-us	dbiPassword: DBI password.
fr-fr	dbiPassword : mot-de-passe DBI.

en-us	dbiUser: DBI user.
fr-fr	dbiUser : utilisateur DBI.

en-us	default_access (optional): what result to return if logon_hours is empty
fr-fr	default_access (optionnel) : resultat à retourner si logon_hours est vide

en-us	default_access (optional): what result to return if start and end are empty
fr-fr	default_access (optionnel) : resultat à retourner si start et end sont vides

en-us	deleteNotification: delete notification(s) for a user (see Notifications system for more)
fr-fr	deleteNotification : efface une ou plusieurs notifications d'un utilisateur (voir le système des notifications)

en-us	deleteSession: delete a session
fr-fr	deleteSession : efface une session

en-us	dirName: directory where notifications are stored.
fr-fr	dirName : répertoire dans lequel sont stockées les notifications.

en-us	end: End date (GMT)
fr-fr	end: date de fin (GMT)

en-us	error: if user has no access, an error is shown on the portal, the user is not redirected to CAS service
fr-fr	error : si l'utilisateur n'a pas accès, une erreur est affichée sur le portail, l'utilisateur n'est pas redirigé vers le service CAS

en-us	faketicket: if the user has no access, a fake ticket is built, and the user is redirected to CAS service.
fr-fr	faketicket : si l'utilisateur n'a pas accès, un faux ticket est construit, et l'utilisateur est redirigé vers le service CAS.

en-us	fileNameSeparator: file name separator.
fr-fr	fileNameSeparator : séparateur de nom de fichier.

en-us	getAttributes(cookieValue): get elements stored in session
fr-fr	getAttributes(cookieValue) : retourne les éléments stockés dans la session

en-us	getCookies(user,password): authentication system.
fr-fr	getCookies(user,password) : système d'authentification.

en-us	getMenuApplications(cookieValue): return a list of authorizated applications (based on menu calculation)
fr-fr	getMenuApplications(cookieValue): retourne une liste des applications autorisées (basée sur le calcul du menu)

en-us	get_key_from_all_sessions: list all sessions and return asked keys
fr-fr	get_key_from_all_sessions : liste toutes les sessions et retourne les clefs demandées

en-us	groups: $hGroups variable
fr-fr	groups : variable $hGroups

en-us	handler-apache2.conf : Handler declaration, reload and sample virtual hosts
fr-fr	handler-apache2.conf : déclaration du handler, rechargement et exemple d'hôte virtuel

en-us	handler-nginx.conf : Handler reload virtual hosts
fr-fr	handler-nginx.conf : déclaration du handler, rechargement et exemple d'hôte virtuel

en-us	handler: parameters only for Handler
fr-fr	manager : paramètres réservés aux agents

en-us	headers_map: map OBM internal field to LL::NG header
fr-fr	headers_map: établit la correspondance entre les champs internes d'OBM et les en-têtes LL::NG

en-us	include /usr/local/lemonldap-ng/etc/portal-apache2.conf include /usr/local/lemonldap-ng/etc/handler-apache2.conf include /usr/local/lemonldap-ng/etc/manager-apache2.conf include /usr/local/lemonldap-ng/etc/test-apache2.conf
fr-fr	include /usr/local/lemonldap-ng/etc/portal-apache2.conf include /usr/local/lemonldap-ng/etc/handler-apache2.conf include /usr/local/lemonldap-ng/etc/manager-apache2.conf include /usr/local/lemonldap-ng/etc/test-apache2.conf

en-us	isAuthorizedURI(cookieValue,url): check if user is granted to access to the function
fr-fr	isAuthorizedURI(cookieValue,url) : vérifie si l'utilisateur est autorisé à accéder à la fonction

en-us	jQuery URL: http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.1/jquery.min.js
fr-fr	URL jQuery : http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.1/jquery.min.js

en-us	jQuery button selector: button.validate
fr-fr	Sélecteur de bouton jQuery : button.validate

en-us	jQuery form selector: #loginForm
fr-fr	Sélecteur de formulaire jQuery : #loginForm

en-us	ldapAttributeContent: attribute used to store configuration values, must be multivalued (optional)
fr-fr	ldapAttributeContent : attribut utilisé pour stocker la valeur des configurations, doit être multivalué (optionnel)

en-us	ldapAttributeId: RDN attribute of configuration entry (optional)
fr-fr	ldapAttributeId : attribut RDN de l'entrée de configuration (optionnel)

en-us	ldapBindDN: DN used to bind LDAP
fr-fr	ldapBindDN : DN utilisé pour se connecter au serveur LDAP

en-us	ldapBindDN: LDAP user.
fr-fr	ldapBindDN : utilisateur LDAP.

en-us	ldapBindPassword: LDAP password.
fr-fr	ldapBindPassword : mot-de-passe LDAP.

en-us	ldapBindPassword: password used to bind LDAP
fr-fr	ldapBindPassword : mot-de-passe à utiliser pour se connecter au serveur LDAP

en-us	ldapConfBase: DN of configuration branch
fr-fr	ldapConfBase : DN de la branche des configurations

en-us	ldapConfBase: Notifications branch DN.
fr-fr	ldapConfBase : DN de la branche des notifications.

en-us	ldapObjectClass: structural objectclass of configuration entry (optional)
fr-fr	ldapObjectClass : objectclass structurel de l'entrée de configuration entry (optionnel)

en-us	ldapServer: LDAP URI of the server
fr-fr	ldapServer: URI LDAP  du serveur

en-us	ldapServer: LDAP URL.
fr-fr	ldapServer : URL du serveur LDAP.

en-us	logon_hours: string representing allowed logon hours (GMT)
fr-fr	logon_hours : chaîne représentant les heures autorisées (GMT)

en-us	manager-apache2.conf: Manager virtual host
fr-fr	manager-apache2.conf : hôte virtuel du manager

en-us	manager-nginx.conf: Manager virtual host
fr-fr	manager-nginx.conf : hôte virtuel du manager

en-us	manager: parameters only for Manager
fr-fr	manager : paramètres réservés au manager

en-us	newNotification(xmlString): insert a notification for a user (see Notifications system for more)
fr-fr	newNotification(xmlString) : insert une notification pour un utilisateur (voir le système de notifications pour plus d'information)

en-us	newSession: create a session (return attributes)
fr-fr	newSession : crée une session (retourne les attributs)

en-us	none: no access control, the server will answer without checking if the user is authorized for the service (this is the default)
fr-fr	none : pas de contrôle d'accès, le serveur répond sans contrôler si l'utilisateur est autorisé à accéder au service (c'est la valeur par défaut)

en-us	notOnOrAfter duration: Time in seconds, added to authentication time, to define notOnOrAfter value in SAML response (<Condtions> and <SubjectConfirmationData>):
fr-fr	Durée notOnOrAfter : durée en secondes, ajoutée à la durée d'authentification, pour définir la valeur notOnOrAfter dans les réponses SAML (<Conditions> et <SubjectConfirmationData>) :

en-us	off: never display
fr-fr	off : ne jamais afficher

en-us	on: always display
fr-fr	on : toujours afficher

en-us	passThrough (optional): Allow anonymous access or not.
fr-fr	passThrough (optionnel) : Autorise ou non l'accès anonyme.

en-us	portal: parameters only for Portal
fr-fr	portal : paramètres réservés au portail

en-us	proxy: SOAP sessions end point (see SOAP session backend documentation)
fr-fr	proxy: point d'accès SOAP (voir la documentation du backend de session SOAP)

en-us	roleKey: key in the HTTP header containing roles.
fr-fr	roleKey : nom de l'en-tête HTTP contenant les rôles.

en-us	roleSeparator (optional): role values separator.
fr-fr	roleSeparator (optionnel) : séparateur des valeurs de rôle.

en-us	sessionNotOnOrAfter duration: Time in seconds, added to authentication time, to define sessionNotOnOrAfter value in SAML response (<AuthnStatement>):
fr-fr	Durée sessionNotOnOrAfter : durée en secondes, ajoutée à la durée d'authentification, pour définir la valeur sessionNotOnOrAfter dans les réponses SAML (<AuthnStatement>):

en-us	sessions/: read only access to sessions (enough for distant Handlers)
fr-fr	sessions/ : accès en lecture seule aux sessions (suffisant pour les agents distants)

en-us	setAttributes(cookieValue,hashtable): update a session
fr-fr	setAttributes(cookieValue,hashtable) : met à jour une session

en-us	start: Start date (GMT)
fr-fr	start : date de début (GMT)

en-us	syntax (optional): hexadecimal (default) or octetstring
fr-fr	syntax (optionnel) : hexadecimal (défaut) ou octetstring

en-us	table: Notifications table name.
fr-fr	table : nom de la table des notifications.

en-us	time_correction (optional): hours to add or to subtract
fr-fr	time_correction (optionnel) : heures à ajouter ou soustraire

en-us	unprotect: no authentication will be asked to access surveys
fr-fr	unprotect : aucune authentification n'est nécessaire pour accéder aux surveillances

en-us	url_logout: URL used by OBM to logout, will be caught by LL::NG
fr-fr	url_logout: URL utilisée par OBM pour les déconnexions, sera appelée par LL::NG

en-us	userKey: key in the HTTP header containing user login.
fr-fr	userKey : nom de l'en-tête HTTP contenant le nom d'utilisateur.

en-us	value: Value to check
fr-fr	value : Valeur à chercher

en-us	"userobm_company"               => "HTTP_OBM_O",
fr-fr	"userobm_company"               => "HTTP_OBM_O",

en-us	//"userobm_direction"           => ,
fr-fr	//"userobm_direction"           => ,

en-us	"userobm_service"               => "HTTP_OBM_OU",
fr-fr	"userobm_service"               => "HTTP_OBM_OU",

en-us	"userobm_address1"              => "HTTP_OBM_POSTALADDRESS",
fr-fr	"userobm_address1"              => "HTTP_OBM_POSTALADDRESS",

en-us	# (configuration, sessions, notifications) as manager.html, sessions.html,
fr-fr	# (configuration, sessions, notifications) en manager.html, sessions.html,

en-us	<role rolename="tomcat"/>
fr-fr	<role rolename="tomcat"/>

en-us	//"userobm_address2"            => ,
fr-fr	//"userobm_address2"            => ,

en-us	//"userobm_address3"            => ,
fr-fr	//"userobm_address3"            => ,

en-us	"userobm_zipcode"               => "HTTP_OBM_POSTALCODE",
fr-fr	"userobm_zipcode"               => "HTTP_OBM_POSTALCODE",

en-us	"userobm_town"                  => "HTTP_OBM_L",
fr-fr	"userobm_town"                  => "HTTP_OBM_L",

en-us	# notifications.html and uncomment the 2 following lines:
fr-fr	# notifications.html, puis décommenter les 2 lignes suivantes :

en-us	'loginHistoryEnabled' => '1',
fr-fr	'loginHistoryEnabled' => '1',

en-us	<OrganizationDisplayName xml:lang="en">Example</OrganizationDisplayName>
fr-fr	<OrganizationDisplayName xml:lang="en">Exemple</OrganizationDisplayName>

en-us	<SPSSODescriptor protocolSupportEnumeration="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:protocol">
fr-fr	<SPSSODescriptor protocolSupportEnumeration="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:protocol">

en-us	"userobm_zipcode"               => "HTTP_OBM_POSTALCODE",
fr-fr	"userobm_zipcode"               => "HTTP_OBM_POSTALCODE",

en-us	"userobm_town"                  => "HTTP_OBM_L",
fr-fr	"userobm_town"                  => "HTTP_OBM_L",

en-us	->uri('urn:Lemonldap::NG::Common::CGI::SOAPService')
fr-fr	->uri('urn:Lemonldap::NG::Common::CGI::SOAPService')

en-us	//"userobm_expresspostal"       => ,
fr-fr	//"userobm_expresspostal"       => ,

en-us	//"userobm_host_id"             => ,
fr-fr	//"userobm_host_id"             => ,

en-us	//"userobm_web_perms"           => ,
fr-fr	//"userobm_web_perms"           => ,

en-us	//"userobm_web_list"            => ,
fr-fr	//"userobm_web_list"            => ,

en-us	//"userobm_web_all"             => ,
fr-fr	//"userobm_web_all"             => ,

en-us	//"userobm_mail_perms"          => ,
fr-fr	//"userobm_mail_perms"          => ,

en-us	//"userobm_mail_ext_perms"      => ,
fr-fr	//"userobm_mail_ext_perms"      => ,

en-us	//"userobm_mail_server_id"      => ,
fr-fr	//"userobm_mail_server_id"      => ,

en-us	//"userobm_mail_server_hostname" => ,
fr-fr	//"userobm_mail_server_hostname" => ,

en-us	"auto_update_force_user" => true,
fr-fr	"auto_update_force_user" => true,

en-us	<property name="principalRequestHeader" value="Auth-User"/>
fr-fr	<property name="principalRequestHeader" value="Auth-User"/>

en-us	"userobm_mail_quota"            => "HTTP_OBM_MAILQUOTA",
fr-fr	"userobm_mail_quota"            => "HTTP_OBM_MAILQUOTA",

en-us	//"userobm_nomade_perms"        => ,
fr-fr	//"userobm_nomade_perms"        => ,

en-us	//"userobm_nomade_enable"       => ,
fr-fr	//"userobm_nomade_enable"       => ,

en-us	//"userobm_nomade_local_copy"   => ,
fr-fr	//"userobm_nomade_local_copy"   => ,

en-us	//"userobm_email_nomade"        => ,
fr-fr	//"userobm_email_nomade"        => ,

en-us	//"userobm_vacation_enable"     => ,
fr-fr	//"userobm_vacation_enable"     => ,

en-us	//"userobm_vacation_datebegin"  => ,
fr-fr	//"userobm_vacation_datebegin"  => ,

en-us	# REST URLs
fr-fr	# URLs REST

en-us	//"userobm_vacation_dateend"    => ,
fr-fr	//"userobm_vacation_dateend"    => ,

en-us	//"userobm_vacation_message"    => ,
fr-fr	//"userobm_vacation_message"    => ,

en-us	//"userobm_samba_perms"         => ,
fr-fr	//"userobm_samba_perms"         => ,

en-us	//"userobm_samba_home"          => ,
fr-fr	//"userobm_samba_home"          => ,

en-us	//"userobm_samba_home_drive"    => ,
fr-fr	//"userobm_samba_home_drive"    => ,

en-us	//"userobm_samba_logon_script"  => ,
fr-fr	//"userobm_samba_logon_script"  => ,

en-us	// ---- Unused values ?
fr-fr	// ---- Unused values ?

en-us	"userobm_ext_id"                => "HTTP_OBM_SERIALNUMBER",
fr-fr	"userobm_ext_id"                => "HTTP_OBM_SERIALNUMBER",

en-us	'key' => 'q`e)kJE%<&wm>uaA',
fr-fr	'key' => 'q`e)kJE%<&wm>uaA',

en-us	<role rolename="role1"/>
fr-fr	<role rolename="role1"/>

en-us	//"userobm_system"              => ,
fr-fr	//"userobm_system"              => ,

en-us	//"userobm_nomade_datebegin"    => ,
fr-fr	//"userobm_nomade_datebegin"    => ,

en-us	//"userobm_nomade_dateend"      => ,
fr-fr	//"userobm_nomade_dateend"      => ,

en-us	//"userobm_location"            => ,
fr-fr	//"userobm_location"            => ,

en-us	//"userobm_education"           => ,
fr-fr	//"userobm_education"           => ,

en-us	),
fr-fr	),

en-us	);
fr-fr	);

en-us	<AssertionConsumerService Binding="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:bindings:HTTP-POST" Location="https://www.google.com/a/mydomain.org/acs" index="1" />
fr-fr	<AssertionConsumerService Binding="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:bindings:HTTP-POST" Location="https://www.google.com/a/mydomain.org/acs" index="1" />

en-us	"auto_update_force_group" => false,
fr-fr	"auto_update_force_group" => false,

en-us	->proxy('http://auth.example.com/index.pl/notification');     $r = $lite->deleteNotification('foo.bar', 'ABC');   if ( $r->fault ) {
fr-fr	->proxy('http://auth.example.com/index.pl/notification');     $r = $lite->deleteNotification('foo.bar', 'ABC');   if ( $r->fault ) {

en-us	# SSO protection
fr-fr	# Protection SSO

en-us	'samlIDPSSODescriptorSingleSignOnServiceHTTPPost' => 'urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:bindings:HTTP-POST;#PORTAL#/saml/singleSignOn;',
fr-fr	'samlIDPSSODescriptorSingleSignOnServiceHTTPPost' => 'urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:bindings:HTTP-POST;#PORTAL#/saml/singleSignOn;',

en-us	<OrganizationURL xml:lang="en">http://www.example.com</OrganizationURL> </Organization>
fr-fr	<OrganizationURL xml:lang="en">http://www.example.com</OrganizationURL> </Organization>

en-us	# DocumentRoot
fr-fr	# DocumentRoot

en-us	AuthzLDAPAuthoritative On
fr-fr	AuthzLDAPAuthoritative On

en-us	Can be used to secure another backend for remote servers.
fr-fr	Peut être utilisé pour sécuriser un autre backend pour des serveurs distants.

en-us	Order deny,allow
fr-fr	Order deny,allow

en-us	<property name="authenticationManager" ref="authenticationManager" /> </bean>   <bean id="preauthAuthProvider" class="org.springframework.security.web.authentication.preauth.PreAuthenticatedAuthenticationProvider">
fr-fr	<property name="authenticationManager" ref="authenticationManager" /> </bean>   <bean id="preauthAuthProvider" class="org.springframework.security.web.authentication.preauth.PreAuthenticatedAuthenticationProvider">

en-us	<user username="tomcat" password="tomcat" roles="tomcat"/>
fr-fr	<user username="tomcat" password="tomcat" roles="tomcat"/>

en-us	"url_logout"            => "https://OBMURL/logout",
fr-fr	"url_logout"            => "https://OBMURL/logout",

en-us	# 2) FastCGI engine  
fr-fr	# 2) Moteur FastCGI  

en-us	# You can choose any FastCGI system.
fr-fr	# On peut utiliser n'importe quel système FastCGI.

en-us	'portalSkin' => 'pastel',
fr-fr	'portalSkin' => 'pastel',

en-us	# mod_fcgid configuration
fr-fr	# configuration mod_fcgid

en-us	"server_ip_address"     => "localhost",
fr-fr	"server_ip_address"     => "localhost",

en-us	<NameIDFormat>urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:nameid-format:emailAddress</NameIDFormat>
fr-fr	<NameIDFormat>urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:nameid-format:emailAddress</NameIDFormat>

en-us	'failedLoginNumber' => '5',
fr-fr	'failedLoginNumber' => '5',

en-us	"server_ip_check"       => false,
fr-fr	"server_ip_check"       => false,

en-us	<user username="role1" password="tomcat" roles="role1"/>
fr-fr	<user username="role1" password="tomcat" roles="role1"/>

en-us	# 1) URI management
fr-fr	# 1) Gestion de l'URI

en-us	DocumentRoot /usr/local/lemonldap-ng/htdocs/portal/
fr-fr	DocumentRoot /usr/local/lemonldap-ng/htdocs/portal/

en-us	Order deny,allow
fr-fr	Order deny,allow

en-us	# If you want to use mod_fastcgi, replace lines below by:
fr-fr	# Pour utiliser mod_fastcgi, remplacer les lignes suivantes par :

en-us	...
fr-fr	...

en-us	</SPSSODescriptor> </md:EntityDescriptor>
fr-fr	</SPSSODescriptor> </md:EntityDescriptor>

en-us	# Or if you prefer to use CGI, use /psgi/manager-server.cgi instead of
fr-fr	# Ou pour utiliser simplement CGI, utiliser /psgi/manager-server.cgi à la place de

en-us	};
fr-fr	};

en-us	"debug_level"           => "NONE", //                "debug_header_name"     => "HTTP_OBM_UID", //                "group_header_name"     => "HTTP_OBM_GROUPS",
fr-fr	"debug_level"           => "NONE", //                "debug_header_name"     => "HTTP_OBM_UID", //                "group_header_name"     => "HTTP_OBM_GROUPS",

en-us	# /psgi/manager-server.fcgi and adapt the rewrite rules.
fr-fr	# /psgi/manager-server.fcgi et adapter les règles de réécriture.

