en-us	Go in Manager, General Parameters » Sessions  » Store user password in session data and set to On.
fr-fr	Aller dans le manager, paramètres généraux » Sessions  » Stocker le mot-de-passe dans les données de session et le mettre à Activer.

en-us	GLPI is the Information Resource-Manager with an additional Administration- Interface.
fr-fr	GLPI est un gestionnaire d'informations de ressources avec une interface additionnelle d'administration.

en-us	Extract and build the module:
fr-fr	Extraire et compiler le module:

en-us	This parameter is used by SAML IDP to fill the NameID in authentication responses.
fr-fr	Ce paramètre est utilisé par l'IdP SAML pour construire le NameID dans les réponses d'authentification.

en-us	^/index.php\?.*access=admin
fr-fr	^/index.php\?.*access=admin

en-us	coudot
fr-fr	coudot

en-us	PerlInitHandler My::Handler
fr-fr	PerlInitHandler My::Handler

en-us	Install all build dependencies (see BuildRequires in lemonldap-ng.spec)
fr-fr	Installer toutes les dépendances de construction (voir BuildRequires dans lemonldap-ng.spec)

en-us	Persistent Session backend
fr-fr	Backend des sessions persistantes

en-us	default_sidebar 
fr-fr	default_sidebar 

en-us	This requires Perl OpenID consumer module with at least version 1.0.
fr-fr	Ceci requiert le module client OpenID pour Perl, version au moins supérieure ou égale à 1.0.

en-us	Change char(32) by char(64) if you use the now recommended SHA256 hash algorithm.
fr-fr	Changer char(32) en char(64) pour utiliser l'algorithme de hashage SHA256 (recommandé).

en-us	Then configure the options like in LDAP session backend.
fr-fr	Configurer ensuite les options comme dans le backend de sessions LDAP.

en-us	Login field name in user table: name of user table column hosting login
fr-fr	Nom du champ login dans la table utilisateur : nom de la colonne de la table utilisateur contenant le login

en-us	CAS_proxiedServices
fr-fr	CAS_proxiedServices

en-us	This requires to configure LL::NG as an SAML Identity Provider.
fr-fr	Ceci nécessite de configurer LL::NG comme fournisseur d'identité SAML.

en-us	Allow only one session per IP address
fr-fr	N'autoriser qu'une session par adresse IP

en-us	Multi overridden parameters
fr-fr	Paramètres surchargés pour "Multi"

en-us	Bugzilla is server software designed to help you manage software development.
fr-fr	Bugzilla est un logiciel serveur conçu pour assister la gestion de développement logiciel.

en-us	Provides identity if asked
fr-fr	Fournit l'identitié si demandée

en-us	Sympa virtual host in Manager
fr-fr	Hôte virtuel Sympa dans le manager

en-us	Address: set one of Google Apps URL (all Google Apps product a distinct URL), for example http://www.google.com/calendar/hosted/mydomain.org/render
fr-fr	Address : indiquer une des URL de Google Apps (chaque application Google Apps produit une URL distincte), par exemple http://www.google.com/calendar/hosted/mydomain.org/render

en-us	Session key containing mail address: name of the session key containing email address.
fr-fr	Clef de session contenant l'adresse mail : nom de la clef de session contenant l'adresse de courriel.

en-us	"url_logout"            => "https://OBMURL/logout",
fr-fr	"url_logout"            => "https://OBMURL/logout",

en-us	fastcgi 
fr-fr	fastcgi 

en-us	It is targeted at developer teams, workgroups and small companies.
fr-fr	Il est destiné aux équipes de développeurs, groupes de travail ou petites entreprises.

en-us	Regexp::Assemble
fr-fr	Regexp::Assemble

en-us	2
fr-fr	2

en-us	1
fr-fr	1

en-us	0
fr-fr	0

en-us	If you disallow this, you should also disallow direct login form IDP, because proxy restriction is set in authentication requests.
fr-fr	En interdisant ceci, on risque d'interdire aussi les authentification directe des IDP car la restriction est indiquée dans la requête d'authentification.

en-us	CA file: CA certificate used to validate CAS server certificate
fr-fr	Fichier CA : certificat de la CA utilisée pour valider le certificat du serveur CAS

en-us	menu1 
fr-fr	menu1 

en-us	openIdSecret
fr-fr	openIdSecret

en-us	SAML 2.0 / Shibboleth
fr-fr	SAML 2.0 / Shibboleth

en-us	Use rule comments to order your rules
fr-fr	Utiliser les commentaires pour ordonner les règles

en-us	Sub elements:
fr-fr	Éléments subordonnés :

en-us	D
fr-fr	D

en-us	Other modules must be installed only if you planned to use the related feature.
fr-fr	Les autres modules ne doivent être installés que s'il est prévu d'utiliser les fonctionnalités associées.

en-us	E
fr-fr	E

en-us	Site Logo: Logo that will be displayed in the BrowserID login window.
fr-fr	Logo du site : Logo qui sera affiché dans la fenêtre d'authentification BrowserID.

en-us	F
fr-fr	F

en-us	Local macros
fr-fr	Macros locales

en-us	RHEL/CentOS 6
fr-fr	RHEL/CentOS 6

en-us	G
fr-fr	G

en-us	A
fr-fr	A

en-us	RHEL/CentOS 5
fr-fr	RHEL/CentOS 5

en-us	B
fr-fr	B

en-us	DocumentRoot /usr/local/lemonldap-ng/htdocs/portal/
fr-fr	DocumentRoot /usr/local/lemonldap-ng/htdocs/portal/

en-us	allows (optional): Define allowed remote IP (use “,” separator for multiple IP).
fr-fr	allows (optionnel) : Definit les adresses IP autorisées (ustiliser le séparateur ”,” pour de multiples IP).

en-us	The convertConfig utility reads 2 LL::NG configuration files (lemonldap-ng.ini):
fr-fr	L'utilitaire convertConfig lit 2 fichiers de configuration LL::NG (lemonldap-ng.ini) :

en-us	C
fr-fr	C

en-us	L
fr-fr	L

en-us	M
fr-fr	M

en-us	N
fr-fr	N

en-us	O
fr-fr	O

en-us	H
fr-fr	H

en-us	I
fr-fr	I

en-us	Cookie name (optional): name of the cookie of internal portal, if different from external portal
fr-fr	Nom du cookie (optionnel) : nom du cookie du portail interne s'il est différent de celui du portail externe

en-us	J
fr-fr	J

en-us	0.9.4_authentication_portal.png
fr-fr	0.9.4_authentication_portal.png

en-us	U
fr-fr	U

en-us	T
fr-fr	T

en-us	/_detail/screenshots/0.9.3/lemonldap-ng-portal-appslist.png?id=screenshots
fr-fr	/_detail/screenshots/0.9.3/lemonldap-ng-portal-appslist.png?id=screenshots

en-us	W
fr-fr	W

en-us	V
fr-fr	V

en-us	By default, the main session module is used to store SAML temporary data (like relay-states), but SAML sessions need to use a session module compatible with the sessions restrictions feature.
fr-fr	Par défautBy, le module de session principal est utilisé pour stocker les données temporaires SAML (tel les états de relais), mais les sessions SAML doivent disposer d'un module compatible avec les fonctionnalités de restrictions des sessions.

en-us	GRANT SELECT,INSERT,UPDATE,LOCK TABLES ON lmConfig.*
fr-fr	GRANT SELECT,INSERT,UPDATE,LOCK TABLES ON lmConfig.*

en-us	Q
fr-fr	Q

en-us	Issuer rewrite rules (requires mod_rewrite):
fr-fr	Règles de réécriture pour la fourniture d'identité (requiert mod_rewrite):

en-us	P
fr-fr	P

en-us	You just have to create error_zz and msg_zz subroutines (where zz is your international code, example: “fr” for France) by copying error_en and msg_en.
fr-fr	Vous avez simplement à créer les fonctions error_zz et msg_zz (où zz est votre code international, exemple: “fr” pour le français) en copiant error_en et msg_en.

en-us	Unifying authentications (federation)
fr-fr	Unifier les authentifications (fédération)

en-us	S
fr-fr	S

en-us	R
fr-fr	R

en-us	After registration, the OP must give you a client ID and a client secret, that will be used to configure the OP in LL::NG.
fr-fr	Après enregistrement, l'OP doit donner un identifiant et un secret clients, qui seront utilisé pour configurer l'OP dans LL::NG.