en-us	<security:custom-authentication-provider />
fr-fr	<security:custom-authentication-provider />

en-us	<user username="both" password="tomcat" roles="tomcat,role1"/> </tomcat-users>
fr-fr	<user username="both" password="tomcat" roles="tomcat,role1"/> </tomcat-users>

en-us	"headers_map"           => Array(
fr-fr	"headers_map"           => Array(

en-us	# Configuration reload mechanism (only 1 per physical server is
fr-fr	# Mécanisme de rechargement de la configuration (un seul par serveur physique

en-us	# DocumentRoot
fr-fr	# DocumentRoot

en-us	# SSO protection
fr-fr	# Protection SSO

en-us	'ldapAuthnLevel' => '2',
fr-fr	'ldapAuthnLevel' => '2',

en-us	<OrganizationName xml:lang="en">Example</OrganizationName>
fr-fr	<OrganizationName xml:lang="en">Exemple</OrganizationName>

en-us	AuthName "LL::NG Manager"
fr-fr	AuthName "LL::NG Manager"

en-us	<property name="preAuthenticatedUserDetailsService">
fr-fr	<property name="preAuthenticatedUserDetailsService">

en-us	//"userobm_gid"                   => "HTTP_OBM_GID",
fr-fr	//"userobm_gid"                   => "HTTP_OBM_GID",

en-us	//"userobm_domain_id"           => ,
fr-fr	//"userobm_domain_id"           => ,

en-us	<bean id="userDetailsServiceWrapper" class="org.springframework.security.userdetails.UserDetailsByNameServiceWrapper">
fr-fr	<bean id="userDetailsServiceWrapper" class="org.springframework.security.userdetails.UserDetailsByNameServiceWrapper">

en-us	"userobm_login"                 => "HTTP_OBM_UID",
fr-fr	"userobm_login"                 => "HTTP_OBM_UID",

en-us	# needed): choose your URL to avoid restarting Apache when
fr-fr	# est nécessaire): choisir une URL pour éviter d'avoir à redémarrer Apache lorsque

en-us	Allow from all
fr-fr	Allow from all

en-us	Deny from all
fr-fr	Deny from all

en-us	"userobm_password"              => "HTTP_OBM_USERPASSWORD",
fr-fr	"userobm_password"              => "HTTP_OBM_USERPASSWORD",

en-us	<property name="userDetailsService" ref="userDetailsService"/>
fr-fr	<property name="userDetailsService" ref="userDetailsService"/>

en-us	//"userobm_password_type"       => ,
fr-fr	//"userobm_password_type"       => ,

en-us	my $res = $r->result();
fr-fr	my $res = $r->result();

en-us	"userobm_perms"                 => "HTTP_OBM_PERMS",
fr-fr	"userobm_perms"                 => "HTTP_OBM_PERMS",

en-us	my $res = $r->result();
fr-fr	my $res = $r->result();

en-us	//"userobm_kind"                => ,
fr-fr	//"userobm_kind"                => ,

en-us	</bean>
fr-fr	</bean>

en-us	# Change "Location" header in redirections
fr-fr	# Changer l'en-tête "Location" dans les redirections

en-us	# configuration change
fr-fr	# la configuration change

en-us	AuthType Basic
fr-fr	AuthType Basic

en-us	Deny from all
fr-fr	Deny from all

en-us	"userobm_lastname"              => "HTTP_OBM_SN",
fr-fr	"userobm_lastname"              => "HTTP_OBM_SN",

en-us	</property> </bean>   <security:authentication-manager alias="authenticationManager" />
fr-fr	</property> </bean>   <security:authentication-manager alias="authenticationManager" />

en-us	"userobm_firstname"             => "HTTP_OBM_GIVENNAME", //                        "userobm_title"                 => "HTTP_OBM_TITLE",
fr-fr	"userobm_firstname"             => "HTTP_OBM_GIVENNAME", //                        "userobm_title"                 => "HTTP_OBM_TITLE",

en-us	"userobm_email"                 => "HTTP_OBM_MAIL",
fr-fr	"userobm_email"                 => "HTTP_OBM_MAIL",

en-us	AuthBasicProvider ldap
fr-fr	AuthBasicProvider ldap

en-us	Options +ExecCGI
fr-fr	Options +ExecCGI

en-us	"userobm_datebegin"             => "HTTP_OBM_DATEBEGIN",
fr-fr	"userobm_datebegin"             => "HTTP_OBM_DATEBEGIN",

en-us	//"userobm_account_dateexp"     => ,
fr-fr	//"userobm_account_dateexp"     => ,

en-us	//"userobm_delegation_target"   => ,
fr-fr	//"userobm_delegation_target"   => ,

en-us	//"userobm_delegation"          => ,
fr-fr	//"userobm_delegation"          => ,

en-us	# Change domain cookies
fr-fr	# Changer le domaine des cookies

en-us	'notificationWildcard' => 'allusers',
fr-fr	'notificationWildcard' => 'allusers',

en-us	AuthLDAPBindDN "ou=websso,ou=applications,dc=example,dc=com"
fr-fr	AuthLDAPBindDN "ou=websso,ou=applications,dc=example,dc=com"

en-us	"userobm_description"           => "HTTP_OBM_DESCRIPTION",
fr-fr	"userobm_description"           => "HTTP_OBM_DESCRIPTION",

en-us	//"userobm_archive"             => ,
fr-fr	//"userobm_archive"             => ,

en-us	//"userobm_hidden"              => ,
fr-fr	//"userobm_hidden"              => ,

en-us	//"userobm_status"              => ,
fr-fr	//"userobm_status"              => ,

en-us	//"userobm_local"               => ,
fr-fr	//"userobm_local"               => ,

en-us	//"userobm_photo_id"            => ,
fr-fr	//"userobm_photo_id"            => ,

en-us	"userobm_phone"                 => "HTTP_OBM_TELEPHONENUMBER",
fr-fr	"userobm_phone"                 => "HTTP_OBM_TELEPHONENUMBER",

en-us	# For performances, you can delete the previous RewriteRule line after
fr-fr	# Pour de meilleures performances, on peut effacer la ligne RewriteRule après

en-us	<security:custom-filter position="PRE_AUTH_FILTER" />
fr-fr	<security:custom-filter position="PRE_AUTH_FILTER" />

en-us	//"userobom_phone2"             => ,
fr-fr	//"userobom_phone2"             => ,

en-us	//"userobm_mobile"              => ,
fr-fr	//"userobm_mobile"              => ,

en-us	"userobm_fax"                   => "HTTP_OBM_FACSIMILETELEPHONENUMBER",
fr-fr	"userobm_fax"                   => "HTTP_OBM_FACSIMILETELEPHONENUMBER",

en-us	//"userobm_fax2"                => ,
fr-fr	//"userobm_fax2"                => ,

en-us	"auto_update"           => true,
fr-fr	"auto_update"           => true,

en-us	AuthLDAPBindPassword "secret"
fr-fr	AuthLDAPBindPassword "secret"

en-us	Options +ExecCGI
fr-fr	Options +ExecCGI

en-us	<subtitle>: subtitle to display: will be inserted in HTML page enclosed in <h2 class=“notifText”>…
fr-fr	<subtitle> : sous-titre : sera inséré dans la page HTML encadré dans <h2 class=“notifText”>…

en-us	<text>: paragraph to display: will be inserted in HTML page enclosed in <p class=“notifText”>…</p>
fr-fr	<text> : paragraphe à afficher : sera inséré dans la page HTML encadré dans <p class=“notifText”>…</p>

en-us	<title>: title to display: will be inserted in HTML page enclosed in <h2 class=“notifText”>…
fr-fr	<title> : titre à afficher : sera inséré dans la page HTML encadré dans <h2 class=“notifText”>…

en-us	A Zimbra Handler is called
fr-fr	Un handler Zimbra est appelé

en-us	A click on a key will display the associated value.
fr-fr	Un click sur la clef affiche la valeur associée.

en-us	A day has 24 hours, and a week 7 days, so the value contains 168 bits, converted into 42 hexadecimal characters.
fr-fr	Un jour a 24 heures et une semaine 7 jours, donc la valeur contient 168 bits, convertie en 42 caractères hexadécimaux.

en-us	A default configuration file can be found in /usr/local/lemonlda-ng/etc/default/llng-fastcgi-server (or /etc/default/lemonldap-ng-fastcgi-server in Debian package).
fr-fr	Un fichier de configuratio par défaut se trouve dans /usr/local/lemonlda-ng/etc/default/llng-fastcgi-server (ou /etc/default/lemonldap-ng-fastcgi-server dans le package Debian).

en-us	A known problematic is that many browser (Firefox, Chrome) remembers the fact that the certificate is not available at a certain time.
fr-fr	Problème connu : de nombreux navigateurs (Firefox, Chrome) enregistrent le fait qu'un certificat n'est pas disponible un certain temps.

en-us	A little floating menu can be added to application with this simple Apache configuration:
fr-fr	Un petit menu flottant peut être ajouté aux applications par une seimple configuration Apache :

en-us	A little macro:
fr-fr	Une petite macro :

en-us	A login is considered as successful if user get authenticated and is granted a session; as failed, if he fails to authenticate or if he is not allowed to open a session.
fr-fr	Une connexion est considérée comme réussie si l'utilisateur est authentifié et autorisé à ouvrir une session ; comme échouée, sinon.

en-us	A macro is stored as attributes: it can contain boolean results or any string
fr-fr	Une macro est stockée comme un attribut : elle peut contenir le résultat d'un calcul booléen ou n'importe quelle chaîne de caractères

en-us	A mail with a token is sent to user
fr-fr	Un courriel avec une valeur est envoyé à l'utilisateur

en-us	A request to the main session database is done (trough SOAP session backend) to be sure that the session exists.
fr-fr	Une requête à la base de données des sessions principale est effectuée (via le  backend de session SOAP) pour être sûr que la session existe.

en-us	A session key can be associated to more than one SREG attribute.
fr-fr	Une clef de session peut être associée à un ou plusieurs attributs SREG.

en-us	A skin is composed of different files:
fr-fr	Un thème est composé de différents fichiers :

en-us	A skin will often refer to the common skin, which is not a real skin, but shared skin objects (like scripts, images and CSS).
fr-fr	Un thème se réfère souvent au thème common, qui n'est pas un thème réel mais contient des objects partagés (tels les scripts, images et CSS).

en-us	A special URL is declared in application menu (like http://zimbra.example.com/zimbrasso)
fr-fr	Une URL spéciale est declarée dans le menu des applications (telle http://zimbra.example.com/zimbrasso)

en-us	A virtual host contains:
fr-fr	Un hôte vituel contient :

en-us	A “password warning time before password expiration” variable can be specified in LemonLDAP::NG to do so.
fr-fr	Une variable “délai d'avertissement pour mot de passe avant expiration de celui-ci” peut être indiquée dans LemonLDAP::NG pour le faire.

en-us	AD password policy
fr-fr	Politique de mots-de-passe AD

en-us	AD password policy does not follow the LDAP RFC, but Microsoft has implemented its own policy.
fr-fr	La politique de mots-de-passe AD ne respecte pas les RFC LDAP, mais Microsoft a implementé sa propore politique.

en-us	APT-GET
fr-fr	APT-GET

en-us	Accept some specificities:
fr-fr	Autres possibilités :

en-us	Access Control List
fr-fr	Liste de contrôle d'accès

en-us	Access Token Hash generation
fr-fr	Génération de hash de jeton d'accès

en-us	Access Token Hash verification
fr-fr	Vérification de hashage des jetons d'accès

en-us	Access control possible by creating one user for Manager (write) and another for portal and handlers (read)
fr-fr	Contrôle d'accès possible en créant un compte pour le manager (écriture) et un autre pour le portail et les agents (lecture)

en-us	Access rule
fr-fr	Règle d'accès

en-us	Access rule in virtual host
fr-fr	Règle d'accès à un hôte virtuel

en-us	Access rules and HTTP headers
fr-fr	Règles d'accès et en-têtes HTTP

en-us	Access rules: check user's right on URL patterns
fr-fr	Des règles d'accès : examine les droits de l'utilisateur via des expressions sur les URL

en-us	Access to Liferay (first time):
fr-fr	Accès à Liferay (première connexion):

en-us	Activation
fr-fr	Activation

en-us	Active Directory
fr-fr	Active Directory

en-us	Adapt it to configure the index you need.
fr-fr	À adapter pour configurer les index voulus.

en-us	Adapt the reload virtual host name to the domain you configured.
fr-fr	Adapter le nom d'hôte virtuel de rechargement au domaine configuré.

en-us	Add https://auth.example.com as trusted site.
fr-fr	Ajouter https://auth.example.com comme site approuvé.

en-us	Add a floating menu
fr-fr	Ajouter un menu flottant

en-us	Add a new rule:
fr-fr	Ajouter une nouvelle règle :

en-us	Add a new virtual host webmail.domain.tld
fr-fr	Ajouter un nouvel hôte virtuel webmail.domain.tld

en-us	Add an Apache access control to avoid other access.
fr-fr	Ajouter un contrôle d'accès Apache pour éviter les autres accès.

en-us	Add auth.example.com/manager.example.com/test1.example.com/test2.example.com to /etc/hosts on the host
fr-fr	Ajouter auth.example.com/manager.example.com/test1.example.com/test2.example.com dans /etc/hosts de la machine hôte

en-us	Add it to trustedDomains (or set * in trustedDomains to accept all).
fr-fr	L'ajouter à trustedDomains (ou mettre * dans trustedDomains pour tout accepter).

en-us	Add on your server.xml file a new valve entry like this (in host section):
fr-fr	Ajouter dans le fichier server.xml une nouvelle valve comme ci-dessous (dans la section host):

en-us	Add reload.example.com to /etc/hosts in the container (option –add-host)
fr-fr	Ajouter reload.example.com dans /etc/hosts du container (option –add-host)

en-us	Add then extension configuration, for example:
fr-fr	Puis, configuration de l'extension, par exemple :

en-us	Admin
fr-fr	Admin

en-us	Advanced
fr-fr	Avancé

en-us	Advanced features
fr-fr	Fonctionnalités avancées

en-us	Advantages:
fr-fr	Avantages :

en-us	After configuration is saved by Manager, LemonLDAP::NG will try to reload configuration on distant Handlers by sending an HTTP request to the servers.
fr-fr	Lorsque la configuration est sauvegardée par le manager, LemonLDAP::NG tente de recharger la configuration des agents distants en envoyant une requête HTTP aux serveurs.

en-us	After configuring SAML Service, you can export metadata to your partner Identity Provider.
fr-fr	Après avoir configuré le service SAML Service, exporter les metadatas vers le fournisseur d'identité partenaire.

en-us	After configuring SAML Service, you can export metadata to your partner Service Provider.
fr-fr	Après avoir configuré le service SAML, exporter les métadonnéesvers le fournisseur de service partenaire.

en-us	After redirection, normal authentication in the remote portal
fr-fr	Après redirection, authentification normale sur le portail distant (celui de son organisation)

en-us	After registration, the OP must give you a client ID and a client secret, that will be used to configure the OP in LL::NG.
fr-fr	Après enregistrement, l'OP doit donner un identifiant et un secret clients, qui seront utilisé pour configurer l'OP dans LL::NG.

en-us	All Perl modules are in the VENDOR perl directory
fr-fr	Tous les modules Perl se trouvent dans le répertoire VENDOR de Perl

en-us	All Perl modules are in the VENDOR perl directory (/usr/share/perl5/)
fr-fr	Tous les modules Perl se trouvent dans le répertoire VENDOR de Perl (/usr/share/perl5/)

en-us	All Perl scripts/pages are in /var/lib/lemonldap-ng/
fr-fr	Tous les scripts/pages Perl se trouvent dans /var/lib/lemonldap-ng/

en-us	All SSL options are documented in Apache mod_ssl page.
fr-fr	Toutes les options SSL sont documentées dans la page mod_ssl d'Apache.

en-us	All data is stored in plain text files – no database is required.
fr-fr	Toutes les données sont stockées dans des fichiers texte, aucune base de données n'est nécessaire.

en-us	All e By default, the allowed days and hours is an hexadecimal value, representing each hour of the week.
fr-fr	Par défaut, les jours et heures autorisés sont des valeurs hexadécimales, représentant chaque heure de la semaine.

en-us	All handlers download the whole configuration, so many servers can serve the same virtual hosts
fr-fr	Tous les agents téléchargent intégralement la configuration, donc plusieurs serveurs peuvent servir le même hôte virtuel

en-us	All identity provider protocols can be used simultaneously
fr-fr	Tous les protocoles de fournisseur d'identité peuvent être utilisés simultanément

en-us	All lemonldap-ng tools are in /usr/share/lemonldap-ng/bin/
fr-fr	Tous les outils lemonldap-ng se trouvent dans /usr/share/lemonldap-ng/bin/

en-us	All other elements will be removed including HTML elements like <b>.
fr-fr	Tous les autres éléments seront supprimés y compris les balises HTML telles <b>.

en-us	All rules are concerned:
fr-fr	Toutes les règles sont concernées :

en-us	All static content (examples, CSS, images, etc.) is in /usr/share/lemonldap-ng/
fr-fr	Tous le contenu statique (exemples, CSS, images, etc...) se trouve dans /usr/share/lemonldap-ng/

en-us	Allow no certificate to chain with other authentication methods
fr-fr	Autoriser les clients sans certificat dans le chaînage avec d'autres méthodes d'authentification

en-us	Allow only one session per user
fr-fr	N'autoriser qu'une session par utilisateur

en-us	Allow only users with a LimeSurvey role
fr-fr	Autorise seulement les utilisateurs avec un rôle LimeSurvey

en-us	Also adapt your entityID to match the Assertion issuer: google.com/a/mydomain.org
fr-fr	Adapter également l' "entityID" pour qu'elle corresponde à l'émetteur de l'assertion : google.com/a/mydomain.org

en-us	American Standard Code for Information Interchange
fr-fr	American Standard Code for Information Interchange

en-us	An enterprise Google Apps account
fr-fr	Un compte applicatif Google entreprise

en-us	An Apache restart will work, but LemonLDAP::NG offers the mean to reload them through an HTTP request.
fr-fr	Un redémarrage d'Apache marchera, mais LemonLDAP::NG offre le moyen de les recharger via une requête HTTP.

en-us	An Apache session module was created by LL::NG team to store sessions in an LDAP directory.
fr-fr	Un module Apache::Session a été créé par l'équipe de développement de LL::NG pour stocker les sessions dans un annuaire LDAP.

en-us	An enterprise account
fr-fr	un compte entreprise

en-us	An error occurs on server side: SERVER_ERROR (500)
fr-fr	Une erreur est survenue côté serveur : SERVER_ERROR (500)

en-us	An example of its content:
fr-fr	Un exemple de son contenu :

en-us	And fill it:
fr-fr	et le remplir :

en-us	And run the “dist” target:
fr-fr	Lancer la cible “dist” :

en-us	And the mail filter is:
fr-fr	Et le filtre d'adresse mail est :

en-us	And with Nginx:
fr-fr	Et avec Nginx:

en-us	Another LL::NG system configured with CAS authentication
fr-fr	Un autre système LL::NG configuré avec authentification CAS

en-us	Another LL::NG system configured with OpenID authentication
fr-fr	Un autre système LL::NG configuré avec authentification OpenID

en-us	Another LL::NG system configured with SAML authentication
fr-fr	Un autre système LL::NG configuré avec authentification SAML

en-us	Any CAS consumer
fr-fr	N'importe quel client CAS

en-us	Any OpenID consumer
fr-fr	N'importe quel client OpenID

en-us	Apache
fr-fr	Apache

en-us	Apache SetEnvIf module will let you transform the Auth-User HTTP header in REMOTE_USER environment variable:
fr-fr	Le module SetEnvIf d'Apache peut transformer l'en-tête HTTP Auth-User en variable d'environnement REMOTE_USER :

en-us	Apache SSL global configuration
fr-fr	Configuration globale de ssl dans Apache

en-us	Apache Tomcat
fr-fr	Apache Tomcat

en-us	Apache authentication level
fr-fr	Niveau d'authentification d'Apache

en-us	Apache authentication module will set the REMOTE_USER environment variable, which will be used by LL::NG to get authenticated user.
fr-fr	Les modules d'authentification Apache renseignent la variable d'environnement REMOTE_USER, qui sera utilisée par LL::NG pour obtenir le nom d'utilisateur authentifié.

en-us	Apache based protection
fr-fr	Protection basée sur Apache

en-us	Apache configuration
fr-fr	Configuration d'Apache

en-us	Apache configuration file on LL::NG reverse proxy (hosting LL::NG Handler):
fr-fr	le fichier de configuration d'Apache sur le reverse-proxy LL::NG (celui qui héberge l'agent LL::NG):

en-us	Apache configuration file on application server (hosting the application):
fr-fr	le fichier de configuration d'Apache sur le serveur d'application (celui qui héberge l'application):

en-us	Apache configuration files are in /etc/lemonldap-ng and linked in /etc/apache2/sites-available
fr-fr	Les fichiers de configuration Apache se trouvent dans /etc/lemonldap-ng et liés dans /etc/apache2/sites-available

en-us	Apache is not configured to authenticate users !
fr-fr	Apache is not configured to authenticate users !

en-us	Apache portal SSL configuration
fr-fr	Configuration SSL du portail dans Apache

en-us	Apache::Session
fr-fr	Apache::Session

en-us	Apache::Session performances
fr-fr	Performances d'Apache::Session

en-us	Apache::Session::Browseable::MySQL doesn't use locks so performances are keeped.
fr-fr	Apache::Session::Browseable::MySQL n'utilise pas les locks pour conserver les performances.