en-us	Automatic download of JWKS
fr-fr	Téléchargement automatique de JWKS

en-us	Z
fr-fr	Z

en-us	_cas_id
fr-fr	_cas_id

en-us	Yubikey authentication level
fr-fr	Niveau d'authentification de Yubikey

en-us	../../download.html
fr-fr	../../download.html

en-us	Access log: the issuer of each request is identified
fr-fr	Journaux d'accès (AccessLog) : l'utilisateur de chaque requête est identifié

en-us	http://schedule2012.rmll.info/Le-WebSSO-LemonLDAP-NG-presentation-et-nouveautes-de-la-version-1-2?lang=en
fr-fr	http://schedule2012.rmll.info/Le-WebSSO-LemonLDAP-NG-presentation-et-nouveautes-de-la-version-1-2?lang=en

en-us	'delete_user' =>  $_SERVER['HTTP_AUTH_SUPERADMIN'],
fr-fr	'delete_user' =>  $_SERVER['HTTP_AUTH_SUPERADMIN'],

en-us	Can be overridden by an LDAP URI in server host.
fr-fr	Peut être surchargé par une URI LDAP dans le nom du serveur.

en-us	Options
fr-fr	Options

en-us	basic($uid,$_password)
fr-fr	basic($uid,$_password)

en-us	Unable to clear local cache
fr-fr	Unable to clear local cache

en-us	Installation
fr-fr	Installation

en-us	Example: http://auth.example.com/?logout=1
fr-fr	Exemple: http://auth.example.com/?logout=1

en-us	Remote portal
fr-fr	Portail distant

en-us	APACHEUSER: user running Apache
fr-fr	APACHEUSER : utilisateur de fonctionnement d'Apache

en-us	If you need it, you can rebuild RPMs:
fr-fr	Si besoin, on peut reconstruire les RPMs :

en-us	127.0.0.1:6379
fr-fr	127.0.0.1:6379

en-us	Here you can go in API Manager and get new credentials (client_id and client_secret).
fr-fr	Aller ensuite dans « API Manager » et récupérer les nouveaux éléments (client_id and client_secret).

en-us	http://lasso.entrouvert.org/download/
fr-fr	http://lasso.entrouvert.org/download/

en-us	You can set the default access to:
fr-fr	Il est possible de mettre l'accès par défaut à :

en-us	Zimbra is open source server software for email and collaboration - email, group calendar, contacts, instant messaging, file storage and web document management.
fr-fr	Zimbra est un logiciel serveur collaboratif et de messagerie open-source - messagerie, calendrier de groupe, contacts, messagerie instantanée, stockage de fichiers et gestion de documents web.

en-us	If the user has these values inside its entry:
fr-fr	Si l'utilisateur dispose de ces valeurs dans son entrée :

en-us	liblemonldap-ng-manager-perl: Manager files
fr-fr	liblemonldap-ng-manager-perl : fichiers du manager

en-us	Macros and groups
fr-fr	Macros et groupes

en-us	Any OpenID consumer
fr-fr	N'importe quel client OpenID

en-us	Wildcard
fr-fr	Carte blanche

en-us	http://marcelhaise.com/rmll2009/#LemonLDAP
fr-fr	http://marcelhaise.com/rmll2009/#LemonLDAP

en-us	The Active Directory module is based on the LDAP module, with these features:
fr-fr	Le module Active Directory est basé sur le module LDAP, avec ces caractéristiques :

en-us	You can also use yum on local RPMs file:
fr-fr	On peut aussi utiliser yum sur des fichiers RPMs locaux :

en-us	grantSessionRule
fr-fr	grantSessionRule

en-us	Distinguished Name
fr-fr	Distinguished Name

en-us	basic
fr-fr	basic

en-us	//"userobm_mail_server_hostname" => ,
fr-fr	//"userobm_mail_server_hostname" => ,

en-us	https://plus.google.com/u/0/101819048603406959766/
fr-fr	https://plus.google.com/u/0/101819048603406959766/

en-us	<title>: title to display: will be inserted in HTML page enclosed in <h2 class=“notifText”>…
fr-fr	<title> : titre à afficher : sera inséré dans la page HTML encadré dans <h2 class=“notifText”>…

en-us	Version: LDAP protocol version.
fr-fr	Version :  version du protocole LDAP.

en-us	A specific persistent session is created with this module, to store attribute values returned by Google.
fr-fr	Une session persistente est créée avec ce module pour stocker les valeurs d'attribut renvoyées par Google.

en-us	../../documentation/1.0/ldapconfbackend.html
fr-fr	../../documentation/1.0/ldapconfbackend.html

en-us	Example, if you have DBI;LDAP and DBI failed for authentication, it will try first to call LDAP as user database.
fr-fr	Exemple, en utilisant “DBI;LDAP”, si DBI échoue pour l'authentification, Multi essaie d'utiliser LDAP comme base d'utilisateurs.