en-us	Application Programming Interface
fr-fr	Interface de programmation

en-us	Application menu
fr-fr	Menu application

en-us	Application parameters:
fr-fr	Paramètres des applications :

en-us	Applications
fr-fr	Applications

en-us	Applications protection
fr-fr	Protection des applications

en-us	Artifact Resolution
fr-fr	Résolution des artifacts

en-us	As DBI is a login/password based module, the authentication level can be:
fr-fr	Comme DBI est un module de type login/mot-de-passe, le niveau d'authentification peut être :

en-us	As Handlers keep configuration in cache, when configuration change, it should be updated in Handlers.
fr-fr	Comme les agents gardent leur configuration en cache, lorsque la configuration est changée elle doit être mise à jour dans les agents.

en-us	As J2EE servlet container, Tomcat provides standard security feature, like authentication: the application deployed in Tomcat can delegate its authentication to Tomcat.
fr-fr	Comme conteneur de servlet J2EE, Tomcat fournit les fonctionnalités de sécurité standards, telles l'authentification : une application déployée dans Tomcat peut déléguer son authentification à Tomcat.

en-us	As LDAP is a login/password based module, the authentication level can be:
fr-fr	Comme LDAP est un module de type login/mot-de-passe, le niveau d'authentification peut être :

en-us	As administrator, go in Google Apps control panel and click on Advanced tools:
fr-fr	Comme administrateur, aller dans le panneau de contrôle Google Apps et cliquer sur les outils avancés click (Advanced tools) :

en-us	As an OP, LL::NG supports a lot of OpenID Connect features:
fr-fr	Comme OP, LL::NG supporte de nombreuses fonctionnalités OpenID-Connect :

en-us	As an RP, LL::NG supports a lot of OpenID Connect features:
fr-fr	Comme RP, LL::NG supporte de nombreuses fonctionnalités OpenID-Connect :

en-us	As described in performances chapter, you can use macros, local macros,…
fr-fr	Comme indiqué au chapître performances, on peut utiliser des macros, macros locales,…

en-us	As passwords will not be managed by LL::NG, you can disable menu password module.
fr-fr	Comme les mots-de-passe ne sernt pas gérés par LL::NG, il est possile de désactiver le module mots-de-passe du menu.

en-us	As same for groups: a group rule may involve another, previously computed group.
fr-fr	De même pour les groupes : une règle de groupe peut en utiliser une autre calculée précédemment.

en-us	As this may be a security hole, password store in session is not activated by default
fr-fr	Comme ce peut être un trou de sécurité, ce stockage en session n'est pas activé par défaut

en-us	As you may have guessed, these accounts are famous characters from the TV show Doctor Who.
fr-fr	Comme on peut le voir, ces comptes sont les fameux caractères du show TV Doctor Who.

en-us	Assertion Consumer
fr-fr	Consommateur d'assertions

en-us	Assertion decryption Certificate: choose a certificate only if you want to cipher your assertion.
fr-fr	Assertion decryption Certificate : choisir un certificat seulement si on veut chiffrer les assertions.

en-us	At least, check if it is not a known application, or try to adapt its source code.
fr-fr	Ainsi, vérifier si l'application est connue ou essayer d'adapter le code source.

en-us	Attribute Authority
fr-fr	Autorité d'attributs

en-us	Attribute Service
fr-fr	Service d'attribut

en-us	Attribute storing index
fr-fr	Attribut où stocker les index

en-us	Attribute storing session ID
fr-fr	Attribut où stocker l'idetifiant de session

en-us	Attribute storing session content
fr-fr	Attribut où stocker le contenu de la session

en-us	Attributes and macros
fr-fr	Attributs et macros

en-us	Auth-Cn
fr-fr	Auth-Cn

en-us	Auth-Mail
fr-fr	Auth-Mail

en-us	Auth-Password => $_password
fr-fr	Auth-Password => $_password

en-us	Auth-User
fr-fr	Auth-User

en-us	AuthBasic Handler
fr-fr	Agent AuthBasic

en-us	AuthLDAPFilter
fr-fr	AuthLDAPFilter

en-us	Authentication
fr-fr	Authentification

en-us	Authentication Authorization Accounting
fr-fr	Authentification Autorisation Traçabilité

en-us	Authentication and UserDB
fr-fr	Authentification et base d'utilisateurs

en-us	Authentication choice will also be registered in session:
fr-fr	Le choix d'authentication est également enregistré dans la session :

en-us	Authentication context Class References (ACR)
fr-fr	Références de classe de contexte d'authentification (ACR)

en-us	Authentication contexts
fr-fr	Contextes d'authentification

en-us	Authentication level
fr-fr	Niveau d'authentification

en-us	Authentication module
fr-fr	Module d'authentication

en-us	Authentication module: SAML
fr-fr	Module d'authentification : SAML

en-us	Authentication protocols
fr-fr	Authentication protocols

en-us	Authentication request
fr-fr	Requête d'authentification

en-us	Authentication response
fr-fr	Réponse d'authentification

en-us	Authentication table
fr-fr	Table d'authentification

en-us	Authentication table and user table can be the same.
fr-fr	Les tables d'authentification et utilisateurs peuvent être confondues.

en-us	Authentication table: where login and password are stored
fr-fr	La table d'authentification : où les logins and et mots-de-passe sont stockés

en-us	Authentication with Kerberos
fr-fr	Authentification avec Kerberos

en-us	Authentication with login/password
fr-fr	Authentification par nom-de-compte/mot-de-passe

en-us	Authentication, users and password databases
fr-fr	Bases de données d'authentification, des utilisateurs et des mots-de-passe

en-us	Authentication: select row in authentication table matching user and password
fr-fr	Authentification : selectionne la ligne de la table d'authentification contenant l'utilisateur et le mot-de-passe

en-us	Authentication: will check user login in a header and create session without prompting any credentials (but will register client IP and creation date)
fr-fr	Authentification : recherche le nom d'utilisateur dans un en-tête et crée la session sans exiger de mot-de-passe (mais enregistre l'adresse IP cliente et la date)

en-us	Authentication: will create session without prompting any credentials (but will register client IP and creation date)
fr-fr	Authentification : créé une session sans demander quoi que ce soit (mais enregistre l'adresse IP cliente et la date de création)

en-us	Authorization
fr-fr	Autorisations

en-us	Authorization => "Basic ".encode_base64("$uid:$_password")
fr-fr	Authorization => "Basic ".encode_base64("$uid:$_password")

en-us	Authorization => basic($uid,$_password)
fr-fr	Authorization => basic($uid,$_password)

en-us	Authorization Code flow
fr-fr	Débit de code d'autorisation

en-us	Authorization Code, Implicit and Hybrid flows
fr-fr	Flux de codes d'authorisation, implicites et hybrides

en-us	Auto reloading SSL Certificates
fr-fr	Rechargement automatique des certificats SSL

en-us	Automatic REMOTE_USER
fr-fr	Automatic REMOTE_USER

en-us	Automatic download of JWKS
fr-fr	Téléchargement automatique de JWKS

en-us	Available bindings are:
fr-fr	Les déclarations disponibles sont :

en-us	Available parameters are:
fr-fr	Paramètres disponibles :

en-us	Backend
fr-fr	Backend

en-us	Backend choice by users
fr-fr	Backend choisit par l'utilisateur

en-us	Backends
fr-fr	Backends

en-us	Be careful for Windows user, path must contains “/”.
fr-fr	Attention avec les systèmes Windows, le séparateur de répertoire est le ”/”.

en-us	Be careful with URL parameters
fr-fr	Attention aux paramètres des URL

en-us	Be careful with some applications which doesn't verify Lemonldap::NG headers after having created their own cookies.
fr-fr	Faire attention avec certaines applications qui ne vérifient pas les en-têtes Lemonldap::NG après avoir créé leurs propres cookies.

en-us	Before enabling Manager protection by LL::NG, you must have configured how users authenticate on Portal, and test that you can log in without difficulties.
fr-fr	Avant d'activer la protection du manager par LL::NG, il faut avoir configuré la méthode d'authentification sur le portail et véifier qu'on peut s'y connecter sans difficultés.

en-us	Before installing the packages, install dependencies.
fr-fr	Avant d'installer les paquets, installer les dépendances.

en-us	Before installing the packages, install all dependencies.
fr-fr	Avant d'installer les paquets, installer toutes les dépendances.

en-us	Before transmission, the username and password are encoded as a sequence of base-64 characters.
fr-fr	Avant la transmission, le nom et le mot de passe sont encodés en base-64.

en-us	Before, you have to create the virtual host manager.your.domain in the manager and set a rules, else access to the manager will be denied.
fr-fr	Avant, il faut créer l'hôte virtuel manager.your.domain dans le manager et mettre une règle, sinon l'accès au manager sera interdit.

en-us	Below are documented internal variables.
fr-fr	Ci-dessous sont documentées les variables internes.

en-us	Binaries install :
fr-fr	Installer les exécutables :

en-us	Binding
fr-fr	Méthode

en-us	Browseable (SQL, Redis or LDAP)
fr-fr	Browseable (SQL, Redis ou LDAP)

en-us	Browseable session backend
fr-fr	Backend de session explorable

en-us	Browseable session backend (Apache::Session::Browseable) works exactly like Apache::Session::* corresponding module but add index that increase session explorer and session restrictions performances.
fr-fr	Le backend de session explorable (Apache::Session::Browseable) fonctionne exactement comme le module Apache::Session::* correspondant mais ajoute des index qui améliore les performances de l'explorateur de session et les restrictions de sessions.

en-us	Bugzilla
fr-fr	Bugzilla

en-us	Bugzilla administration
fr-fr	Administration de Bugzilla

en-us	Bugzilla can authenticate a user with HTTP headers, and auto-create its account with a few information:
fr-fr	Bugzilla peut authentifier un utilisateur par en-tête HTTP et auto-générer son compte avec quelques informations :

en-us	Bugzilla virtual host
fr-fr	Hôte virtuel Bugzilla

en-us	Bugzilla virtual host in Manager
fr-fr	Hôte virtuel Bugzilla dans le manager

en-us	Build cookie(s)
fr-fr	Construit le ou les cookies

en-us	Build the tarball from SVN
fr-fr	Construire l'archive depuis SVN

en-us	Build your packages
fr-fr	Construire les paquets

en-us	Build:
fr-fr	Build:

en-us	But as Google rotate their keys, we will also configure a refresh interval on JKWS data.
fr-fr	Mais comme Google change régulièrement ses clefs, il faut configurer un intervalle de rafraîchissement des données JKWS.

en-us	But you can forward this key if it is really needed:
fr-fr	Mais on peut le transmettre tout de même si nécessaire :

en-us	But you can make your own, see Skin customization below.
fr-fr	On peut faire le sien, voir comment personnaliser le thème ci-dessous.

en-us	But you will rather prefer to use an Apache authentication module, like for example LDAP authentication module:
fr-fr	Il est souvent souhaitable d'utiliser un module d'authentification Apache, tel par exemple le module d'authentification LDAP :

en-us	By default, DNS domain is example.com.
fr-fr	Par défaut, le domaine DNS est example.com.

en-us	By default, SSO cookie is hidden, so protected applications cannot get SSO session key.
fr-fr	Par défaut, le cookie SSO est masqué, ainsi les applications protégées ne peuvent accéder à la clef de session SSO.

en-us	By default, Manager is protected to allow only the demonstration user “dwho”.
fr-fr	Par défaut, le manager est protégé et n'autorise que l'utilisateur de démonstration “dwho”.

en-us	By default, Tomcat provides a file called users.xml to manage authentication:
fr-fr	Par défaut, Tomcat fournit un fichier nommé users.xml pour gérer l'authentification :

en-us	By default, anonymous bind is used.
fr-fr	Par défaut, une connexion anonyme est utilisée.

en-us	By default, configuration interface access is not protected by Nginx but by LemonLDAP::NG itself (see lemonldap-ng.ini).
fr-fr	L'accès à l'interface de configuration n'est pas protégée par Nginx mais par LemonLDAP::NG lui-même (voir lemonldap-ng.ini) :

en-us	By default, configuration is stored in files, so access trough network is not possible.
fr-fr	Par défaut, la configuration est stockée dans des fichiers, donc l'accès par le réseau n'est en général pas possible.

en-us	By default, default values are used.
fr-fr	Sauf modification, les valeurs par défaut sont utilisées.

en-us	By default, if user process connection settings are empty, authentication process connection settings will be used.
fr-fr	Par défaut, si les paramètres de processus de connexion utilisateur sont vides , ceux d'authentification seront utilisés.

en-us	By default, login time and IP address are stored in history, and the error message prompted to the user for failed logins.
fr-fr	Par défaut, le tampon de date et l'adresse IP sont stockés dans l'historique et le message d'erreur affiché à l'utilisateur en cas d'échec.

en-us	By default, mail content are empty in order to use HTML templates:
fr-fr	Par défaut, les messages sont vides afin d'utiliser les modèles HTML :

en-us	By default, notifications will be stored in the same database as configuration:
fr-fr	Par défaut, les notifications sont stockées dans la même base de données que la configuration :

en-us	By default, only the configured authentication backend is available for users.
fr-fr	Par défaut, seul le backend configuré est accessible aux utilisateurs.

en-us	By default, the RelayState session is deleted when it is read.
fr-fr	Par défaut, la session RelayState est détruite lorsqu'elle est lue.

en-us	By default, the main session module is used to store SAML temporary data (like relay-states), but SAML sessions need to use a session module compatible with the sessions restrictions feature.
fr-fr	Par défautBy, le module de session principal est utilisé pour stocker les données temporaires SAML (tel les états de relais), mais les sessions SAML doivent disposer d'un module compatible avec les fonctionnalités de restrictions des sessions.

en-us	By default, the manager is restricted to the user 'dwho' (default backend is Demo).
fr-fr	Par défaut, l'accès au manager est restreint à l'utilisateur "dwho" (le backend par défaut est Demo).

en-us	By default, user will be redirected on portal if no URL defined, or on the specified URL if any.
fr-fr	Par défaut, l'utilisateur est redirigé vers le portail si aucune URL n'est définie ou vers l'URL indiquée sinon.

en-us	By default, you will have a manager virtual host define in configuration.
fr-fr	Par défaut, il existe un hôte virtuel défini dans la configuration.

en-us	By hand in Liferay administration screens
fr-fr	À la main dans les écrans d'administration de Liferay

en-us	CAS
fr-fr	CAS

en-us	CAS server
fr-fr	Serveur CAS

en-us	CDBI
fr-fr	CDBI

en-us	CDBI / RDBI
fr-fr	CDBI / RDBI

en-us	CSOD control panel
fr-fr	Panneau de configuration CSOD

en-us	CSOD needs two things to configure LL::NG as an IDP:
fr-fr	CSOD nécessite 2 éléments pour configurer LL::NG comme IDP :

en-us	Cache::Cache
fr-fr	Cache::Cache

en-us	Can be left blank for plain text passwords.
fr-fr	Peut être vide pour le stockage des mots-de-passe en clair.

en-us	Can be overridden by an LDAP URI in server host.
fr-fr	Peut être surchargé par une URI LDAP dans le nom du serveur.

en-us	Can't locate /usr/share/lemonldap-ng/configStorage.pl
fr-fr	Can't locate /usr/share/lemonldap-ng/configStorage.pl

en-us	Captcha is a security mechanism aimed to prevent robots to submit forms.
fr-fr	Captcha est un mécanisme de sécurité utilisé pour éviter des des robots ne soumettent des formulaires.

en-us	Captchas are available on the following forms:
fr-fr	Les captchas sont disponibles sur les formulaires suivants :

en-us	Cascading Style Sheets
fr-fr	Cascading Style Sheets

en-us	Catch error pages:
fr-fr	Capture des pages d'erreur :

en-us	Categories and applications
fr-fr	Catégories et applications

en-us	Central Authentication Service
fr-fr	Central Authentication Service

en-us	Certificate
fr-fr	Certificat

en-us	Certificate authorities directory
fr-fr	Répertoire des autorités de certification

en-us	Certificate authorities file
fr-fr	Fichiers des autorités de certification

en-us	Change mycompanyid (in AssertionConsumerService markup, parameter Location) into your CSOD company ID and put the certificate value inside the ds:X509Certificate markup
fr-fr	Changer mycompanyid (dans AssertionConsumerService markup, parameter Location) avec l'ID CSOD de l'entreprise et mettre la valeur du certificat dans ds:X509Certificate markup

en-us	Change mydomain.org (in AssertionConsumerService markup, parameter Location) into your Google Apps domain.
fr-fr	Changer mydomain.org (dans AssertionConsumerService markup, parameter Location) en votre domaine Google Apps.

en-us	Change mydomain.org into your Google Apps domain
fr-fr	Mettre mydomain.org dans le domaine Google Apps

en-us	Change configuration in lemonldap-ng.ini :
fr-fr	Changer la configuration dans lemonldap-ng.ini :

en-us	Change default DNS domain
fr-fr	Changer le domaine DNS par défaut

en-us	Change it:
fr-fr	Le Changer :

en-us	Change password: update password column in authentication table matching user
fr-fr	Changement de mot-de-passe : met à jour le champ mot-de-passe de la table d'authentification correspondant à l'utilisateur

en-us	Change rights on keytab file:
fr-fr	Changer les droits sur le fichier keytab :

en-us	Change the user attribute to store in Apache logs (“General Parameters » Logs » REMOTE_USER”): use the variable declared above
fr-fr	Changer l'attribut utilisateur à stocker dans les journaux d'Apache (“Paramètres généraux » Journaux » REMOTE_USER”) : utiliser la variable ci-dessus

en-us	Changing the domain value will not update other configuration parameters, like virtual host names, portal URL, etc.
fr-fr	Changer la valeur du domaine ne met pas à jour les autres paramètres tels les noms d'hôtes virtuels, l'URL du portail, etc...

en-us	Check Apache configuration and restart:
fr-fr	Vérifier la configuration d'Apache et redémarrer :

en-us	Check configStorage and configStorageOptionsor file permissions.
fr-fr	Vérifier les options configStorage and configStorageOptions ou les droits associés à ces fichiers.

en-us	Check if URL asked is valid
fr-fr	Vérifie que l'URL demandée est validée

en-us	Check if user is already authenticated
fr-fr	Vérifie si l'utilisateur n'est pas déjà authentifié

en-us	Check into security parameters that Kerberos authentication is allowed.
fr-fr	Vérifier dans les paramètres de sécurité que l'authentification Kerberos est autorisée.

en-us	Choice of any certificate attribute as user main login
fr-fr	Choix de n'importe quel attribut du certificat comme nom d'utilisateur principal

en-us	Choose and configure your main configuration storage system
fr-fr	Choisir et configurer le système principal de stockage de la configuration

en-us	Choose and configure your main sessions storage system
fr-fr	Choisir et configurer le système principal de stockage des sessions

en-us	Choose for example http://zimbra.example.com/zimbrasso as SSO URL and set it in application menu.
fr-fr	Choisir par exemple http://zimbra.example.com/zimbrasso comme URL SSO et insérer la dans le menu application.

en-us	Choose one of the following:
fr-fr	Choisir l'une des options suivantes :

en-us	Choose “Apache” as authentication module (“General Parameters » Authentication modules » Authentication module”)
fr-fr	Choisir “Apache” comme module d'authentification (“Paramètres généraux » Modules d'authentification » Module d'authentification”)

en-us	Claim name
fr-fr	Nom affiché

en-us	Click on Metadata and set manually the metadata of the service, using France Connect endpoints.
fr-fr	Cliquer sur Métadonnées et définir manuellement les métadonnées du service, en utilisant les points terminaux France Connect.

en-us	Click on Metadata, and use the OpenID Connect configuration URL to load them: https://accounts.google.com/.well-known/openid-configuration.
fr-fr	Cliquer sur Métadonnées, et utiliser l'URL de configuration OpenID-Connect pour les charger : https://accounts.google.com/.well-known/openid-configuration.

en-us	Click on a column header to sort table.
fr-fr	Cliquez sur un en-tête de colonne pour trier le tableau.

en-us	Client Kerberos configuration
fr-fr	Configuration du client Kerberos

en-us	Clone
fr-fr	Clone

en-us	Clément OUDOT
fr-fr	Clément OUDOT

en-us	Code snippet
fr-fr	Exemple de code

en-us	Command Line Interface (CLI)
fr-fr	Interface en ligne de commande (CLI)

en-us	Comment
fr-fr	Commentaire

en-us	Comments can be used to order your rules: rules are applied in the alphabetical order of comment (or regexp in there is no comment).
fr-fr	Les commentaires peuvent être utilisés pour ordonner les règles : elles sont appliquées dans l'ordre alphabétique des commentaires (ou des expressions régulières à défaut de commentaire).

en-us	Commit
fr-fr	Commit

en-us	Common Domain Cookie
fr-fr	Domaine commun de cookie

en-us	Common Domain Cookie is also know as WAYF Service.
fr-fr	Le domaine commun de cookie est également connu comme service WAYF.