en-us	See prerequisites and dependencies chapter for more.
fr-fr	Voir le chapître pré-requis et dépendances.

en-us	You have to install  Auth_remoteuser in the extensions/ directory of your MediaWiki installation:
fr-fr	Il faut installer  Auth_remoteuser dans le répertoire des extensions/ ve votre serveur MediaWiki :

en-us	Twitter use OAuth protocol to allow applications to reuse its own authentication process (it means, if your are connected to Twitter, other applications can trust Twitter and let you in).
fr-fr	Twitter utilise le protocole OAuth pour autoriser les applications à réutiliser son propre processus d'authentification (ce qui signifie que si vous êtes connecté à Twitter, d'autres applications peuvent agréer Twitter et vous laisser entrer).

en-us	unprotect: all is open, but authenticated users are seen as authenticated
fr-fr	unprotect : tout est ouvert, mais les utilisateurs authentifiés sont vus comme tels

en-us	As LL::NG works like classic WebSSO (like Siteminder™), many other applications are easy to integrate.
fr-fr	Comme LL::NG fonctionne comme un WebSSO classique (tel Siteminder™), de nombreuses applications sont faciles à integrer.

en-us	country
fr-fr	country

en-us	Cache: cache for configuration and sessions
fr-fr	Cache: cache pour la configuration et les sessions

en-us	ACR values: Value acr_values parameters (example: loa-1)
fr-fr	Valeurs ACR : valeur des paramètres acr_values (exemple : loa-1)

en-us	You need to know the technical name of configuration parameter to do this.
fr-fr	Il est nécessaire de connaître le nom technique du paramètre de configuration pour le faire.

en-us	Location: Access Point for SLO request.
fr-fr	Location: Point d'accès pour les requêtes de SLO.

en-us	customFunctions
fr-fr	customFunctions

en-us	start: Start date (GMT)
fr-fr	start : date de début (GMT)

en-us	Display change password module
fr-fr	Affiche le module de changement de mot-de-passe

en-us	protect the manager by LL::NG
fr-fr	protéger le manager par LL::NG

en-us	Portal host must be configured to use SSL and must ask for client certificate.
fr-fr	L'hôte du portail doit être configuré pour utiliser SSL et doit demander un certificat client.

en-us	The file auth.keytab should then be copied (with a secure media) to the Linux server (for example in /etc/lemonldap-ng).
fr-fr	Le fichier auth.keytab doit ensuite être copié (par un média sûr) sur le serveur Linux (par exemple dans /etc/lemonldap-ng).

en-us	Custom XSLT file
fr-fr	Fichier XSLT personnalisé

en-us	If enabled, if the user group is a member of another group (group of groups), all parents groups will be stored as user's groups.
fr-fr	Si activé et si le groupe de l'utilisateur est membre d'un autre groupe (groupes de groupes), tous les groupes parents seront considérés comme groupes de l'utilisateur.

en-us	Drupal virtual host in Manager
fr-fr	Hôte virtuel Drupal dans le manager

en-us	The “default” access rule is used if no other access rule match the current URL.
fr-fr	La règle d'accès “default” est utilisée si aucune règle ne correspond à l'URL courante.

en-us	/index.php?access=admin&access=other
fr-fr	/index.php?access=admin&access=other

en-us	DBI Authentication table
fr-fr	Table d'authentification DBI

en-us	UserName
fr-fr	UserName

en-us	SAML Session backend
fr-fr	Module de stockage SAML

en-us	singleSession
fr-fr	singleSession

en-us	Crypt::OpenSSL::RSA
fr-fr	Crypt::OpenSSL::RSA

en-us	Signature
fr-fr	Signature

en-us	LL::NG needs a storage system to store its own configuration (managed by the manager).
fr-fr	LL::NG a besoin d'un dispositif de stockage de sa propre configuration (gérée par le manager).

en-us	Core modules must be installed on the system.
fr-fr	Les modules "core" doivent être installés sur le système.

en-us	_saml_id ProxyID _nameID _assert_id _art_id _session_id
fr-fr	_saml_id ProxyID _nameID _assert_id _art_id _session_id

en-us	With LDAP, login, mail, first name and last name are required attributes.
fr-fr	Avec LDAP, login, mail, nom et prénom dont des attributs exigés.

en-us	Lasso identity dump
fr-fr	Dump de l'identité Lasso

en-us	Authentication table
fr-fr	Table d'authentification

en-us	Manager
fr-fr	Manager

en-us	This value will be used to know to which recipient the has to be sent (default: mail).
fr-fr	Cette valeur peut être utilisée pour savoir à quel destinataire doit être envoyé le courriel (défaut : mail).

en-us	Files *.pl>
fr-fr	Files *.pl>

en-us	Skin
fr-fr	thème

en-us	http://www.w3.org/wiki/WebID
fr-fr	http://www.w3.org/wiki/WebID

en-us	Multiple sessions, you can restrict the number of open sessions:
fr-fr	Sessions multiples, on peut retreindre le nombre de sessions ouvertes :

en-us	The good news is that Google is a standard OpenID Provider, and so you can easily delegate the authentication of LL::NG to Google: https://developers.google.com/identity/protocols/OpenIDConnect
fr-fr	La bonne nouvelle est que Google est un fournisseur OpenID-Connect standard, on peut ainsi aisément déléguer l'authentification de LL::NG à Google : https://developers.google.com/identity/protocols/OpenIDConnect

en-us	logout_app https://auth.example.com/
fr-fr	logout_app https://auth.example.com/

en-us	//"userobm_mail_ext_perms"      => ,
fr-fr	//"userobm_mail_ext_perms"      => ,

en-us	Please always try to find another solution to protect your application with LL::NG.
fr-fr	Il est en général préférable de trouver une autre solution pour protéger les applications avec LL::NG.

en-us	declare secondary portal in General Parameters » Advanced Parameters » Security » Trusted domains
fr-fr	declarer le second portail dans Paramètres généraux » Paramètres avancés » Sécurité » Domaines approuvés

en-us	For each variable, The first field is the name which will be used in rules, macros or headers and the second field is the name of the user database field.
fr-fr	Pour chaque variable, le premier champ est le nom qui servira dans les règles, macros ou en-têtes et le second est le nom du champ dans la base de données utilisateurs.

en-us	icons:lists.png
fr-fr	icons:lists.png

en-us	_url
fr-fr	_url

en-us	you've restart all Apache server after having change cookie name or domain
fr-fr	tous les serveurs Apache ont été rechargés après un changement du nom de cookie ou du domaine

en-us	For example, to override configured skin for portal:
fr-fr	Par exemple, pour surcharger l'apparence du portail :

en-us	default_access (optional): what result to return if start and end are empty
fr-fr	default_access (optionnel) : resultat à retourner si start et end sont vides

en-us	See How to change configuration backend to known how to change this.
fr-fr	Voir Comment changer le backend de configuration.

en-us	rbac 
fr-fr	rbac 

en-us	http://www.zimbra.com/
fr-fr	http://www.zimbra.com/

en-us	It will use the authentication level registered in user session to match the SAML authentication context.
fr-fr	Il utilise le niveau d'authentification enregistré dans la session de l'utilisateur pour établir le contexte d'authentification SAML.

en-us	Session expiration
fr-fr	Expiration des sessions

en-us	Installation on Debian/Ubuntu with packages
fr-fr	Installation sur Debian/Ubuntu avec les paquets

en-us	Captcha module options: options for above module
fr-fr	Options du module Captcha : options pour ce module

en-us	Mandatory: if set to “On”, then this attribute will be sent in authentication response.
fr-fr	Obligatoire : si activé, cet attribut sera envoyé dans les réponses d'authentification.

en-us	Wiki
fr-fr	Wiki

en-us	To update translations, ask to lemonldap-ng-dev@ow2.org to update your files.
fr-fr	Pour télécharger les traductions, demandez à lemonldap-ng-dev@ow2.org pour les mettres en ligne.

en-us	proxy: SOAP sessions end point (see SOAP session backend documentation)
fr-fr	proxy: point d'accès SOAP (voir la documentation du backend de session SOAP)

en-us	Format: optional, SAML attribute format.
fr-fr	Format (optionnel) : format de l'attribut SAML.

en-us	Captchas are available on the following forms:
fr-fr	Les captchas sont disponibles sur les formulaires suivants :

en-us	../../../media/icons/lists.png
fr-fr	../../../media/icons/lists.png

en-us	http://blog.zimbra.com/blog/archives/2010/06/using-saml-assertions-to-access-zimbra.html
fr-fr	http://blog.zimbra.com/blog/archives/2010/06/using-saml-assertions-to-access-zimbra.html

en-us	../documentation/current/writingrulesand_headers.html#headers
fr-fr	../documentation/current/writingrulesand_headers.html#headers

en-us	Read/Write functions (index.pl/adminSessions paths):
fr-fr	Fonctions en lecture/écriture (chemin index.pl/adminSessions) :

en-us	The reset password link must be activated, see portal customization.
fr-fr	Le lien de réinitialisation de mot-de-passe doit être activé, voir la personnalisation du portail.