en-us	Compatibility with Identity Provider modules
fr-fr	Compatibilité avec les modules fournisseurs d'identité

en-us	Compatible password modification
fr-fr	Compatibilité des modifications de mots-de-passe

en-us	Compilation
fr-fr	Compilation

en-us	Conditions:
fr-fr	Conditions :

en-us	Config::IniFiles
fr-fr	Config::IniFiles

en-us	Configuration
fr-fr	Configuration

en-us	Configuration is not saved if errors occur.
fr-fr	La configuration n'est pas sauvée en cas d'erreur.

en-us	Configuration and sessions access by SOAP
fr-fr	Accès à la configuration et aux sessions par SOAP

en-us	Configuration and sessions in LDAP
fr-fr	Configuration et sessions dans LDAP

en-us	Configuration and sessions in MySQL
fr-fr	Configuration et sessions dans MySQL

en-us	Configuration backend
fr-fr	Stockage de la configuration

en-us	Configuration backend can be set in the local configuration file, in configuration section.
fr-fr	Le backend de configuration peut être indiqué dans le fichier local de configuration, dans la section configuration.

en-us	Configuration backend parameters
fr-fr	Paramètres des backends de configuration

en-us	Configuration can be stored in several formats (SQL, File, LDAP) but must be shared over the network if you use more than 1 server.
fr-fr	La configuration peut être stockée sous plusieurs formats (SQL, File, LDAP) mais doit être partégée via le réseau si on utilise plus d'un serveur.

en-us	Configuration database
fr-fr	Base de données de la configuration

en-us	Configuration interface access is not protected by Apache but by LemonLDAP::NG itself (see lemonldap-ng.ini).
fr-fr	L'accès à l'interface de configuration n'est pas protégée par Apache mais par LemonLDAP::NG lui-même (voir lemonldap-ng.ini) :

en-us	Configuration is in /etc/lemonldap-ng
fr-fr	La configuration se trouve dans /etc/lemonldap-ng

en-us	Configuration is stored as JSON.
fr-fr	La configuration est stockée au format JSON.

en-us	Configuration key of IDP used for authentication
fr-fr	Clef de configuration de l'IDP utilisé pour l'authentification

en-us	Configuration objects use standard object class: applicationProcess.
fr-fr	Les objets de configuration utilisent une classe d'objet standard : applicationProcess.

en-us	Configuration of LL::NG in Relying Party
fr-fr	Configuration de LL::NG en "Relying Party" (client)

en-us	Configuration of LemonLDAP::NG
fr-fr	Configuration de LemonLDAP::NG

en-us	Configuration of Relying Party in LL::NG
fr-fr	Configuration du client (Relying Party) dans LL::NG

en-us	Configuration overview
fr-fr	Vue d'ensemble de la configuration

en-us	Configuration parameters are:
fr-fr	Les paramètres de configuration sont :

en-us	Configuration reload
fr-fr	Rechargement de la configuration

en-us	Configuration reload will then be effective in less than 10 minutes.
fr-fr	Le rechargement de la configuration sera effectif en moins de 10 minutes.

en-us	Configuration text editor
fr-fr	Éditeur de configuration en mode text

en-us	Configure Apache or Nginx virtual host
fr-fr	Configurer l'hôte virtuel Apache ou Nginx

en-us	Configure Bugzilla virtual host like other protected virtual host.
fr-fr	Configurer l'hôte virtuel Bugzilla comme n'importe quel autre hôte virtuel protégé.

en-us	Configure Dokuwiki virtual host like other protected virtual host.
fr-fr	Configurer l'hôte virtuel Dokuwiki comme n'importe quel autre hôte virtuel protégé.

en-us	Configure Drupal virtual host like other protected virtual host.
fr-fr	Configurer l'hôte virtuel Drupal comme n'importe quel autre hôte virtuel protégé.

en-us	Configure Federation ID
fr-fr	Configurer l'identifiant de fédération

en-us	Configure LDAP configuration backend in lemonldap-ng.ini, section [configuration]:
fr-fr	Configurer la backend de configuration LDAP dans lemonldap-ng.ini, section [configuration] :

en-us	Configure LemonLDAP::NG to use LDAP as main database
fr-fr	Configurer LemonLDAP::NG pour utiliser LDAP comme base de données principale

en-us	Configure LemonLDAP::NG to use MySQL as main database
fr-fr	Configurer LemonLDAP::NG pour utiliser MySQL comme base de données principale

en-us	Configure LemonLDAP::NG to use SOAP proxy mechanism
fr-fr	Configurer LemonLDAP::NG pour utiliser le mécanisme mandataire SOAP

en-us	Configure Liferay virtual host like other protected virtual host.
fr-fr	Configurer l'hôte virtuel Liferay comme n'importe quel autre hôte virtuel protégé.

en-us	Configure LimeSurvey virtual host like other protected virtual host.
fr-fr	Configurer l'hôte virtuel LimeSurvey comme n'importe quel autre hôte virtuel protégé.

en-us	Configure MediaWiki virtual host like other protected virtual host.
fr-fr	Configurer l'hôte virtuel Mediawiki comme n'importe quel autre hôte virtuel protégé.

en-us	Configure Single Sign On cookie and portal URL
fr-fr	Configurer le cookie SSO (Single Sign On) et l'URL du portail

en-us	Configure Sympa virtual host like other protected virtual host but protect only magic authentication URL.
fr-fr	Configurer l'hôte virtuel Sympa comme n'importe quel autre hôte virtuel protégé mais ne protéger que l'authentification magique.

en-us	Configure attributes:
fr-fr	Configurer les attributs :

en-us	Configure local cache first.
fr-fr	Configurer d'abord le cache local.

en-us	Configure phpLDAPadmin virtual host like other protected virtual host.
fr-fr	Configurer l'hôte virtuel phpLDAPadmin comme n'importe quel autre hôte virtuel protégé.

en-us	Configure security settings
fr-fr	Configurer les paramètres de sécurité

en-us	Configure sessions specificities
fr-fr	Configurer les spécificités des sessions

en-us	Configure the access rules and define the following headers:
fr-fr	Configurer les règles d'accès et definir les en-têtes suivants :

en-us	Configure the access rules.
fr-fr	Configurer les règles d'accès.

en-us	Configure the Auth-User header.
fr-fr	Configurer l'en-tête Auth-User.

en-us	Configure the following headers.
fr-fr	Configurer les en-têtes suivants.

en-us	Configure the portal to use the remote LL::NG structure.
fr-fr	Configurer le portail pour qu'il utilise le système LL::NG distant.

en-us	Configure the virtual host like other protected virtual host but use Secure Token Handler instead of default Handler.
fr-fr	Configurer l'hôte virtuel Sympa comme n'importe quel autre hôte virtuel protégé mais utiliser l'agent jeton sécurisé au lieu de l'agent par défaut.

en-us	Configure your DNS server to resolve names with your server IP.
fr-fr	Configurer le serveur DNS pour résoudre les noms avec l'adresse IP de votre serveur.

en-us	Configure your new backend (create SQL database,…)
fr-fr	Configurer le nouveau backend (creer la base de données SQL,…)

en-us	Configure your tomcat home in build.properties files.
fr-fr	Configurer votre tomcat home dans le fichier build.properties.

en-us	Connection
fr-fr	Connexion

en-us	Connection login
fr-fr	Login de connexion

en-us	Connection password
fr-fr	Mot-de-passe de connexion

en-us	Connection settings can be configured differently for authentication process and user process.
fr-fr	Les paramètres de connexion peuvent être configurés différemment pour les processus d'authentification et de recherche d'utilisateur.

en-us	Connector
fr-fr	Connecteur

en-us	Consent to share attribute id trough OpenID
fr-fr	Consentement de partage de l'attribut id via OpenID

en-us	Content Management System
fr-fr	Système de gestion de contenu

en-us	Contrary to multiple backend stacking, backend choice will present all available authentication methods to users, who will choose the one they want.
fr-fr	Contrairement au dispositif de multiples backends, le dispositif de choix de backend présente à l'utilisateur toutes les méthodes d'authentification disponibles pour qu'il puisse choisir.

en-us	Convert HTTP header into environment variable
fr-fr	Convertir les en-têtes HTTP en variables d'environnement

en-us	Convert existing configuration
fr-fr	Convertir la configuration existante

en-us	Convert::PEM
fr-fr	Convert::PEM

en-us	Cookie expiration
fr-fr	Expiration du cookie

en-us	Copy ValveLemonLDAPNG.jar in <TOMCAT_HOME>/server/lib:
fr-fr	Copier ValveLemonLDAPNG.jar dans <TOMCAT_HOME>/server/lib:

en-us	Copy the content of this file in the textarea.
fr-fr	Copier le contenu de ce fichie dans l'emplacement dédié.

en-us	Core
fr-fr	Core

en-us	Core Perl subroutines (split, pop, map, etc.)
fr-fr	Fonctions standards de Perl (split, pop, map, etc...)

en-us	Core modules must be installed on the system.
fr-fr	Les modules "core" doivent être installés sur le système.

en-us	Country
fr-fr	Country

en-us	Create OBM virtual host (for example obm.example.com) in LL::NG configuration: Virtual Hosts » New virtual host.
fr-fr	Créer l'hôte virtuel OBM (par exemple obm.example.com) dans la configuration LL::NG : Hôtes virtuels » Nouvel hôte virtuel.

en-us	Create Salesforce domain
fr-fr	Créer le domaine Salesforce

en-us	Create a database if necessary:
fr-fr	Créer une base de données si nécessaire :

en-us	Create database:
fr-fr	Créer la base de données :

en-us	Create new notifications with notifications explorer
fr-fr	Créer de nouvelles notifications avec l'explorateur des notifications

en-us	Create sessions table:
fr-fr	Créer la table des sessions :

en-us	Create table:
fr-fr	Créer la table:

en-us	Create user and role:
fr-fr	Créer un utilisateur et un rôle :

en-us	Create your Perl module with custom functions.
fr-fr	Créer un module Perl avec des fonctions personnalisées.

en-us	Creation can take up to 1 hour.
fr-fr	Cette création prend jusqu'à 1 heure.

en-us	Cross Domain Authentication
fr-fr	Authentification inter-domaines

en-us	Cross Domain Authentication (CDA)
fr-fr	Authentification inter-domaines (CDA)

en-us	Cross Site Scripting
fr-fr	Cross Site Scripting

en-us	Crypt::OpenSSL::Bignum
fr-fr	Crypt::OpenSSL::Bignum

en-us	Crypt::OpenSSL::RSA
fr-fr	Crypt::OpenSSL::RSA

en-us	Crypt::OpenSSL::X509
fr-fr	Crypt::OpenSSL::X509

en-us	Crypt::Rijndael
fr-fr	Crypt::Rijndael

en-us	Currently, the module is simply handling a Radius Authentication request and has been tested only against a FreeRadius server.
fr-fr	Actuellement, ce module traite simplement une requête d'authentification Radius et n'a été testé que sur un serveur FreeRadius.

en-us	Custom Error URL: you can redirect the user to a special page when an error is happening
fr-fr	Custom Error URL : on peut rediriger l'utilisateur sur une page particulière en cas d'erreur

en-us	Custom functions
fr-fr	Fonctions personnalisées

en-us	Customizable NameID formats are:
fr-fr	Les formats de NameID personnalisables sont :

en-us	DBI
fr-fr	DBI

en-us	DNS
fr-fr	DNS

en-us	Data should not contains accents or special characters, as HTTP protocol only allow ASCII values in header (but depending on the HTTP server, you can use ISO encoded values)
fr-fr	Les données ne doivent pas contenir de caractères spéciaux, car le protocole HTTP n'autorise que les caractères ASCII dans les en-têtes (mais suivant le serveur HTTP, vous pouvez utiliser des valeurs encodées ISO)

en-us	DataSource
fr-fr	DataSource

en-us	Database
fr-fr	Base de données

en-us	Database Interface
fr-fr	Database Interface

en-us	Database must be prepared exactly like in SQL session backend except that a field must be added for each data to index.
fr-fr	La base de donnée doit être préparée exactement comme celle du backend de session SQL si ce n'est qu'un champ doit être ajouté pour chaque donnée à indexer.

en-us	Databases
fr-fr	Bases de données

en-us	Datas around the authentication process.
fr-fr	Données concernant le processus d'authentification.

en-us	Datas concerning the first connection to the portal
fr-fr	Données concernant la première connexion au portail

en-us	Datas related to SAML protocol
fr-fr	Donnée relative au protocole SAML

en-us	Date of birth
fr-fr	Date of birth

en-us	Date of session creation
fr-fr	Date et heure (timestamp) de la création de la session

en-us	Date of session last modification
fr-fr	Date de la dernière modification de la session

en-us	Date of validation of the notification id
fr-fr	Date de validation de la notification id

en-us	Dates
fr-fr	Dates

en-us	Debian/Ubuntu
fr-fr	Debian/Ubuntu

en-us	Declare France Connect in your LL::NG server
fr-fr	Déclarer France Connect dans le serveur LL::NG

en-us	Declare Google in your LL::NG server
fr-fr	Déclarer Google dans le serveur LL::NG

en-us	Declare custom functions
fr-fr	Declarer les fonctions personnalisées

en-us	Declare module in handler server
fr-fr	Declarer le module dans le serveur « handler »

en-us	Declare the OpenID Connect Provider in LL::NG
fr-fr	Déclarer le fournisseur OpenID Connect dans LL::NG

en-us	Default
fr-fr	Défaut

en-us	Default skin
fr-fr	Thème par défaut

en-us	Default value
fr-fr	Valeur par défaut

en-us	Define at least:
fr-fr	Definir au moins :

en-us	Define headers used in OBM mapping, for example:
fr-fr	Definir les en-têtes utilisés pour les correspondances OBM, par exemple :

en-us	Define here the mapping between the LL::NG session content and the fields provided in UserInfo response.
fr-fr	Définir ici la correspondance entre le contenu de la sessions LL::NG et les champs fournis dans la réponse UserInfo.

en-us	Define here:
fr-fr	Definir ici :

en-us	Deletion example in Perl
fr-fr	Exemple d'effacement en Perl

en-us	Demonstration
fr-fr	Démonstration

en-us	Demonstration backend has hard coded user accounts:
fr-fr	Le backend de démonstration dispose de compte codés en dur :

en-us	Deny access to /config/ directory
fr-fr	Interdire l'accès au répertoire /config/

en-us	Deploy Apache configuration
fr-fr	Deployer la configuration Apache

en-us	Deploy Nginx configuration
fr-fr	Deployer la configuration Nginx

en-us	Description
fr-fr	Description

en-us	Detailed configuration backends documentation is available here.
fr-fr	La configuration détaillée des backends de stockage est disponible ici.

en-us	Directory
fr-fr	Directory

en-us	Disable all signature flags in Options » Signature, except Sign SSO message which should be to On
fr-fr	Désactiver toutes les cases dans Options » Signature, excepté Signer les messages SSO qui doit être activée

en-us	Disable unused modules
fr-fr	Désactiver les modules inutilisés

en-us	Disabling Safe jail
fr-fr	Désactiver la cage sécurisée

en-us	Disabling it can lead to security issues.
fr-fr	La désactiver peut engendrer des trous de sécurité.

en-us	Display-Name
fr-fr	Display-Name

en-us	Distinguished Name
fr-fr	Distinguished Name

en-us	Distinguished name
fr-fr	Nom distinct (distinguished name)

en-us	Django
fr-fr	Django

en-us	Do not forget to add OBM in applications menu.
fr-fr	Ne pas oblier d'ajouter OBM dans le menu des applications.

en-us	Do not forget to save your changes!
fr-fr	Ne pas oublier de sauvegarder les changements !

en-us	Do not restrict /public/
fr-fr	Ne pas restreindre /public/

en-us	Do this in the control panel or in the configuration file:
fr-fr	Faire ceci dans le panneau de contrôle ou dans le fichier de configuration :

en-us	Do you we have to present Google?
fr-fr	Devons-nous présenter Google ?

en-us	Documentation
fr-fr	Documentation

en-us	Documentation below explains how set index on ipAddr and _whatToTrace.
fr-fr	La documentation ci-dessous explique comment fixer les index à ipAddr et _whatToTrace.

en-us	Documentation install :
fr-fr	Installer la documentation :

en-us	Documentation is available for configuration backends :
fr-fr	Cette documentation est valable pour les backends de configuration :

en-us	Does the html page load jQuery ?
fr-fr	La page charge-elle jQuery ?

en-us	Dokuwiki
fr-fr	Dokuwiki

en-us	Dokuwiki virtual host in Manager
fr-fr	Hôte virtuel Dokuwiki dans le manager

en-us	Domain Name System
fr-fr	Domain Name System

en-us	Don't forget to create an index on the field used to find users (uid by default)
fr-fr	N'oubliez pas de créer un index sur le champ utilisé pour trouver les utilisateurs (uid par défaut)

en-us	Drivers
fr-fr	Drivers

en-us	Drupal
fr-fr	Drupal

en-us	Drupal module activation
fr-fr	Activation du module Drupal

en-us	Drupal virtual host
fr-fr	Hôte virtuel Drupal

en-us	Drupal virtual host in Manager
fr-fr	Hôte virtuel Drupal dans le manager

en-us	Due to Handler API change in 1.9, you need to set these attributes in lemonldap-ng.ini and not in Manager, for example:
fr-fr	Suite au changement de l'API du handler dans la version 1.9, il est nécessaire de définir ces attributs dans le fichier lemonldap-ng.ini et non dans le Manager, par exemple:

en-us	During this period, user can ask the confirmation mail to be resent (default: session timeout value)
fr-fr	Durant cette période, l'utilisateur peut demander que le courriel soit ré-émis (défaut : durée de vie de la session)

en-us	Dynamic registration
fr-fr	Enregistrement dynamique

en-us	Each LL::NG authentication module has an authentication level, which can be associated to an SAML authentication context.
fr-fr	Chaque module d'authentification de LL::NG dispose d'un niveau d'authentification qui peut être associé à un contexte d'authentification SAML.

en-us	Each Relying Party has its own configuration way.
fr-fr	Chaque client (Relying Party) a sa propre forme de configuration.

en-us	Each SREG attribute will be associated to a user session key.
fr-fr	Chaque attribut SREG est associé à une clef de session utilisateur.

en-us	Each configuration will be represented as an entry, which structural objectClass is by default applicationProcess.
fr-fr	Chaque configuration est représentée par une entrée, dont l'objectClass structurel est applicationProcess.

en-us	Each module can be activated trough a rule, using user session information.
fr-fr	Chaque module peut être activé via une règle en utilisant les informations de session de l'utilisateur.

en-us	Each module can be disabled using the Null backend.
fr-fr	Chaque module peut être désactivé en utilisant le backend Null.

en-us	Each virtual host is a protected resource, with access rules, headers, POST data and options.
fr-fr	Chaque hôte virtuel est une ressource protégée, avec règles d'accès, en-têtes, options et données POST.

en-us	Easy import/export through LDIF files
fr-fr	Import/export facilité via les fichiers LDIF

en-us	Easy to duplicate with LDAP synchronization services (like SyncRepl in OpenLDAP)
fr-fr	Facilité de duplication avec les services de synchronisation LDAP (tel SyncRepl de OpenLDAP)

en-us	Easy to share between servers with remote LDAP access
fr-fr	Facilité de partage entre serveurs avec un accès LDAP distant

en-us	Edit /etc/fail2ban/jail.conf
fr-fr	Editer /etc/fail2ban/jail.conf

en-us	Edit lemonldap-ng.ini, and activate status in the handler section:
fr-fr	Éditer lemonldap-ng.ini, et activer le statut dans la section handler :

en-us	Edit also OBM configuration to enable LL::NG Handler:
fr-fr	Éditer également la configuration d'OBM pour activer le « handler » LL::NG :

en-us	Edit first alfresco-global.properties and add the following:
fr-fr	Éditer d'abord alfresco-global.properties et ajouter :

en-us	Edit the file “auth.conf”, for example:
fr-fr	Éditer le fichier “auth.conf” de Sympa, par exemple :

en-us	Edit the portal virtual host to enable SSL double authentication:
fr-fr	Éditer l'hôte virtuel du portail pour activer la double authentification SSL :

en-us	Edit then share-config-custom.xml and uncomment the last part.
fr-fr	Éditer ensuite share-config-custom.xml et décommenter la dernière partie.

en-us	Edit ~/.rpmmacros and set your build parameters:
fr-fr	Editer ~/.rpmmacros et mettre les paramètres de construction :

en-us	Either checkout or export the SVN repository, or extract the SVN tarball to get the SVN files on your disk.
fr-fr	Au choix, importer le dépôt SVN ou extraire l'archive SVN pour importer les fichiers.

en-us	Else it just will be sent trough an attribute response, if explicitly requested in an attribute request.
fr-fr	Sinon, il ne sera envoyé dans les réponses que s'il est explicitement demandé dans les requêtes d'attributs.

en-us	Else you can paste the content of the JSON file in the textarea.
fr-fr	Sinon copier le contenu du fichier JSON dans l'emplacement dédié.

en-us	Else, all data are copied in the session database.
fr-fr	Sinon, toutes les données sont copiées.