en-us	<Perl>
fr-fr	<Perl>

en-us	MRTG configuration example:
fr-fr	Exemple de configuration MRTG :

en-us	icons:tux.png
fr-fr	icons:tux.png

en-us	_issuerDB
fr-fr	_issuerDB

en-us	You can use 0 or 1 to disable/enable the module, or use a more complex rule.
fr-fr	On peut utiliser 0 ou 1 pour activer/désactiver chaque module ou utiliser une règle plus complexe.

en-us	Leave blank to use Mozilla default verification URL (https://verifier.login.persona.org/verify)
fr-fr	Laisser vide pour utiliser l'URL de vérification par défaut de Mozilla (https://verifier.login.persona.org/verify)

en-us	LimeSurvey has a webserver authentication mode that allows to integrate it directly into LemonLDAP::NG.
fr-fr	LimeSurvey dispose d'un mode d'authentification par serveur web qui permet de l'integrer directement dans LemonLDAP::NG.

en-us	http://mail.ow2.org/wws/subscribe/lemonldap-ng-changes
fr-fr	http://mail.ow2.org/wws/subscribe/lemonldap-ng-changes

en-us	../pages/documentation.html
fr-fr	../pages/documentation.html

en-us	(o/n) n
fr-fr	(o/n) n

en-us	Session history is always visible in session explorer for administrators.
fr-fr	L'historique des sessions est toujours visible dans l'explorateur de sessions pour les administrateurs.

en-us	You can then choose any other module for users and password.
fr-fr	Vous pouvez ensuite choisir vos modules d'utilisateurs et de mots-de-passe.

en-us	Authorization Code flow
fr-fr	Débit de code d'autorisation

en-us	Register LL::NG to an OpenID Connect Provider
fr-fr	Enregistrer LL::NG dans un fournisseur d'identité OpenID-Connect

en-us	Dokuwiki plugin
fr-fr	Extension pour Dokuwiki

en-us	persistentStorageOptions
fr-fr	persistentStorageOptions

en-us	Go to %_topdir
fr-fr	Aller dans %_topdir

en-us	Session explorer
fr-fr	Explorateur de sessions

en-us	http://coudot.blogs.linagora.com/index.php/post/2010/12/01/Sortie-de-LemonLDAP%3A%3ANG-10
fr-fr	http://coudot.blogs.linagora.com/index.php/post/2010/12/01/Sortie-de-LemonLDAP%3A%3ANG-10

en-us	LL::NG repository
fr-fr	Dépôt LL::NG

en-us	macros are used to extend (or rewrite) exported variables.
fr-fr	les macros sont utilisées pour étendre (ou réécrire) les variables exportées.

en-us	LL::NG can also request proxy tickets for its protected services.
fr-fr	LL::NG peut également requérir des tickets de proxy pour les services qu'il protège.

en-us	the portal
fr-fr	le portail

en-us	[manager] protection = manager
fr-fr	[manager] protection = manager

en-us	Portal URL
fr-fr	URL du portail

en-us	France Connect is an authentication platform made by French government.
fr-fr	France Connect est une plateforme d'authentification créée par le gouvernement français.

en-us	~10
fr-fr	~10

en-us	$givenName
fr-fr	$givenName

en-us	SSLProtocol all -SSLv2 SSLCipherSuite HIGH:MEDIUM SSLCertificateFile /etc/httpd/certs/ow2.cert SSLCertificateKeyFile /etc/httpd/certs/ow2.key SSLCACertificateFile /etc/httpd/certs/ow2-ca.cert
fr-fr	SSLProtocol all -SSLv2 SSLCipherSuite HIGH:MEDIUM SSLCertificateFile /etc/httpd/certs/ow2.cert SSLCertificateKeyFile /etc/httpd/certs/ow2.key SSLCACertificateFile /etc/httpd/certs/ow2-ca.cert

en-us	LL::NG can grab them automatically if jwks_uri is defined in metadata.
fr-fr	LL::NG peut les récupérer autoatiquement si jwks_uri est défini dans la métadonnée.