en-us	Else, current configuration is kept.
fr-fr	Sinon, la configuration courante est gardée.

en-us	Else, you will lock access to Manager and will never access it anymore.
fr-fr	Sinon, on risque de verrouiller l'accès au manager et ne plus pouvoir y accéder.

en-us	Email
fr-fr	Email

en-us	Enable SSL in Apache
fr-fr	Activer SSL dans Apache

en-us	Enable protection on Manager, by editing lemonldap-ng.ini:
fr-fr	Activer la protection du manager, en éditant lemonldap-ng.ini:

en-us	Enable sites:
fr-fr	Activer les sites :

en-us	Encoded characters
fr-fr	Caractères encodés

en-us	Encryption types must be the same
fr-fr	Encryption types doit être identique

en-us	EntityId: Salesforce (the SP) Entity ID.
fr-fr	EntityId : identifiant d'entité Salesforce (le SP).

en-us	Entrez le mot de passe pour le nouveau rôle : <PASSWORD> Entrez-le de nouveau : <PASSWORD> Le nouveau rôle est-il un super-utilisateur ?
fr-fr	Entrez le mot de passe pour le nouveau rôle : <PASSWORD> Entrez-le de nouveau : <PASSWORD> Le nouveau rôle est-il un super-utilisateur ?

en-us	Entry Identifier
fr-fr	Identifiant d'entrée

en-us	Environment variables will not be queried in users database.
fr-fr	Les variables d'environnement ne seront pas demandées à la base de données utilisateurs.

en-us	Error messages
fr-fr	Messages d'erreur

en-us	Even if LL:NG can catch logout URL trough virtual host rules, you can have the need to forward a logout to other applications, to close their local sessions.
fr-fr	Même si LL:NG peut intercepter les URL de déconnexion via les règles de d'hôte virtuel, on peut avoir besoin de propager la déconnexion à d'autres applications, pour clore leurs sessions locales.

en-us	Example
fr-fr	Exemple

en-us	Example 1: two tables
fr-fr	Exemple 1 : deux tables

en-us	Example 2: single table
fr-fr	Example 2: single table

en-us	Example :
fr-fr	Exemple :

en-us	Example for groups:
fr-fr	Exemples de groupes:

en-us	Example for macros:
fr-fr	Exemples de macros:

en-us	Example of a protected reverse-proxy:
fr-fr	Exemple de reverse-proxy protégé :

en-us	Example of a protected virtual host for a local application:
fr-fr	Exemple d'hôte virtuel protégé pour une application locale :

en-us	Example of a protected virtual host with LemonLDAP::NG as reverse proxy:
fr-fr	Exemple d'hôte virtuel protégé avec Lemonldap::NG en proxy-inverse :

en-us	Example of corresponding LDAP attribute
fr-fr	Exemple de correspondance d'attributs LDAP

en-us	Example of status page:
fr-fr	Exemple de page de statut :

en-us	Example template:
fr-fr	Modèle exemple :

en-us	Example values
fr-fr	Valeurs d'exemple

en-us	Example:
fr-fr	Exemple :

en-us	Example: http://auth.example.com/?logout=1
fr-fr	Exemple: http://auth.example.com/?logout=1

en-us	Example: http://auth.example.com
fr-fr	Exemple: http://auth.example.com

en-us	Example: http://auth.example.com/saml/singleSignOn
fr-fr	Exemple : http://auth.example.com/saml/singleSignOn

en-us	Example: interoperability between 2 organizations
fr-fr	Exemple : interoperabilité entre 2 organisations

en-us	Examples for LDAP:
fr-fr	Exemples pour LDAP :

en-us	Examples with a configured header named 'Auth-User':
fr-fr	Exemples avec un en-tête configuré nommé 'Auth-User':

en-us	Examples:
fr-fr	Exemples :

en-us	Exploitation
fr-fr	Exploitation

en-us	Export sAMAccountName in a variable declared in exported variables
fr-fr	Exporter sAMAccountName dans la liste des variables exportées

en-us	Exported attributes
fr-fr	Attributs exportés

en-us	Exported variables
fr-fr	Variables exportées

en-us	Exported variables are the variables available to write rules and headers.
fr-fr	Les variables exportées sont des variables disponibles pour écrire des règles d'accès et des en-têtes.

en-us	Exported variables in the Manager
fr-fr	Variables exportées dans le manager

en-us	Expression
fr-fr	Expression

en-us	Extend variables using macros and groups
fr-fr	Étendre les variables en utilisant les macros et groups

en-us	Extended Functions List
fr-fr	Liste des fonctions étendues

en-us	Extended functions
fr-fr	Fonctions étendues

en-us	External portal
fr-fr	Portail externe

en-us	External user clicks to be redirected to the remote type portal
fr-fr	L'utilisateur externe clique pour être redirigé vers le second portail

en-us	Extra claims definition
fr-fr	Définitions réclamées supplémentaires

en-us	Extract from the Wikipedia article:
fr-fr	Extrait de l'article Wikipedia:

en-us	Extraction
fr-fr	Extraction

en-us	Facebook
fr-fr	Facebook

en-us	Facebook uses OAuth2 protocol to allow applications to reuse its own authentication process (it means, if your are connected to Facebook, other applications can trust Facebook and let you in).
fr-fr	Facebook utilise le protocole OAuth2 pour autoriser les applications à réutiliser son propre prcessus d'authentification (ce qui signifie que si on est connecté à Facebook, d'autres applications peuvent agréer Facebook et accepter l'utilisateur).

en-us	Fail2ban
fr-fr	Fail2ban

en-us	Fast CGI support
fr-fr	Support FastCGI

en-us	FastCGI server (Nginx)
fr-fr	Serveur FastCGI (Nginx)

en-us	FastCGI server has few parameters.
fr-fr	Le serveur FastCGI a peu de paramètres.

en-us	FastCGI server install (required for Nginx)
fr-fr	Installation du serveur FastCGI (requis pour Nginx)

en-us	FastCGI support
fr-fr	Support FastCGI

en-us	Feature
fr-fr	Fonctionnalité

en-us	Fields to index
fr-fr	Champs à indexer

en-us	Fields:
fr-fr	Champs :

en-us	File
fr-fr	File

en-us	File configuration backend
fr-fr	Backend de configuration File

en-us	File location
fr-fr	Emplacement du fichier

en-us	File session backend
fr-fr	Backend de sessions File

en-us	File session backend is the more simple session database.
fr-fr	Le backend de sessions File est la plus simple des bases de données.

en-us	Files
fr-fr	Fichiers

en-us	Fill this field accordingly.
fr-fr	Remplir ce champ en conséquence.

en-us	Fill values here:
fr-fr	Renseigner les valeurs ici :

en-us	Filters
fr-fr	Filters

en-us	Finally, configure for each user his Federation ID value.
fr-fr	Finalement, configurer pour chaque utilisateur son identifiant de fédération.

en-us	Finally, just ensure that at least:
fr-fr	Finalement, vérifier que :

en-us	Firefox has detected that the server is redirecting the request for this address in a way that will never complete
fr-fr	Firefox has detected that the server is redirecting the request for this address in a way that will never complete

en-us	First check and install the prerequisites.
fr-fr	D'abord vérifier et installer les pré-requis.

en-us	First configuration steps
fr-fr	Premiers pas de configuration

en-us	First name
fr-fr	Prénom

en-us	First steps
fr-fr	Premiers pas

en-us	First, configure your real backend
fr-fr	Premièrement, configurer le backend réel

en-us	Follow LDAP session backend doc
fr-fr	Suivre la documentation backend de sessions LDAP

en-us	Follow SOAP configuration backend page
fr-fr	Suivre la documentation backend de configuration SOAP

en-us	Follow SOAP sessions backend page
fr-fr	Suivre la documentation backend de sessions SOAP

en-us	Follow the next steps
fr-fr	Suivre les étapes suivantes

en-us	Follow the next steps.
fr-fr	Suivre les étapes suivantes.

en-us	For Active Directory, choose Active Directory instead of LDAP.
fr-fr	Pour Active Directory, choisir Active Directory au lieu de LDAP.

en-us	For Active Directory, the default authentication filter is:
fr-fr	Pour Active Directory, le filtre d'authentification par défaut est :

en-us	For Apache:
fr-fr	Pour Apache:

en-us	For CentOS/RHEL, We advice to disable the default SSL virtual host configured in /etc/httpd/conf.d/ssl.conf.
fr-fr	Pour CentOS/RHEL, il est recommandé de désactiver l'hôte virtuel SSL par défaut configuré dans /etc/httpd/conf.d/ssl.conf.

en-us	For CentOS/RHEL:
fr-fr	Pour CentOS/RHEL :

en-us	For Debian/Ubuntu with Apache2, you can use:
fr-fr	Pour Debian/Ubuntu avec Apache2, utiliser :

en-us	For GLPI >= 0.71, it is a simple configuration in GLPI: Setup → Authentication.
fr-fr	Pour GLPI >= 0.71, une simple configuration de GLPI suffit : Setup → Authentication.

en-us	For MySQL, you need to set additional parameters:
fr-fr	Pour MySQL, il faut ajouter quelques paramètres :

en-us	For Nginx:
fr-fr	Pour Nginx:

en-us	For apache configuration, you may have to remove the old symbolic link, if not done by the RPM:
fr-fr	Pour la configuration apache, il faut peut-être supprimer l'ancien lien symbolique si ce n'est pas fait par le RPM:

en-us	For application AAA:
fr-fr	Pour l'application AAA :

en-us	For application BBB:
fr-fr	Pour l'application BBB :

en-us	For block brute force attack with fail2ban
fr-fr	pour bloquer les attaques en force brute avec fail2ban

en-us	For databases like PostgreSQL, don't forget to add “Commit” with a value of 1
fr-fr	Pour les bases de données telles PostgreSQL, ne pas oublier d'ajouter “Commit” avec une valeur de 1

en-us	For debugging, this valve can print some helpful information in debug level.
fr-fr	Pour le debogage, cette valve peut tracer quelques information utiliser.

en-us	For each IDP, you can configure attributes that are collected.
fr-fr	Pour chaque IDP, il faut configurer les attributs à collecter.

en-us	For each attribute, you can set:
fr-fr	Pour chaque attribut, on peut indiquer :

en-us	For each binding you can set:
fr-fr	Pour chaque déclaration, vous pouvez indiquer :

en-us	For each variable, The first field is the name which will be used in rules, macros or headers and the second field is the name of the user database field.
fr-fr	Pour chaque variable, le premier champ est le nom qui servira dans les règles, macros ou en-têtes et le second est le nom du champ dans la base de données utilisateurs.

en-us	For example {ldapPort}389.
fr-fr	Par exemple {ldapPort}389.

en-us	For example to store authentication mode, you can set in Session data to store a new key $_auth with value Authentication mode.
fr-fr	Par exemple pour stocker le mode d'authentification, on peut créer une nouvelle clef dans données de session à stocker nommée $_auth avec comme valeur mode d'authentification.

en-us	For example with this rule on the access parameter:
fr-fr	Par exemple avec cette règle sur le paramètre access :

en-us	For example, for a full access, excepted week-end:
fr-fr	Par exemple, pour un accès total excepté le week-end:

en-us	For example, if real sessions are stored in files:
fr-fr	Par exemple, si les sessions réelels sont stockées dans des fichiers :

en-us	For example, if these rules are used without comments:
fr-fr	Par exemple, si ces règles sont utilisées sans commentaires :

en-us	For example, if you are using AD as authentication backend, you can use sAMAccountName for the Windows NameID format.
fr-fr	Par exemple, si vous utilisez Active-Directory comme système d'authentification, vous pouvez utiliser sAMAccountName come format de NameID Windows.

en-us	For example, macro “macro1” will be computed before macro “macro2”: so, expression of macro2 may involve value of macro1.
fr-fr	Par exemple, la macro “macro1” sear calculée avant la macro “macro2” : donc l'expression de macro2 peut utiliser la valeur $macro1.

en-us	For example, the user name Aladdin and password open sesame would be combined as Aladdin:open sesame – which is equivalent to QWxhZGRpbjpvcGVuIHNlc2FtZQ== when encoded in Base64.
fr-fr	Par exemple, le nom Aladdin et le mot-de-passe "open sesame" vont être assemblés en "Aladdin:open sesame" – dont l'équivalent est QWxhZGRpbjpvcGVuIHNlc2FtZQ== en Base64.

en-us	For example, to allow only users with a strong authentication level:
fr-fr	Par exemple, pour n'autoriser que les utilisateurs authentifiés fortement :

en-us	For example, to configure the File configuration backend:
fr-fr	Par exemple, pour configurer le backend de configuration File :

en-us	For example, to forward login ($uid) and password ($_password if password is stored in session):
fr-fr	Par exemple, pour exporter l'identifiant ($uid) et le mot-de-passe ($_password si le mot-de-passe est stocké dans la session):

en-us	For example, to override configured skin for portal:
fr-fr	Par exemple, pour surcharger l'apparence du portail :

en-us	For example, to send it in an header:
fr-fr	Par exemple, pour l'envoyer dans un en-tête :

en-us	For example, we change it to ow2.org:
fr-fr	Par exemple, pour le changer en ow2.org:

en-us	For example:
fr-fr	Par exemple :

en-us	For example: http://auth.example.com/saml/singleSignOn?IDPInitiated=1&spConfKey=simplesamlphp
fr-fr	Par exemple: http://auth.example.com/saml/singleSignOn?IDPInitiated=1&spConfKey=simplesamlphp

en-us	For full install:
fr-fr	Pour une installation complète :

en-us	For now, Zimbra isn't supported by Nginx handler.
fr-fr	Pour l'instant, Zimbra n'est pas supporté par le handler Nginx.

en-us	For now, ldapgroups contains “cn=admin,dmdName=groups,dc=example,dc=com cn=su,dmdName=groups,dc=example,dc=com”
fr-fr	Pour l'instant, ldapgroups contient “cn=admin,dmdName=groups,dc=example,dc=com cn=su,dmdName=groups,dc=example,dc=com”

en-us	For now, the authentication service parameter has no domain available.
fr-fr	Pour l'instant, le paramètre du service d'authentification ne dispose pas d'un domaine disponible.

en-us	For now, this feature is only supported by Apache handler.
fr-fr	Pour l'instant, cette fonctionnalité n'est offerte qu'avec le handler Apache.

en-us	For older version, check http://wiki.glpi-project.org/doku.php?id=en:authautoad
fr-fr	Pour les versions plus anciennes, voir http://wiki.glpi-project.org/doku.php?id=en:authautoad

en-us	For remote servers, you can use SOAP session backend in cunjunction to increase security for remote server that access through an unsecure network
fr-fr	Pour les serveurs distants, vous pouvez utiliser le module SOAP d'accès aux sessions en complément pour augmenter la sécurité de ces serveurs qui accèdent aux sessions au travers d'un réseau non sûr

en-us	For security reason, a cookie provided for a domain cannot be sent to another domain.
fr-fr	Pour des raisons de sécurité, un cookie fournit par un domaine ne peut être transmit à un autre.

en-us	For security reasons, the password is not shown in sessions explorer.
fr-fr	Pour des raisons de sécurité, le mot-de-passe n'est pas affiché dans l'explorateur de sessions.

en-us	For tests with example.com, launch the following :
fr-fr	Pour les tests avec example.com, lancer ce qui suit :

en-us	For tests with the configured domain, launch the following :
fr-fr	Pour les tests avec le domaine configuré, lancer :

en-us	For the certificate, you can build it from the signing private key registered in Manager.
fr-fr	Pour le certificate, vous pouvez le construire en signant la clef privée enregistrée dans le Manager.

en-us	For using SP-initiated mode, you must create your salesforce domain.
fr-fr	Pour utiliser le mode initié par le SP, il faut créer le domaine salesforce.

en-us	Forbidden and Server error
fr-fr	Accès interdits et erreurs du serveur

en-us	Force port in redirection
fr-fr	Force le port dans les redirections

en-us	Form page URI: /login.php
fr-fr	URI de la page de formulaire : /login.php

en-us	Form replay
fr-fr	Rejeu de formulaires

en-us	Form replay allows you to open a session on a protected application by filling a HTML POST login form and autosubmitting it, without asking anything to the user.
fr-fr	Le rejeu de formulaire permet d'ouvrir une session dans une application protégée par un formulaire POST sans rien demander à l'utilisateur.

en-us	Form replay data
fr-fr	les données à rejouer dans les formulaires

en-us	Form replay parameters
fr-fr	Paramètres de rejeu de formulaires

en-us	Forward logout to applications
fr-fr	Propager les déconnexions aux applications

en-us	Full name
fr-fr	Nom complet

en-us	Function parameter:
fr-fr	Paramètres de la fonction :

en-us	Functioning
fr-fr	Fonctionnement

en-us	Functions parameters:
fr-fr	Paramètres de la fonction :

en-us	GLPI
fr-fr	GLPI

en-us	GLib
fr-fr	GLib

en-us	GRR
fr-fr	GRR

en-us	GRR has a SSO configuration page in its administration panel.
fr-fr	GRR dispose d'une page de configuration du SSO dans son panneau de configuration.

en-us	Gender
fr-fr	Gender

en-us	General options
fr-fr	Options générales

en-us	General parameters
fr-fr	Paramètres généraux

en-us	General performances
fr-fr	Performances générales

en-us	Get UserInfo as JSON or as JWT
fr-fr	Récupérer UserInfo au format JSON ou JWT

en-us	Get the packages
fr-fr	Obtenir ces paquets

en-us	Get the tarball
fr-fr	Récupérer l'archive

en-us	Get the tarball from download page.
fr-fr	Récupérer l'archive depuis la page de téléchargement.

en-us	Gigabyte
fr-fr	Gigaoctet

en-us	Give a non ascii data
fr-fr	Done une valeur non-ascii

en-us	Give a static value
fr-fr	Donne une valeur statique

en-us	Give a technical name (no spaces, no special characters), like “sample-op”;
fr-fr	Donner un nom technique (sans espaces ni caratères speciaux), tel “sample-op” ;

en-us	Give a technical name (no spaces, no special characters), like “sample-rp”;
fr-fr	Donner un nom technique (sans espaces ni caratères speciaux), tel “sample-rp” ;

en-us	Give display name
fr-fr	Donne le nom à afficher

en-us	Give the uid (for accounting)
fr-fr	Donne l'uid (pour la traçabilité)

en-us	Global performance
fr-fr	Performance globale

en-us	Go in Exported attributes to choose which attributes from “identité pivot” you want to collect.
fr-fr	Aller dans les Attributs exportés pour choisir quels attributs de l'« identité pivot » on souhaite collecter.

en-us	Go in Exported attributes to choose which attributes you want to collect.
fr-fr	Aller dans les attributs exportés pour choisir les attributs à collecter.

en-us	Go in General Parameters » Issuer modules » SAML and configure:
fr-fr	Dans le manager, aller dans Paramètres généraux > Modules fournisseurs » SAML et configurer :

en-us	Go in General Parameters » Issuer modules » OpenID Connect and configure:
fr-fr	Aller dans Paramètres généraux > Modules fournisseurs » OpenID-Connect et configurer :

en-us	Go in General parameters > Portal > Captcha:
fr-fr	Aller à Paramètres généraux » Portail » Captcha :

en-us	Go in Manager and click on SAML 2 Service node.
fr-fr	Allez dans le Manager et cliquez sur le nœud Service SAML 2.

en-us	Go in Manager and click on OpenID Connect Relying Parties, then click on Add OpenID Relying Party.
fr-fr	Aller dans le Manager et choisir Clients OpenID-Connect, cliquer ensuite sur Ajouter un client OpenID.

en-us	Go in Manager and create a new OpenID Connect provider.
fr-fr	Aller dans le Manager et créer un fournisseur OpenID-Connect.

en-us	Go in Manager, General Parameters » Advanced Parameters » Custom functions and set:
fr-fr	Aller dans le manager, Paramètres généraux » Paramètres avancés » Fonctions personnalisées et indiquer :

en-us	Go in Manager, General Parameters » Cookies » Multiple domains and set to On.
fr-fr	Aller dans le manager, Paramètres généraux » Cookies » Domaines multiples et sélectioonner "activer"

en-us	Go in Manager, General Parameters » Sessions  » Store user password in session data and set to On.
fr-fr	Aller dans le manager, paramètres généraux » Sessions  » Stocker le mot-de-passe dans les données de session et le mettre à Activer.

en-us	Go in Manager, General parameters » Advanced parameters » Logout forward and click on Add a key, then fill:
fr-fr	Aller dans le manager, Paramètres généraux » Paramètres avancés » Transfert de la déconnexion et cliquer sur Ajouter une clef, renseigner ensuite :

en-us	Go in Manager, General parameters » Advanced parameters » Security:
fr-fr	Aller dans le manager, Paramètres généraux » Paramètres avancés » Sécurité :

en-us	Go in Manager, and:
fr-fr	Aller dans le manager et :

en-us	Go in Manager, “Virtual Hosts” » virtualhost » “Form replay” and click on “New form replay”.
fr-fr	Aller dans le manager, “Hôtes virtuels” » virtualhost » “Rejeu de formulaires” et cliquer sur “Nouveau rejeu”.

en-us	Go in the Manager and set the LDAP session module (Apache::Session::LDAP) in General parameters » Sessions » Session storage » Apache::Session module and add the following parameters (case sensitive):
fr-fr	Aller dans le manager et mettre le module de session (Apache::Session::LDAP) dans Paramètres généraux » Sessions » Stockage des sessions » Module Apache::Session et ajouter les paramètres suivant (sensible à la casse) :

en-us	Go in the Manager and set the session module (Apache::Session::Browseable::MySQL for MySQL) in General parameters » Sessions » Session storage » Apache::Session module and add the following parameters (case sensitive):
fr-fr	Aller dans le manager et mettre le module de session (Apache::Session::Browseable::MySQL pour MySQL) dans Paramètres généraux » Sessions » Stockage des sessions » Module Apache::Session et ajouter le paramètre suivant (sensible à la casse) :

en-us	Go in the Manager and set the session module (for example Apache::Session::Postgres for PostgreSQL) in General parameters » Sessions » Session storage » Apache::Session module and add the following parameters (case sensitive):
fr-fr	Aller dans le Manager et choisir le module de session (par exemple Apache::Session::Browseable::Postgres pour PostgreSQL) dans Paramètres généraux » Sessions » Stockage des sessions » Module Apache::Session et ajouter les paramètres suivants (sensible à la casse):

en-us	Go in the Manager and set the session module to Apache::Session::Browseable::LDAP.
fr-fr	Aller dans le manager et mettre le module de session à Apache::Session::Browseable::LDAP

en-us	Go on Drupal administration interface and enable the Webserver Auth module.
fr-fr	Aller dans l'interface administration et activer le module Webserver Auth.

en-us	Go to %_topdir
fr-fr	Aller dans %_topdir

en-us	Go to Configuration » Authentication:
fr-fr	Aller dans Configuration » Authentication:

en-us	Go to My Account:
fr-fr	Aller dans My account:

en-us	Go to Portal » Settings:
fr-fr	Aller dans Portal » Settings:

en-us	Go to the SAML Single Sign On settings, and fill these information:
fr-fr	Aller dans les paramètres SSO de SAML et y indiquer :

en-us	Go to the Manager and create a new virtual host for Bugzilla.
fr-fr	Aller dans le manager et créer un nouvel hôte virtuel pour Bugzilla.

en-us	Go to the Manager and create a new virtual host for Dokuwiki.
fr-fr	Aller dans le manager et créer un nouvel hôte virtuel pour Dokuwiki.

en-us	Go to the Manager and create a new virtual host for Drupal.
fr-fr	Aller dans le manager et créer un nouvel hôte virtuel pour Drupal.

en-us	Go to the Manager and create a new virtual host for Liferay.
fr-fr	Aller dans le manager et créer un nouvel hôte virtuel pour Liferay.

en-us	Go to the Manager and create a new virtual host for LimeSurvey.
fr-fr	Aller dans le manager et créer un nouvel hôte virtuel pour LimeSurvey.

en-us	Go to the Manager and create a new virtual host for MediaWiki.
fr-fr	Aller dans le manager et créer un nouvel hôte virtuel pour Mediawiki.

en-us	Go to the Manager and create a new virtual host for Sympa.
fr-fr	Aller dans le manager et créer un nouvel hôte virtuel pour Sympa.

en-us	Go to the Manager and create a new virtual host for phpLDAPadmin.
fr-fr	Aller dans le manager et créer un nouvel hôte virtuel pour phpLDAPadmin.

en-us	Goal
fr-fr	But

en-us	Google
fr-fr	Google

en-us	Google Apps
fr-fr	Google Apps

en-us	Google Apps control panel
fr-fr	Panneua de contrôle Google Apps

en-us	Google Apps does not support Single Logout (SLO).
fr-fr	Google Apps ne supporte pas le Single Logout (SLO).

en-us	Google Apps has a configuration parameter to redirect user on a specific URL after Google Apps logout (see Google Apps control panel).
fr-fr	Google Apps ne dispose pas de paramètre de configuration pour rediriger les utilisateurs vers une URL spécifique après la déconnexion Google Apps (voir Google Apps control panel).

en-us	Google does not support logout trough OpenID Connect.
fr-fr	Google ne supporte pas la déconnexion via OpenID-Connect.

en-us	Google supports these claims:
fr-fr	Google supporte ces champs :

en-us	GoogleApps => http://www.google.com/calendar/hosted/mydomain.org/logout
fr-fr	GoogleApps => http://www.google.com/calendar/hosted/mydomain.org/logout

en-us	Groups
fr-fr	Groupes

en-us	Groups are computed after macros, so a group rule may involve a macro value.
fr-fr	Noter que les groupes sont calculés après les macros, donc une règle de groupe peut utiliser une valeur issue d'une macro.

en-us	HASH of login success and failures
fr-fr	Table des connexion réussies ou échouées

en-us	HTTP Basic Authentication
fr-fr	Authentification basique HTTP

en-us	HTTP headers: forge information sent to protected applications
fr-fr	En-têtes HTTP : construit l'information à envoyer aux applications protégées

en-us	Handle errors:
fr-fr	Intercepter les erreurs :

en-us	Handler
fr-fr	Agent (Handler)

en-us	Handler Redirections
fr-fr	Redirections des agents

en-us	Handler Status
fr-fr	Page de statut de l'agent

en-us	Handler build the preauth request and redirect user on Zimbra preauth URL
fr-fr	Le handler construit la requête de pré-authentification et redirige l'utilisateur sur l'URL de pré-authentification de Zimbra

en-us	Handler does not see SSO cookies (because it is not in main domain) and redirects user on Portal
fr-fr	L'agent n'intercepte pas de cookie SSO (car il n'est pas dans le même domaine) et redirige l'utilisateur vers le portail

en-us	Handler parameters
fr-fr	Paramètres de l'agent

en-us	Handler performance
fr-fr	Performance des agents (handlers)

en-us	Handler status page
fr-fr	Page de statut de l'agent

en-us	Handler use the default Apache error code for the following cases:
fr-fr	Les agents utilisent le code d'erreur d'Apache dans les cas suivants :

en-us	Handlers check rights and calculate headers for each HTTP hit.
fr-fr	Les agents vérifient les droits et calculent les en-têtes pour chaque requête HTTP.

en-us	He must contact his administrator.
fr-fr	Il doit contacter son administrateur.

en-us	Header
fr-fr	En-tête

en-us	Header name
fr-fr	Nom d'en-tête

en-us	Header value
fr-fr	Valeur d'en-tête

en-us	Headers
fr-fr	En-têtes

en-us	Headers are associations between an header name and a perl expression that returns a string.
fr-fr	Les en-têtes sont des associations entre un nom d'en-tête et une expression perl qui retourne une chaîne.

en-us	Headers are used to give user datas to the application.
fr-fr	Les en-têtes sont utilisés pour donner aux applications les données utilisateurs.

en-us	Hello <TMPL_VAR NAME="myparam">!
fr-fr	Hello <TMPL_VAR NAME="myparam">!

en-us	Here are some examples for main databases servers.
fr-fr	Quelques exemples pour les serveurs principaux.

en-us	Here are some examples, witch their specific documentation:
fr-fr	Quelques exemples, avec leur documentation :

en-us	Here are the main options used by LL::NG:
fr-fr	Ci-dessous les principales options utilisées par LL::NG :

en-us	Here is an example using mod_fcgid
fr-fr	Ici un exemple utilisant mod_fcgid

en-us	Here you can go in API Manager and get new credentials (client_id and client_secret).
fr-fr	Aller ensuite dans « API Manager » et récupérer les nouveaux éléments (client_id and client_secret).

en-us	Here, the mail has been chosen as the user Name ID.
fr-fr	Ici, le mail a été choisi comme identifiant utilisateur.

en-us	High Availability
fr-fr	Haute disponibilité

en-us	High availability
fr-fr	Haute disponibilité

en-us	Hosted application
fr-fr	Application hébergée

en-us	How it works
fr-fr	Fonctionnement

en-us	How to change configuration backend
fr-fr	Comment changer le backend de configuration

en-us	However, certificate will not be really validated by other SAML components (expiration date, common name, etc.), but will just be a public key wrapper.
fr-fr	Toutefois, le certificat ne sera pas réellement validé par les autres composants SAML (date d'expiration, nom commun, etc.), mais simplement vu comme un conteneur de clef publique.

en-us	HyperText Markup Language
fr-fr	HyperText Markup Language

en-us	ID Token signature (HS256/HS384/HS512/RS256/RS384/RS512)
fr-fr	Signature du jeton identifiant (HS256/HS384/HS512/RS256/RS384/RS512)

en-us	ID Token validation
fr-fr	Validation de jeton d'identité

en-us	IO::String
fr-fr	IO::String

en-us	Identity Provider
fr-fr	Fournisseur d'identité

en-us	Identity Provider Login URL: the user/password SAML portal location on the IdP
fr-fr	Identity Provider Login URL : l'emplacement du portail utilisateur/mot-de-passe SAML dans l'IdP

en-us	Identity Provider Logout URL: the logout location on the IdP
fr-fr	Identity Provider Logout URL : l'URL de déconnexion de l'IdP

en-us	Identity provider
fr-fr	Fournisseur d'identité

en-us	If LL::NG send some roles split by some commas, configure roleSeparator.
fr-fr	Si LL::NG envoie les rôles séparés par des caractères (virgule,...), configurer roleSeparator.

en-us	If CAS login is not set, it uses General Parameters » Logs » REMOTE_USER data, which is set to uid by default
fr-fr	Si le login CAS n'est pas défini, la donnée Paramètres généraux » Journalisation » REMOTE_USER est utilisée, mise à uid par défaut

en-us	If OpenID login is not set, it uses General Parameters » Logs » REMOTE_USER data, which is set to uid by default
fr-fr	Si l'identifiant OpenID n'est pas renseigné, la donnée Paramètres généraux » Journalisation » REMOTE_USER est  utilisée, mise à uid par défaut

en-us	If exportedAttr is set, only those attributes are copied in the session database of the secondary LL::NG structure.
fr-fr	Si exportedAttr est défini, seuls ces attributs sont copiés dans la base des sessions du système LL::NG secondaire.

en-us	If a modification is done, the configuration is saved with a new configuration number.
fr-fr	Si une modification est effectuée, la configuration est sauvée avec un nouveau numéro.

en-us	If a user does not comply with any condition, he is prompted a customized message.
fr-fr	Si un utilisateur ne remplit pas une condition, il est averti par un message personnalisé.

en-us	If a user is redirected from handler to portal for authentication and once he is authenticated, portal redirects him to the redirection URL.
fr-fr	Si un utilisateur est redirigé depuis un agent vers le portail pour s'authentifier et s'il est déjà authentifié, le portail le redirige vers l'URL de redirection.

en-us	If enabled, if the user group is a member of another group (group of groups), all parents groups will be stored as user's groups.
fr-fr	Si activé et si le groupe de l'utilisateur est membre d'un autre groupe (groupes de groupes), tous les groupes parents seront considérés comme groupes de l'utilisateur.

en-us	If for an obscure reason, the WebSSO is not working and you want to access the Manager, remove the protection in lemonldap-ng.ini.
fr-fr	Si pour une quelconque raison le WebSSO ne fonctionne pas, pour accéder au manager, supprimer la protection dans lemonldap-ng.ini.

en-us	If needed, you can recompile the valve from the sources.
fr-fr	Si besoin, recompiler la valve depuis les sources.

en-us	If no binding defined, the default binding in IDP metadata will be used.
fr-fr	Si aucune méthode n'est définie, la méthode par défaut des métadatas de l'IDP sera utilisée.

en-us	If no encryption keys are defined, signature keys are used for signature and encryption.
fr-fr	Si aucune clef de chiffrement n'est définie, la clef de signature est aussi utilisée pour le chiffrement.

en-us	If no metadata is available, you need to write them in the textarea.
fr-fr	À défaut de métadonnée, il faut les écrire.

en-us	If no value, disable group searching.
fr-fr	La recherche des groupes est désactivé si cette valeur est vide.

en-us	If no value, the default NameID format is Email.
fr-fr	Si aucune valeur n'est indiquée, le format de NameID par défaut est Email.

en-us	If no value, will use first NameID Format activated in metadata.
fr-fr	Si aucune valeur n'est indiquée, le premier format de NameID activé dans les métadatas sera utilisé.

en-us	If not Go on Manager, and declare Manager as a new virtual host, for example manager.example.com.
fr-fr	Si non, aller dans le manager et déclarer le manager comme un nouvel hôte virtuel, par exemple manager.example.com.

en-us	If not authenticated (or authentication is forced) try to find it (userDB module) and to authenticate it (auth module), create session, calculate groups and macros and store them.
fr-fr	Si ce n'est pas le cas (ou si l'authentification est forcée) tente de le trouver (module userDB) et de l'authentifier (module d'authentification), crée la session, calcule les groupes et macros et les stocke

en-us	If not set, it will use the latest configuration.
fr-fr	S'il n'est pas défini, la dernière configuration sera utilisée.

en-us	If not set, the secret token is calculated using the general encryption key.
fr-fr	S'il n'est pas renseigné, le jeton secret est calculé en utilisant la clef de chiffrement générale.

en-us	If not, grab a jQuery URL reachable by user (any version over jQuery 1.0 is suitable)
fr-fr	Sinon, indiquer une URL jQuery joignable par l'utilisateur (toute version supérieure à 1.0)

en-us	If one is missing, the user is not created.
fr-fr	Si l'un est manquant, le compte ne sera pas créé.

en-us	If secured cookie is enabled, the portal URL must be HTTPS.
fr-fr	Si le cookie sécurisé est activé, l'URL du portail doit être en HTTPS.

en-us	If so, get a jQuery selector for that button
fr-fr	Si oui, donner un sélecteur à jQuery pour identifier ce bouton

en-us	If so, get a jQuery selector for the form you want to post
fr-fr	Si oui, donner un sélecteur à jQuery identifiant le bon formulaire

en-us	If so, you can redirect users to a HTML page that explain that it is safe to close browser after disconnect.
fr-fr	Dans ce cas, il faut rediriger les utilisateurs vers une page HTML qui explique qu'il est préférable de clore son navigateur après déconnexion.

en-us	If some of your servers are not in the same (secured) network than the database, it is recommended to use SOAP access for those servers.
fr-fr	Si certains des serveurs ne se trouvent pas sur le même réseau (securisé) que la même base de données, il est recommandé d'utiliser l'accès SOAP pour ces serveurs.

en-us	If the OpenID Connect provider only uses symmetric encryption, JWKS data is not useful.
fr-fr	Si le fournisseur OpenID-Connect n'utilise qu'une clef symétrique de chiffrement, la donnée JWKS n'est pas nécessaire.

en-us	If the OpenID consumer ask for data, users will be prompted to accept or not the data sharing.
fr-fr	Si le client OpenID demande des données utilisateurs, ceux-ci sont questionnés pour accepter ou non le partage.

en-us	If the message contains check boxes, the user has to check all of them else he can not access to the portal and get his session cookie.
fr-fr	Si le message contient des cases à cocher, l'utilisateur doit toutes les cocher, sinon il ne peut obtenir de cookie de session.

en-us	If the packages are stored in a yum repository:
fr-fr	Si les paquets sont stockés dans un dépôt yum :

en-us	If the rule evaluation is true, the corresponding skin is applied.
fr-fr	Si la règle correspond, le thème correspondant est appliqué.

en-us	If the user do a new password reset request but there is already a request pending, the user can ask the confirmation mail to be resent.
fr-fr	Si l'utilisateur effectue une nouvelle demande de réinitialisation mais qu'une requête est déjà en attente, il peut demander une ré-expédition du courriel.

en-us	If the user has these values inside its entry:
fr-fr	Si l'utilisateur dispose de ces valeurs dans son entrée :

en-us	If the user is not created, or can not be created via LDAP import, the connection to Liferay will be refused.
fr-fr	Si le compte n'est pas créé ou ne peut être créé par un import LDAP, la connexion à Liferay sera refusée.

en-us	If they really do not please you, override them!
fr-fr	S'ils ne conviennent pas, il peuvent être surchargés.

en-us	If this attribute is missed all hosts are allowed.
fr-fr	Si cet attribut est manquant, toutes les adresses seront autorisées.

en-us	If this regex matches, the line is ignored.
fr-fr	Si cette expression régulière correspond, la ligne est ignorée.

en-us	If using LL::NG as reverse proxy, configure also the Auth-User header,
fr-fr	Si LL::NG est utilisé par reverse-proxy, configurer l'en-tête Auth-User,

en-us	If using LL::NG as reverse proxy, configure the Auth-User header, else no headers are needed.
fr-fr	Si LL::NG est utilisé par reverse-proxy, configurer l'en-tête Auth-User, aucun autre en-tête n'est utile.

en-us	If you are protecting Drupal with LL::NG as reverse proxy, convert header into REMOTE_USER environment variable.
fr-fr	Si Drupal est protégé par un reverse-proxy LL::NG, convertir l'en-tête en variable d'environnement REMOTE_USER.

en-us	If you are protecting MediaWiki with LL::NG as reverse proxy, convert header into REMOTE_USER environment variable.
fr-fr	Si Mediawiki est protégé par un reverse-proxy LL::NG, convertir l'en-tête en variable d'environnement REMOTE_USER.

en-us	If you can not access the Manager anymore, you can unprotect it by editing lemonldap-ng.ini and changing the protection parameter:
fr-fr	SI l'accès au manager est perdu, on peut le déprotéger en éditant lemonldap-ng.in et en changeant le paramètre protection :

en-us	If you choose to use MySQL, read how to increase MySQL performances.
fr-fr	Si MySQL est choisi, lire comment augmenter les performances de MySQL.

en-us	If you close your session on LL::NG side, your Google session will still be open.
fr-fr	Si on ferme la session LL::NG, celle de Google reste ouverte.

en-us	If you configure form replay with LL::NG, the Handler will detect forms to fill, add a javascript in the html page to fill form fields with dummy datas and submit it, then intercept the POST request and add POST data in the request body.
fr-fr	En configurant le rejeu de formulaire avec LL::NG, le handler détecte les formulaires à remplir, ajoute un petit javascript dans la page HTML pour préparer les champs avec de fausses données et les soumettre, le handler intercepte la requête POST et insère les bonnes données dans le corps de la requête.

en-us	If you define mail contents in Manager, HTML templates will not be used.
fr-fr	Si les contenus sont définis dans le manager, les modèles HTML ne sont pas utilisés.

en-us	If you disallow this, you should also disallow direct login form IDP, because proxy restriction is set in authentication requests.
fr-fr	En interdisant ceci, on risque d'interdire aussi les authentification directe des IDP car la restriction est indiquée dans la requête d'authentification.

en-us	If you don't have one, create it with the signing key pair already generated (you could do this with openssl).
fr-fr	S'il n'en dispose pas, en créer un avec la paire de clef déjà générée (on peut le faire avec openssl).

en-us	If you don't know jQuery selector, just be aware that they are similar to css selectors: for example, button#foo points to the html button whose id is “foo”, and .bar points to all html elements of css class “bar”.
fr-fr	Si vous ne connaissez pas les sélecteurs jQuery, sachez juste qu'ils sont similaires aux sélecteurs CSS : par exemple, button#foo pointe sur le bouton dont l'« id » est « foo », and « .bar » identifie tous les éléments HTML de la classe “bar”.

en-us	If you have run the Debian/Ubuntu install command, just use:
fr-fr	Pour la commande d'installation Debian/Ubuntu, utiliser simplement :

en-us	If you manage different timezones, you have to take the jetlag into account in ssoLogonHours values, or use the $_timezone parameter.
fr-fr	Si plusieurs fuseaux sont utilisés, le jetlag doit être introduit dans le compte dans la valeur ssoLogonHours, ou utiliser le paramètre $_timezone.

en-us	If you modify /saml/metadata suffix you have to change corresponding Apache rewrite rule.
fr-fr	Si vous modifiez le suffixe /saml/metadata, vous devez changer la règle de réécriture d'Apache.

en-us	If you modify directly the skin files, your modifications will certainly be erased on the next upgrade.
fr-fr	Les modifications apportées directement sur les fichiers thèmes risquent d'être perdus à la prochaine mise-à-jour.

en-us	If you need it, you can rebuild RPMs:
fr-fr	Si besoin, on peut reconstruire les RPMs :

en-us	If you need to add a template parameter for your customization, then add to lemonldap-ng.ini:
fr-fr	Pour ajouter un paramètre de modèle, l'ajouter dans lemonldap-ng.ini:

en-us	If you plan to forward user's password to OBM, then you have to keep the password in session.
fr-fr	S'il est prévu de transmettre le mot-de-passe utilisateur à OBM, conserver le mot-de-passe dans la session.