en-us	→ Local cache cannot be cleard, check the localStorage and localStorageOptions or file permissions
fr-fr	→ Le cache local ne peut être effacé, regarder les options localStorage and localStorageOptions ou les droits associés à ces fichiers

en-us	dbiChain
fr-fr	dbiChain

en-us	../../../media/applications/grr_logo.png
fr-fr	../../../media/applications/grr_logo.png

en-us	The portal of the secondary LL::NG structure is configured to delegate authentication to a remote portal.
fr-fr	Le portail du système LL::NG secondaire est configuré pour déléguer l'authentification à un portail distant.

en-us	Go in Manager, General Parameters » Cookies » Multiple domains and set to On.
fr-fr	Aller dans le manager, Paramètres généraux » Cookies » Domaines multiples et sélectioonner "activer"

en-us	In Manager, go in General Parameters > Authentication modules and choose SSL for authentication.
fr-fr	Dans le manager, aller dans Paramètres généraux > Modules d'authentification et choisir SSL pour l'authentification.

en-us	http://www.google.com/apps/intl/en/business/index.html
fr-fr	http://www.google.com/apps/intl/en/business/index.html

en-us	../../../../media/documentation/liferay_4.png
fr-fr	../../../../media/documentation/liferay_4.png

en-us	Authentication request
fr-fr	Requête d'authentification

en-us	Bugzilla virtual host in Manager
fr-fr	Hôte virtuel Bugzilla dans le manager

en-us	Apache configuration files are in /etc/lemonldap-ng and linked in /etc/apache2/sites-available
fr-fr	Les fichiers de configuration Apache se trouvent dans /etc/lemonldap-ng et liés dans /etc/apache2/sites-available

en-us	Advantages:
fr-fr	Avantages :

en-us	../documentation/1.0/portal.html
fr-fr	../documentation/1.0/portal.html

en-us	Compilation
fr-fr	Compilation

en-us	Note that SAML protocol is more secured than OpenID, so when your partners are known, prefer SAML.
fr-fr	Noter que le protocole SAML est plus securisé que OpenID, ainsi si les partenaires sont connus, preférer SAML.

en-us	Portal Redirections
fr-fr	Redirections du portail

en-us	$_passwordDB
fr-fr	$_passwordDB

en-us	Authentication service of course
fr-fr	Le service d'authentification bien sûr

en-us	Set SAML end points
fr-fr	Indiquer les points d'entrées SAML

en-us	Digest::HMAC
fr-fr	Digest::HMAC

en-us	../../../media/icons/xeyes.png
fr-fr	../../../media/icons/xeyes.png

en-us	openIdAuthnLevel
fr-fr	openIdAuthnLevel

en-us	svn checkout svn+ssh://developername@svn.forge.objectweb.org/svnroot/lemonldap
fr-fr	svn checkout svn+ssh://nomDuDeveloppeur@svn.forge.objectweb.org/svnroot/lemonldap

en-us	Krb5KeyTab /etc/lemonldap-ng/auth.keytab
fr-fr	Krb5KeyTab /etc/lemonldap-ng/auth.keytab

en-us	Go to My Account:
fr-fr	Aller dans My account:

en-us	So you can configure it to authenticate users using a federation protocol and simultaneously to provide identities using other(s) federation protocols.
fr-fr	Ainsi on peut le configurer pour authentifier les utilisateurs en utilisant un protocole de fédération et simultanément pour fournir les identités en en utilisant en autre.

en-us	</SPSSODescriptor> </md:EntityDescriptor>
fr-fr	</SPSSODescriptor> </md:EntityDescriptor>

en-us	manager-apache2.conf: Manager virtual host
fr-fr	manager-apache2.conf : hôte virtuel du manager

en-us	Portal messages: all messages are grouped in lemonldap-ng/lib/Lemonldap/NG/Portal/_i18n.pm.
fr-fr	Les messages du portail: tous les messages sont regroupés dans lemonldap-ng/lib/Lemonldap/NG/Portal/_i18n.pm.

en-us	See how to change configuration backend.
fr-fr	Voir comment changer de backend de configuration.

en-us	Undefined: Default NameID format is used
fr-fr	Undefined: le format de NameID par défaut est utilisé

en-us	ldapPasswordResetAttribute
fr-fr	ldapPasswordResetAttribute

en-us	Configuration: where configuration is stored.
fr-fr	Configuration: où est stocké la configuration.