en-us	If you run Debian testing or unstable, the packages are directly installable:
fr-fr	Pour les utilisateurs de Debian testing ou unstable, les paquets sont directement installables :

en-us	If you specify port in virtual host, then declare SSL port:
fr-fr	SI le port est spécifié, déclarer le port SSL :

en-us	If you upgraded LL::NG, check all upgrade notes.
fr-fr	Pour mettre à jour LL::NG, lisez toutes les notes de mise à jour.

en-us	If you use TLS, you can set any of the Net::LDAP start_tls() sub like ldap+tls://server/verify=none&capath=/etc/ssl.
fr-fr	En utilisant TLS, il est possible d'utiliser toutes les options de la fonction start_tls() Net::LDAP telle ldap+tls://server/verify=none&capath=/etc/ssl.

en-us	If you use WebID as user database, declare values in exported variables :
fr-fr	Si on utilise WebID comme base de données utilisateurs, déclarer les valeurs dans les variables exportées :

en-us	If you use features like SAML (authentication and issuer), CAS (issuer) and password reset self-service, you also need to index some fields.
fr-fr	Lorsqu'on utilise des fonctionnalités telles SAML (authentification ou fournisseur d'identité), CAS (fournisseur d'identité) ou le service de réinitialisation de mots-de-passe, il faut également indexer quelques champs.

en-us	If you use the choice backend, you need to add the choice parameter in redirect URL
fr-fr	Si le backend choix est utilisé, il faut ajouter le paramètre choix dans l'URL de redirection

en-us	If you use the binary value (Active Directory), use this:
fr-fr	Si une valeur binaire est utilisée (Active Directory) :

en-us	If you want to refuse access when a data is missing, just add a “!” before the key name
fr-fr	Pour imposer qu'une valeur soit renseignée, ajouter un ”!” devant le nom de clef

en-us	If your LDAP server do not manage this objectClass, configure other objectclass and attributes (see below).
fr-fr	Si le serveur LDAP ne gère pas cette classe d'objet, il faut étendre le schéma.

en-us	If your function is not compliant with Safe jail, you will need to disable the jail.
fr-fr	Si la fonction n'est pas compatible avec la cage saine, il faut désactiver la mise en cage.

en-us	If your sessions explorer is on the same server that the portal, either use the adminSessions end point in Manager configuration, or override the globalStorage and globalStorageOptions parameters in section all (and not portal) of lemonldap-ng.ini.
fr-fr	Si l'explorateur de sessions est sur le même serveur que le portail, utiliser soit la terminaison adminSessions dans la configuration eu manager, ou surcharger les paramètres globalStorage et globalStorageOptions dans la section all (et pas portal) de lemonldap-ng.ini.

en-us	Import custom functions in LemonLDAP::NG
fr-fr	Importer les fonctions personnalisées dans LemonLDAP::NG

en-us	Import or generate security keys
fr-fr	Importer ou generer les clefs de securité

en-us	Imported from an LDAP directory
fr-fr	Importés d'un serveur LDAP

en-us	In 1.3, LL::NG have a captcha feature which is used in this case.
fr-fr	Dans la version 1.3, LL::NG dispose d'une fonctionnalité "captcha" qui est utilisée dans ce cas.

en-us	In Configuration, register the client_id and client_secret given by France Connect
fr-fr	Dans Configuration, enregistrer les client_id et client_secret donnés par France Connect

en-us	In Configuration, register the client_id and client_secret given by Google.
fr-fr	Dans Configuration, enregistrer les client_id et client_secret donnés par Google.

en-us	In Display, you can set the name and the logo
fr-fr	Dans Affichage, on peut indiquer le nom et le logo

en-us	In General Parameters > Authentication modules, set:
fr-fr	Dans Paramètres généraux > Modules d'authentification, choisir :

en-us	In General, fill at least the following information:
fr-fr	Dans General, remplir au moins les informations suivantes :

en-us	In Protocol, adapt the scope to the exported attributes you want.
fr-fr	Dans Protocole, adapter le scope à l'attribut exporté voulu.

en-us	In Bugzilla administration interface, go in Parameters » User authentication
fr-fr	Dans l'interface d'administration, allez dans Parameters » User authentication

en-us	In Debian/Ubuntu, install the library through apt-get command
fr-fr	Pour Debian/Ubuntu, installer la librairie via la commande apt-get

en-us	In General Parameters > Authentication modules, choose Apache as authentication backend.
fr-fr	Dans Paramètres généraux > Modules d'authentification choisir Apache pour l'authentification.

en-us	In LDAP filters, $user is replaced by user login, and $mail by user email.
fr-fr	Dans les filtres LDAP, $user est remplacé par le nom du compte et $mail par l'adresse email.

en-us	In Manager, click on SAML service providers and the button New service provider.
fr-fr	Dans le manager, cliquer sur fournisseurs de service SAML puis sur le bouton Nouveau fournisseur de service.

en-us	In Manager, click on Notifications and then on the Create button.
fr-fr	Dans le manager, cliquer sur l'explorateur des notifications et ensuite sur le bouton Créer.

en-us	In Manager, go in General Parameters > Authentication modules and choose CAS for authentication.
fr-fr	Dans le manager, aller dans Paramètres généraux > Modules d'authentification et choisir CAS pour l'authentification.

en-us	In Manager, go in General Parameters > Authentication modules and choose Choice for authentication.
fr-fr	Dans le manager, aller dans Paramètres généraux > Modules d'authentification et choisir Choice pour l'authentification.

en-us	In Manager, go in General Parameters > Authentication modules and choose Database (DBI) for authentication, users and/or password modules.
fr-fr	Dans le manager, aller dans Paramètres généraux > Modules d'authentification et choisir "base de données" (DBI) pour les modules authentification, utilisateurs et/ou mots-de-passe.

en-us	In Manager, go in General Parameters > Authentication modules and choose Facebook for authentication module.
fr-fr	Dans le manager, allez dans Paramètres generaux > Modules d'authentification et choisissez Facebook comme module d'authentication.

en-us	In Manager, go in General Parameters > Authentication modules and choose LDAP for authentication, users and/or password modules.
fr-fr	Dans le manager, aller dans Paramètres généraux > Modules d'authentification et choisir LDAP) pour les modules authentification, utilisateurs et/ou mots-de-passe.

en-us	In Manager, go in General Parameters > Authentication modules and choose Null for authentication, users or password module.
fr-fr	Dans le manager, aller dans Paramètres généraux > Modules d'authentification et choisir Null) pour les modules authentification, utilisateurs et/ou mots-de-passe.

en-us	In Manager, go in General Parameters > Authentication modules and choose OpenID for authentication and/or users.
fr-fr	Dans le manager, aller dans Paramètres généraux > Modules d'authentification et choisir OpenID pour les modules authentification, utilisateurs et/ou mots-de-passe.

en-us	In Manager, go in General Parameters > Authentication modules and choose Proxy for authentication and users.
fr-fr	Dans le manager, aller dans Paramètres généraux > Modules d'authentification et choisir Proxy pour les modules authentification et utilisateurs.

en-us	In Manager, go in General Parameters > Authentication modules and choose Radius for authentication.
fr-fr	Dans le manager, aller dans Paramètres généraux > Modules d'authentification et choisir Radius pour l'authentification.

en-us	In Manager, go in General Parameters > Authentication modules and choose SSL for authentication.
fr-fr	Dans le manager, aller dans Paramètres généraux > Modules d'authentification et choisir SSL pour l'authentification.

en-us	In Manager, go in General Parameters > Authentication modules and choose Slave for authentication or users module.
fr-fr	Dans le manager, aller dans Paramètres généraux > Modules d'authentification et choisir Slave) pour les modules authentification ou utilisateurs.

en-us	In Manager, go in General Parameters > Authentication modules and choose Twitter for authentication module.
fr-fr	Dans le manager, allez dans Paramètres generaux > Modules d'authentification et choisissez Twitter comme module d'authentication.

en-us	In Manager, go in General Parameters > Authentication modules and choose WebID for authentication module.
fr-fr	Dans le manager, aller dans Paramètres generaux > Modules d'authentification et choisir WebID comme module d'authentication.

en-us	In Manager, go in General Parameters » Authentication modules and choose Remote for authentication and users.
fr-fr	Dans le manager, aller dans Paramètres généraux > Modules d'authentification et choisir Remote pour les modules authentification et utilisateurs.

en-us	In Manager, you can configure categories and applications in General Parameters > Portal > Menu > Categories and applications.
fr-fr	Dans le manager, on peut configurer les catégories et applications dans Paramètres généraux > Portail > Menu > Catégories et applications.

en-us	In Portal virtual host, you will find several configuration parts:
fr-fr	Dans l'hôte virtuel du portail se trouve plusieurs éléments de configuration :

en-us	In other cases which result on impossibility to authenticate user, to retrieve data or to create a session, nothing is stored.
fr-fr	Dans les autres cas résultant de l'impossibilité d'authentifier l'utilisateur ou de récupérer les données pour créer la session, rien n'est stocké.

en-us	In other words, take the time to configure this part before sharing metadata.
fr-fr	En d'autres mots, prenez le temps de bien configurer cette partie avant de partager les metadatas.

en-us	In particular, it use Apache2 threads capabilities so to optimize performances, prefer using mpm-worker.
fr-fr	En particulier, il utilise les capacités multi-threads d'Apache-2, donc pour optimiser les performances, utilisez de préférence mpm-worker.

en-us	In production environment for network performance, prefer using minified versions of javascript and css libs: use make install PROD=yes.
fr-fr	En environnement de production et pour de meilleures performances réseau, utiliser les versions compactées des librairies javascript et css : utiliser make install PROD=yes.

en-us	In the <endpoint>, change <connector-id> value to alfrescoHeader and change the <userHeader> value to Auth-User:
fr-fr	Dans le "<endpoint>", changer la valeur de <connector-id> en alfrescoHeader et changer la valeur de <userHeader> en Auth-User :

en-us	In the Manager, go in General Parameters » Issuer modules » CAS and configure:
fr-fr	Dans le manager, aller dans Paramètres généraux > Modules fournisseurs et configurer :

en-us	In the Manager, go in General Parameters » Issuer modules » OpenID and configure:
fr-fr	Dans le manager, aller dans Paramètres généraux > Modules fournisseurs » OpenID et configurer :

en-us	In the Manager, select node SAML service providers and click on Add SAML SP.
fr-fr	Dans le Manager, selectionner le noeud Fournisseurs d'identité SAML et cliquer sur Ajouter un IdP SAML.

en-us	In the Manager, select node SAML identity providers and click on Add SAML IDP.
fr-fr	Dans le Manager, selectionner le noeud Fournisseurs d'identité SAML et cliquer sur Ajouter un IdP SAML :

en-us	In the Manager, select node OpenID Connect Providers and click on Add OpenID Connect Provider.
fr-fr	Dans le manager, choisir Fournisseurs OpenID-Connect et cliquer sur Ajouter un fournisseur OpenID-Connect.

en-us	In the context of an HTTP transaction, the basic access authentication is a method designed to allow a web browser, or other client program, to provide credentials – in the form of a user name and password – when making a request.
fr-fr	Dans le contexte d'une transaction HTTP, l'authentification basique est une méthode qui permet au navigateur ou un autre programme client de fournir des éléments d'authentification – sous la forme d'un nom et d'un mot de passe – à chaque requête.

en-us	In the manager: set Apache::Session::Memcached in General parameters » Sessions » Session storage » Apache::Session module and add the following parameters (case sensitive):
fr-fr	Dans le manager : indiquez Apache::Session::Memcached dans Paramètres généraux » Sessions » Stockage des sessions » Module Apache::Session et ajoutez les paramètres suivant (sensibles à la casse) :

en-us	In the manager: set Apache::Session::Redis in General parameters » Sessions » Session storage » Apache::Session module and add the following parameters (case sensitive):
fr-fr	Dans le manager : indiquez Apache::Session::Redis dans Paramètres généraux » Sessions » Stockage des sessions » Module Apache::Session et ajoutez les paramètres suivant (sensibles à la casse):

en-us	In the manager: set “Apache::Session::File” in “General parameters » Sessions » Session storage » Apache::Session module” and add the following parameters (case sensitive):
fr-fr	Dans le manager : indiquez Apache::Session::File dans Paramètres généraux » Sessions » Stockage des sessions » Module Apache::Session et ajoutez les paramètres suivant (sensibles à la casse):

en-us	In this case you will be able to use $_password to fill any password POST field.
fr-fr	Dans ce cas, la variable $_password peut être utilisée dans tous les champs à envoyer.

en-us	In this case you will have two Apache configuration files:
fr-fr	Dans ce cas 2 fichiers de configuration Apache doivent être renseignés :

en-us	In this case, LL::NG acts like an SAML2 Service Provider (SP).
fr-fr	Dans ce cas, LL::NG agit comme un fournisseur de service SAML2 (SP).

en-us	In this case, authentication is not a response to an issued authentication request, and we have less control on conditions.
fr-fr	Dans ce cas, l'authentification n'est pas une réponse à une requête d'authentification ce qui diminue les capacités de contrôle.

en-us	In this case, see how convert header into environment variable.
fr-fr	Dans ce cas, voir comment convertir les en-têtes en variable d'environnement.

en-us	In this case, the Apache authentication module should not require a valid user and not be authoritative, else Apache server will return an error and not let LL::NG Portal manage the failback authentication.
fr-fr	Dans ce cas, la module d'authentification Apache ne doit pas exiger un utilisateur valide et ne dois pas être impératif, sinon le serveur Apache va retourner une erreur sans passer la main au portail LL::NG.

en-us	In this case, you can add in the Apache authentication module:
fr-fr	Dans ce cas, il faut ajouter dans la configuratio du module Apache :

en-us	In this case, you can choose a different module to manage SAML sessions.
fr-fr	Dans ce cas, vous devez utiliser un module différent pour gérer les sessions SAML.

en-us	In this case, you might want to disabling it.
fr-fr	Dans ces cas, on peut vouloir le désactiver.

en-us	In “Apache::Session module” field, set “Apache::Session::Flex” and use the following parameters:
fr-fr	Dans le champ “Module Apache::Session”, indiquez ”Apache::Session::Flex” et utilisez les paramètres suivants :

en-us	In “External authentications” click “Others” and in “Field holding the login in the _SERVER array” select “REMOTE_USER”
fr-fr	Dans “External authentications” cliquer sur “Others” et dans “Field holding the login in the _SERVER array” choisir “REMOTE_USER”

en-us	Indeed, a virtual host can contain several applications (http://vhost.example.com/appli1, http://vhost.example.com/appli2).
fr-fr	En effet, un hôte virtuel peut contenir plusieurs applications (http://vhost.example.com/appli1, http://vhost.example.com/appli2).

en-us	Indeed, any Perl DBD driver can be used.
fr-fr	Ainsi, tout driver Perl DBD peut être utilisé.

en-us	Indeed, by default, users without logon hours values are rejected.
fr-fr	Sinon, par défaut, les utilisateurs sans créneau horaire de connexion sont rejetés.

en-us	Indeed, in most of the cases, it is not stored in clear text in the backend (LDAP or database).
fr-fr	Donc dans la plupart des cas, il n'est pas stocké en clair dans le backend (LDAP ou base de données).

en-us	Indeed, this variable is set by the Handler on the physical server hosting the Handler, and not on other servers where the Handler is not installed.
fr-fr	Toutefois, cette variable est renseignée par l'agent dans le serveur physique l'hébergeant mais pas dans les autres serveurs sans agents.

en-us	Index
fr-fr	Index

en-us	Index list
fr-fr	Liste d'index

en-us	Informix
fr-fr	Informix

en-us	Insertion example in Perl
fr-fr	Exemple d'insertion en Perl

en-us	Inside this jail, you can access to:
fr-fr	Dans cette cage, on peut accéder aux éléments suivants :

en-us	Install Webserver Auth module, by downloading it, and unarchive it in the drupal modules/ directory.
fr-fr	Télécharger et installer le module Webserver Auth, en le décompressant dans le répertoire modules/.

en-us	Install Apache::Session::Redis Perl module.
fr-fr	Installez le module Perl Apache::Session::Redis.

en-us	Install Authen::Radius
fr-fr	Installer Authen::Radius

en-us	Install all build dependencies (see BuildRequires in lemonldap-ng.spec)
fr-fr	Installer toutes les dépendances de construction (voir BuildRequires dans lemonldap-ng.spec)

en-us	Install and launch a Memcached server.
fr-fr	Installer et lancer un serveur Memcached.

en-us	Install and launch a Redis server.
fr-fr	Installez et lancer un serveur Redis.

en-us	Install cron jobs
fr-fr	Installer les tâches planifiées (cron)

en-us	Install dependencies on your system
fr-fr	Installer les dépendances sur le système

en-us	Install it to trust RPMs:
fr-fr	L'installer pour certifier les RPMs:

en-us	Install it to trust packages:
fr-fr	L'installer pour certifier les paquets :

en-us	Install packages
fr-fr	Installer les paquets

en-us	Install prerequisites
fr-fr	Installer les pré-requis

en-us	Install rpm-build package
fr-fr	Install rpm-build package

en-us	Install the new lemonldap-ng.ini file at the place of the old file in all LL::NG servers
fr-fr	Installer le nouveau fichier lemonldap-ng.ini à la place de l'ancien dans tous les serveurs LL::NG

en-us	Install the package lemonldap-ng-conf on all server which contains one of those packages.
fr-fr	Installer le paquet lemonldap-ng-conf sur tous les serveurs qui contiennent un de ces paquets.

en-us	Installation
fr-fr	Installation

en-us	Installation from the tarball
fr-fr	Installation depuis l'archive

en-us	Installation on Debian/Ubuntu with packages
fr-fr	Installation sur Debian/Ubuntu avec les paquets

en-us	Installation on RHEL/CentOS with packages
fr-fr	Installation sur RHEL/CentOS avec les paquets

en-us	Installation on Red Hat/CentOS
fr-fr	Installation sur Red Hat/CentOS

en-us	Integration in Active Directory (LDAP and Kerberos)
fr-fr	Integration dans Active Directory (LDAP et Kerberos)

en-us	Interactive management of user passwords:
fr-fr	Gestion interactive des mots-de-passe des utilisateurs:

en-us	Internal portal
fr-fr	Portail interne

en-us	Internet Explorer
fr-fr	Internet Explorer

en-us	Internet Protocol
fr-fr	Internet Protocol

en-us	Issuer databases use rules
fr-fr	les règles d'utilisation des bases de données des fournisseur d'identité

en-us	Issuer module (can be multivalued)
fr-fr	Module fournisseur (peut-être multivalué)

en-us	Issuer: this is the LemonLDAP::NG (our IdP) Entity Id, which is by default #PORTAL#/saml/metadata
fr-fr	Issuer : c'est l'identifiant d'entité de LemonLDAP::NG, qui est par défaut #PORTAL#/saml/metadata

en-us	IssuerDB
fr-fr	IssuerDB

en-us	IssuerDB use
fr-fr	Utilisation de IssuerDB

en-us	It can be a brake for the portal:
fr-fr	En revanche, ce peut-être un frein pour le portail :

en-us	It can be configured globally, or inside a virtual host.
fr-fr	Il peut être configuré globalement, ou dans chaque hôte virtuel.

en-us	It can be done via direct access to the session database or using SOAP access.
fr-fr	Ce peut être fait par accès direct à la base des sessions principale ou en utilisant une requête SOAP.

en-us	It can be seen in system processes, for example:
fr-fr	Il peut être vu dans les processus du système, par exemple :

en-us	It can be used just to share authentication or to share user's attributes following the OpenID Simple Registration Extension 1.0 (SREG) specification.
fr-fr	Ce peut être utilisé pour partager l'authentification et pour partager les attributs utilisateurs en suivant les spécifications OpenID Simple Registration Extension 1.0 (SREG).

en-us	It can be used to host the portal or the manager through its FastCGI support and can be used to protect applications using the auth_request module (dialing with a FastCGI authorization server).
fr-fr	Il peut être utilisé pour héberger le portail ou le manager au travers de son support FastCGI et peut être utilisé pour protéger des applications en utilisant le module auth_request (qui dialogue avec un serveur d'autorisations FastCGI).

en-us	It can deal with both SP and IdP initiated modes.
fr-fr	Il peut utiliser les modes initiés par le SP ou l'IdP.

en-us	It can not be used to share sessions between different servers except if you share directories (with NFS,…) or if you use SOAP proxy.
fr-fr	Il ne peut être utilisé pour partager les sessions entre serveurs sauf si les répertoires sont partagés (avec NFS,…) ou en utilisant le proxy SOAP.

en-us	It can works with external modules to extends its functionalities.
fr-fr	Il peut utiliser des modules externes pour étendre ses fonctionnalités.

en-us	It compiles enabled components on-the-fly.
fr-fr	Il compile les composants activés à la volée.

en-us	It has a simple but powerful syntax which makes sure the data files remain readable outside the Wiki and eases the creation of structured texts.
fr-fr	Il dispose d'une syntaxe simple mais puissante qui fait que les fichiers de données restent lisibles en dehors du Wiki, et facilite la création de textes structurés.

en-us	It has enhanced functions to make the daily life for the administrators easier, like a job-tracking-system with mail-notification and methods to build a database with basic information about your network-topology.
fr-fr	Il dispose de functions avancées pour faciliter la vie des administrateurs, telle un détecteur de tâches avec notification par mail et des méthodes pour construire la base de données avec des informations minimales sur la topologie du réseau.

en-us	It is advised to use separate session backends for standard sessions, SAML sessions and CAS sessions, in order to manage index separately.
fr-fr	Il est préférable d'utiliser des bases de sessions séparées pour les sessions standard, SAML et CAS afin de gérer séparemment les index.

en-us	It is also used by SAML SP to fill the authentication level in user session, based on authentication response authentication context.
fr-fr	Il est également utilisé par le SP SAML pour définir le niveau d'authentification dans la session de l'utilisateur en se basant sur la réponse d'authentification.

en-us	It is best known for their CRM products and social networking applications.
fr-fr	Elle est connue pour ses CRM et applications de réseaux sociaux.

en-us	It is described here: http://openid.net/connect/.
fr-fr	Il est décrit ici : http://openid.net/connect/.

en-us	It is for the moment only in BETA stage.
fr-fr	Elle n'est pour le moment disponible qu'à titre de test.

en-us	It is mandatory that LL::NG servers and AD servers have the same time.
fr-fr	Il est impératif que les serveurs LL::NG et AD soient à la même heure.

en-us	It is particularly important for smart cards: when the card is not inserted before the browser starts, the user must restart his browser, or at least refresh (F5) the page.
fr-fr	C'est particulièrement important pour les cartes à puce : lorsqu'elle n'est pas insérée avant que le navigateur ne démarre, l'utilisateur doit redémarrer ce dernier, ou au moins recharger la page (F5).

en-us	It is possible to store any additional session data.
fr-fr	Il est possible de stocker d'autres données de session.

en-us	It is possible with AJAX code and 3 Apache locations to bypass this limitation.
fr-fr	Il est possible d'éviter ceci avec un code AJAX et 3 "locations" Apache.

en-us	It is recommended to secure the channel between reverse-proxies and application to be sure that only request coming from the LL::NG protected reverse-proxies are allowed.
fr-fr	Il est donc recommandé de sécurisé le canal entre le proxy inverse et l'application pour être sûr que seules les requêtes issues des proxies inverses protégés par LL::NG sont autorisées.

en-us	It is recommended to use NTP to do this.
fr-fr	Il est recommandé d'utilisé NTP à cet effet.

en-us	It is recommended to use optional_no_ca since WebID doesn't use certificate authorities :
fr-fr	Il est recommandé d'utiliser « optional_no_ca » car WebID n'utilise pas d'autorité de certification :

en-us	It is run as a FastCGI application:
fr-fr	S'il est lancé comme application FastCGI :

en-us	It is set in LemonLDAP::NG utilities directory (convertConfig).
fr-fr	Il se traouve dans le répertoire des utilitaires LemonLDAP::NG (convertConfig).

en-us	It is targeted at developer teams, workgroups and small companies.
fr-fr	Il est destiné aux équipes de développeurs, groupes de travail ou petites entreprises.

en-us	It looks like this:
fr-fr	Ça ressemble à :

en-us	It means that if the IDP propose to close session earlier than the default LemonLDAP::NG timeout, the session _utime will be modified so that session is erased at the date indicated by the IDP.
fr-fr	Celà signifie que si l'IDP propose de clore la session au-delà de la durée de vie par défaut dans LemonLDAP::NG, la valeur de _utime sera modifiée afin que la session ne soit effacée qu'au moment indiqué par l'IDP.

en-us	It means that if you modify some settings here, you will have to share again the metadata with other providers.
fr-fr	Ceci signifie que si vous modifiez quelque chose ici, vous devez ré-exporter les metadatas aux autres fournisseurs.

en-us	It means that you manage authorizations to access applications by checking the role(s) of the user, and provide this role to the application.
fr-fr	Celà signifie qu'on gère les autorisations d'accès aux applications en examinant le(s) rôle(s) de l'utilisateur et en fournissant ce(s) rôle(s) à l'application.

en-us	It must match AD policy
fr-fr	Ça doit correspondre avec la politique de l'AD

en-us	It needs 4 modules to work:
fr-fr	Il a besoin de 4 modules pour fonctionner :

en-us	It provides full functionality you expect from an email client, including MIME support, address book, folder manipulation, message searching and spell checking.
fr-fr	Il fournit toutes les fonctionnalités attendues d'un client email, y compris support MIME, carnet d'adresses, manipulation des dossiers, recherche de messages et correcteur d'orthographe.

en-us	It provides many features:
fr-fr	Il fournit de nombreuses fonctionnalités :

en-us	It returns 1 if this match, 0 else.
fr-fr	Elle retourne 1 si c'est bon, 0 sinon.

en-us	It sends an OTP, which is validated against Yubico server.
fr-fr	Il envoie un mot-de-passe à valeur unique (OTP) qui est validé par un serveur Yubico.

en-us	It should be the same value as the organization domain url, displayed on the previous section
fr-fr	Ce devrait être la même valeur que l'URL du domaine indiqué dans la section précédente

en-us	It should works on every browser:
fr-fr	Ça doit marcher avec tous les navigateurs :

en-us	It will answer to OpenID Connect requests to give user identity (trough ID Token) and information (trough User Info end point).
fr-fr	Il répond aux requêtes OpenID-Connect pour délivrer l'identité de l'utilisateur (via un jeton identifiant) et des informations (via le point d'accès "User Info").

en-us	It will be prompted if you generate keys, else you can set it in the Private key password.
fr-fr	Il vous sera demandé à la génération de la clef ou vous pouvez l'entrer dans le champ Mot-de-passe de la clef privée.

en-us	It will be the link between the SAML assertion coming from LemonLDAP::NG (the IdP) and a given user in Salesforce.
fr-fr	Ce sera le lien entre l'assertion SAML provenant de LemonLDAP::NG (l'IdP) et l'identifiant Salesforce.

en-us	It will force conversion from UTF-8 to ISO-8859-1 of user and password data.
fr-fr	Elle force la conversion de UTF-8 en ISO-8859-1 du nom de compte et du mot-de-passe.

en-us	It will get the user identity trough an ID Token, and grab user attributes trough UserInfo endpoint.
fr-fr	L'identité utilisateur sera récupérée via in jeton d'identification, et les attributs utilisateurs via le point d'accès UserInfo.

en-us	It will use the authentication level registered in user session to match the SAML authentication context.
fr-fr	Il utilise le niveau d'authentification enregistré dans la session de l'utilisateur pour établir le contexte d'authentification SAML.

en-us	It works by default with IDP intiated mechanism, but can works with the standard SP initiated cinematic.
fr-fr	Il fonctionne par défaut avec un mécanisme initié par l'IDP mais permet un fonctionnement standard initié par le SP.

en-us	JSON
fr-fr	JSON

en-us	JSON File configuration backend
fr-fr	Backend de configuration en fichier JSON

en-us	JWKS data
fr-fr	Donnée JWKS

en-us	JWKS is a JSON file containing public keys.
fr-fr	JWKS est un fichier JSON contenant des clefs publiques.

en-us	JWT signature verification
fr-fr	Vérification de signature JWT

en-us	Jquery (javascript framework) is included in tarball and RPMs, but is a dependency on Debian official releases
fr-fr	Jquery (framework javascript) est inclus dans l'archive et les RPMs, mais est une dépendance des versions officielles Debian

en-us	Just call this URL:
fr-fr	Lancer simplement cette URL:

en-us	Just configure the access rules.
fr-fr	Configurer simplement la règle d'accès.

en-us	Just remember its DN for LemonLDAP::NG configuration.
fr-fr	Il faut juste retenir le DN pour la configuration de LemonLDAP::NG.

en-us	Just run the tar command:
fr-fr	Lancer implement la commande tar :

en-us	Just set the LL::NG Handler IP on this attribute in order to add more security.
fr-fr	Indiquer seulement l'adresse IP du handler LL::NG dans cet attribut pour ajouter plus de sécurité.

en-us	Just set the Auth-User header with the attribute that carries the user login, for example $uid.
fr-fr	Renseigner simplement l'en-tête Auth-User avec l'attribut qui contient le nom de login, par exemple $uid.

en-us	Just set the authentication type to config and indicate DN and password inside the file config.php:
fr-fr	Mettre juste le type d'authentification à config et indiquer le DN et le mot-de-passe dans le fichier config.php:

en-us	KVNO must be the same
fr-fr	KVNO doit être identique

en-us	Keep the private key in a file, for example lemonldap-ng-priv.key, then use openssl to generate an auto-signed certificate:
fr-fr	Garder la clef privée dans un fichier, par exemple lemonldap-ng-priv.key, et utiliser openssl pour générer un certificat auto-signé :

en-us	Kerberos
fr-fr	Kerberos

en-us	Key
fr-fr	Clef

en-us	Key (LL::NG name)
fr-fr	Clef (nom LL::NG)

en-us	Key name
fr-fr	Nom de la clef

en-us	Keys are the name of attribute in the CAS response, values are the name of session key.
fr-fr	Les clefs sont les noms des attributs de la réponse CAS, et les valeurs les noms des clefs de session.

en-us	Kinematics
fr-fr	Cinématique

en-us	Kinematics:
fr-fr	Cinématique :

en-us	Known problems
fr-fr	Problèmes connus

en-us	Krb5KeyTab /etc/lemonldap-ng/auth.keytab
fr-fr	Krb5KeyTab /etc/lemonldap-ng/auth.keytab

en-us	KrbAuthRealms EXAMPLE.COM
fr-fr	KrbAuthRealms EXAMPLE.COM

en-us	LDAP
fr-fr	LDAP

en-us	LDAP attribute
fr-fr	Attribut LDAP

en-us	LDAP configuration backend
fr-fr	Backend de configuration LDAP

en-us	LDAP performances
fr-fr	Performances LDAP

en-us	LDAP server
fr-fr	Serveur LDAP

en-us	LDAP server can be a brake when you use LDAP groups recovery.
fr-fr	Le serveur LDAP peut être un frein lorsque vous utilisez la récupération des groupes LDAP.

en-us	LDAP server can check password strength, and LL::NG portal will display correct errors (password too short, password in history, etc.)
fr-fr	Le server LDAP server peut vérifier la solidité du mot de passe et le portail LL::NG affichera les erreurs correctes (mot-de-passe trop court, dans l'historique, etc…)

en-us	LDAP server can force password change on first connection, and LL::NG portal will display a password change form before opening SSO session
fr-fr	Le serveur LDAP peut imposer le changement de mot-de-passe à la première connexion et le portail LL::NG affichera le formulaire de changement de mot-de-passe avant d'ouvrir la session SSO

en-us	LDAP session backend
fr-fr	Backend de sessions LDAP

en-us	LDAP sever can block brute-force attacks, and LL::NG will display that account is locked
fr-fr	Le serveur LDAP peut bloquer les attaques par force brute et LL::NG affichera que le compte est bloqué

en-us	LDAPFilter
fr-fr	LDAPFilter

en-us	LL::NG
fr-fr	LL::NG

en-us	LL::NG as federation protocol proxy
fr-fr	LL::NG en proxy de fédération de protocoles

en-us	LL::NG based protection
fr-fr	Protection basée sur LL::NG

en-us	LL::NG repository
fr-fr	Dépôt LL::NG

en-us	LWP::UserAgent
fr-fr	LWP::UserAgent

en-us	Language
fr-fr	Langue

en-us	Lasso
fr-fr	Lasso

en-us	Lasso identity dump
fr-fr	Dump de l'identité Lasso

en-us	Lasso session dump
fr-fr	Dump de session Lasso

en-us	Last name
fr-fr	Nom

en-us	Launch that:
fr-fr	Lancer ceci :

en-us	Leave blank to deactivate the feature.
fr-fr	Laissez vide pour désactiver cette fonctionnalité.

en-us	LemonLDAP::NG
fr-fr	LemonLDAP::NG

en-us	LemonLDAP::NG FastCGI server
fr-fr	Serveur FastCGI LemonLDAP::NG

en-us	LemonLDAP::NG configuration
fr-fr	Configuration de LemonLDAP::NG

en-us	LemonLDAP::NG configuration (edited by the Manager) is in /var/lib/lemonldap-ng/conf/
fr-fr	La configuration LemonLDAP::NG (editée par le manager) se trouve dans /var/lib/lemonldap-ng/conf/

en-us	LemonLDAP::NG configuration can be managed in a local file with INI format.
fr-fr	La configuration LemonLDAP::NG peut être gérée par un fichier local au format INI.

en-us	LemonLDAP::NG configuration is build around Apache or Nginx virtual hosts.
fr-fr	La configuration de LemonLDAP::NG est construite autour des hôtes virtuels Apache ou Nginx.

en-us	LemonLDAP::NG configuration is mainly a key/value structure, so Manager will present all keys into a structured tree.
fr-fr	La configuration de LemonLDAP::NG est essentiellement une structure clef/valeur, ainsi le manager présente toutes les clefs en un arbre structuré.

en-us	LemonLDAP::NG configuration is stored in a backend that allows all modules to access it.
fr-fr	La configuration de LemonLDAP::NG est stockée dans un backend permettant à tous les modules d'y accéder.

en-us	LemonLDAP::NG does not manage Apache configuration
fr-fr	LemonLDAP::NG ne gère pas la configuration d'Apache

en-us	LemonLDAP::NG does not manage Nginx configuration
fr-fr	LemonLDAP::NG ne gère pas la configuration de Nginx

en-us	LemonLDAP::NG implements partially the policy:
fr-fr	LemonLDAP::NG implémente partiellement cette politique :

en-us	LemonLDAP::NG in Docker
fr-fr	LemonLDAP::NG dans Docker

en-us	LemonLDAP::NG is designed to be very performant.
fr-fr	Lemonldap::NG a été conçu pour être très performant.

en-us	LemonLDAP::NG is highly scalable, so easy to insert behind a load-balancer:
fr-fr	LemonLDAP::NG est hautement scalable, donc facile à insérer derière un répartisseur de charge :

en-us	LemonLDAP::NG offline documentation
fr-fr	Documentation hors-ligne de LemonLDAP::NG

en-us	LemonLDAP::NG portal menu has 4 modules:
fr-fr	Le menu du portail LemonLDAP::NG est composé de 4 modules :

en-us	LemonLDAP::NG provides a script to change configuration backend easily keeping history.
fr-fr	LemonLDAP::NG fournit un script pour changer aisément de backend de configuration en conservant l'historique.

en-us	LemonLDAP::NG provides packages for Red Hat/Centos 7:
fr-fr	LemonLDAP::NG fournit des packages pour Red Hat/Centos 7:

en-us	LemonLDAP::NG provides these packages:
fr-fr	LemonLDAP::NG fournit ces paquets :

en-us	LemonLDAP::NG ships 3 Apache configuration files:
fr-fr	LemonLDAP::NG fournit 3 fichiers de configuration Apache :

en-us	LemonLDAP::NG ships 3 Nginx configuration files:
fr-fr	LemonLDAP::NG fournit 3 fichiers de configuration Nginx :

en-us	LemonLDAP::NG uses Safe jail to evaluate all expressions:
fr-fr	LemonLDAP::NG utilise une cage sécurisée pour évaluer toutes les expressions :

en-us	LemonLDAP::NG wiki uses Dokuwiki!
fr-fr	Le wiki LemonLDAP::NG est un Dokuwiki !

en-us	LemonLDAP::NG will do some checks on configuration and display errors and warnings if any.
fr-fr	LemonLDAP::NG effectue ensuite quelques tests sur la configuration et affiche les éventuelles erreurs et avertissements.

en-us	Lemonldap::NG handlers use a local cache to store sessions (for 10 minutes).
fr-fr	Les agents (handlers) Lemonldap::NG utilisent un cache local pour stocker les sessions (pour 10 minutes).

en-us	Lemonldap::NG manage applications by their hostname (Apache's virtualHosts).
fr-fr	Lemonldap::NG gère les applications par leurs noms d'hôtes(hôtes virtuels d'Apache).

en-us	Lemonldap::NG::Common
fr-fr	Lemonldap::NG::Common

en-us	Lemonldap::NG::Handler
fr-fr	Lemonldap::NG::Handler

en-us	Lemonldap::NG::Handler::SharedConf: No cookie found
fr-fr	Lemonldap::NG::Handler::SharedConf: No cookie found

en-us	Lemonldap::NG::Manager
fr-fr	Lemonldap::NG::Manager

en-us	Lemonldap::NG::Portal
fr-fr	Lemonldap::NG::Portal

en-us	Lemonldap\:\:NG \: Bad password for .* \(<HOST>\)  # Option:  ignoreregex # Notes.:  regex to ignore.
fr-fr	Lemonldap\:\:NG \: Bad password for .* \(<HOST>\)  # Option:  ignoreregex # Notes.:  regex to ignore.

en-us	Let this parameter empty to disable the checking.
fr-fr	Laisser ce paramètre vide pour désactiver ce contrôle.

en-us	Let's go
fr-fr	On y va

en-us	Liferay
fr-fr	Liferay

en-us	Liferay administration
fr-fr	Administration Liferay

en-us	Liferay can use LL::NG as an SSO provider but you have to manage how users are created:
fr-fr	Liferay peut utiliser LL::NG comme fournisseur SSO mais il faut gérer la création des comptes utilisateurs :

en-us	Liferay virtual host
fr-fr	Hôte virtuel Liferay

en-us	Liferay virtual host in Manager
fr-fr	Hôte virtuel Liferay dans le manager

en-us	LimeSurvey
fr-fr	LimeSurvey

en-us	LimeSurvey configuration
fr-fr	Configuration de LimeSurvey

en-us	LimeSurvey virtual host
fr-fr	Hôte virtuel LimeSurvey

en-us	LimeSurvey virtual host in Manager
fr-fr	Hôte virtuel LimeSurvey dans le manager

en-us	Link files directly in conf.d directory:
fr-fr	Lier les fichiers directement dans le dossier conf.d :

en-us	Link files into sites-available directory (should already have been done if you used packages):
fr-fr	Créer les lliens symboliques dans le dossier sites-available (devrait être effectué automatiquement avec les packages):

en-us	List of attributes to query to fill user session.
fr-fr	Liste d'attributs à interroger pour trouver la session utilisateur.

en-us	List of columns to query to fill user session.
fr-fr	Liste de colonnes à interroger pour trouver la session utilisateur.

en-us	Little effort is required to translate the encoded string back into the user name and password, and many popular security tools will decode the strings “on the fly”.
fr-fr	Un petit effort est requis pour décoder ces chaînes et de nombreux outils de sécurité les décodent à la volée.

en-us	Load Handler in Apache memory:
fr-fr	Charger l'agent dans la mémoire d'Apache :

en-us	Local cache
fr-fr	Cache local

en-us	Local cache parameters
fr-fr	Paramètres du cache local

en-us	Local file
fr-fr	Fichier local

en-us	Local macros
fr-fr	Macros locales

en-us	Lock files are stored in another directory.
fr-fr	Les fichiers verrous sont stockés dans un autre répertoire.

en-us	LockDataSource
fr-fr	LockDataSource

en-us	LockDirectory
fr-fr	LockDirectory

en-us	LockPassword
fr-fr	LockPassword

en-us	LockUserName
fr-fr	LockUserName

en-us	Login
fr-fr	login

en-us	Login History
fr-fr	Historique de connexion

en-us	Login as administrator:
fr-fr	Se connecter comme administrateur:

en-us	Login form: where user enters login and password to authenticate
fr-fr	formulaire de connexion : où les utilisateurs entrent leurs login/mot-de-passe

en-us	Login history
fr-fr	Historique de connexion

en-us	Login policy
fr-fr	La politique de connexion

en-us	Logout
fr-fr	Déconnexion

en-us	Logout forward
fr-fr	Propagation de déconnexion

en-us	Logout on EndSession end point
fr-fr	Déconnexion via point d'accès EndSession

en-us	Logout rule (for example logout_app_sso)
fr-fr	Règle de déconnexion (par exemple logout_app_sso)

en-us	Logout user from Lemonldap::NG and redirect it to http://intranet/
fr-fr	Déconnecte l'utilisateur de Lemonldap::NG le redirige vers http://intranet/

en-us	Logs
fr-fr	Journaux

en-us	Logs settings
fr-fr	Journalisation

en-us	MD5
fr-fr	MD5

en-us	MRTG configuration example:
fr-fr	Exemple de configuration MRTG :

en-us	MRTG monitoring
fr-fr	Supervision MRTG

en-us	Macros
fr-fr	Macros

en-us	Macros and groups
fr-fr	Macros et groupes

en-us	Macros and groups are calculated during authentication process by the portal:
fr-fr	Les macros et les groupes sont calculées pendant le processus d'authentification par le portail :

en-us	Macros and groups are computed in alphanumeric order, that is, in the order they are displayed in the manager.
fr-fr	Les macros et groupes sont calculés dans l'ordre alpha-numerique, c'est à dire dans l'ordre d'affichage dans le manager.