en-us	createdb -O lemonldap-ng lemonldap-ng
fr-fr	createdb -O lemonldap-ng lemonldap-ng

en-us	If you manage different timezones, you have to take the jetlag into account in ssoLogonHours values, or use the $_timezone parameter.
fr-fr	Si plusieurs fuseaux sont utilisés, le jetlag doit être introduit dans le compte dans la valeur ssoLogonHours, ou utiliser le paramètre $_timezone.

en-us	SMTP / Reset password by mail
fr-fr	SMTP / réinitialisation de mot-de-passe par courriel

en-us	Check XSS Attacks
fr-fr	Recherche les attaques XSS

en-us	Store password in session
fr-fr	Stockage du mot-de-passe en session

en-us	Name: Auth-Name
fr-fr	Nom: Auth-Name

en-us	Replace MySQL by Apache::Session::Flex
fr-fr	Remplacer MySQL par Apache::Session::Flex

en-us	http://freshmeat.net/projects/lemonldapng
fr-fr	http://freshmeat.net/projects/lemonldapng

en-us	At least, check if it is not a known application, or try to adapt its source code.
fr-fr	Ainsi, vérifier si l'application est connue ou essayer d'adapter le code source.

en-us	Note that if the user is already authenticated on the first portal, all redirections are transparent.
fr-fr	Noter que si l'utilisateur est déjà authentifié sur le premier portail, toutes les redirections sont transparentes.

en-us	press.html
fr-fr	press.html

en-us	Once this is completed, click to export the Salesforce metadata and import them into LemonLDAP::NG, into the declaration of the Salesforce Service Provider.
fr-fr	Une fois ceci terminé, cliquer pour exporter les métadatas Salesforce et les importer dans LemonLDAP::NG, dans la déclaration du fournisseur de service Salesforce.

en-us	OBM
fr-fr	OBM

en-us	Skin: the name of the skin to use.
fr-fr	Thème : le nom du thème à utiliser.

en-us	ldapconfbackend 
fr-fr	ldapconfbackend 

en-us	email_http_header            HTTP_MAIL
fr-fr	email_http_header            HTTP_MAIL

en-us	Address: URL of application
fr-fr	Adresse : URL de l'application

en-us	Redirect policy
fr-fr	La politique de redirection

en-us	"userobm_password"              => "HTTP_OBM_USERPASSWORD",
fr-fr	"userobm_password"              => "HTTP_OBM_USERPASSWORD",

en-us	//"userobm_status"              => ,
fr-fr	//"userobm_status"              => ,

en-us	http://www.solutionslinux.fr/animation_51_168_1611_p.html?cid=756
fr-fr	http://www.solutionslinux.fr/animation_51_168_1611_p.html?cid=756

en-us	You can then add the Manager as an application in the menu.
fr-fr	On peut aussi ajouter le manager dans les applications du menu.

en-us	Then, go in Choice Parameters:
fr-fr	Ensuite, aller dans les paramètres Choice:

en-us	->uri('urn:Lemonldap::NG::Common::CGI::SOAPService')
fr-fr	->uri('urn:Lemonldap::NG::Common::CGI::SOAPService')

en-us	When session is granted, the Handler will then check the authorizations like the standard Handler.
fr-fr	Lorsque la session est validée, l'agent examine les autorisations comme un agent standard.

en-us	Changes: lemonldap-ng-changes@ow2.org ( Subscribe | Archives )
fr-fr	Changements: lemonldap-ng-changes@ow2.org ( Souscrire | Archives )

en-us	Main LL::NG structure
fr-fr	Système LL::NG principal

en-us	../media/icons/terminal.png
fr-fr	../media/icons/terminal.png

en-us	JDLL
fr-fr	JDLL

en-us	Set GoogleApps as Service Provider name.
fr-fr	Mettre GoogleApps comme nom de fournisseur de service.

en-us	http://www.private.com
fr-fr	http://www.private.com

en-us	APACHEVERSION: Apache major version (default: 2)
fr-fr	APACHEVERSION : version majeure d'Apache (défaut : 2)

en-us	//"userobm_vacation_enable"     => ,
fr-fr	//"userobm_vacation_enable"     => ,

en-us	documentation:liferay_2.png
fr-fr	documentation:liferay_2.png

en-us	Artifact Resolution
fr-fr	Résolution des artifacts

en-us	"debug_level"           => "NONE", //                "debug_header_name"     => "HTTP_OBM_UID", //                "group_header_name"     => "HTTP_OBM_GROUPS",
fr-fr	"debug_level"           => "NONE", //                "debug_header_name"     => "HTTP_OBM_UID", //                "group_header_name"     => "HTTP_OBM_GROUPS",

en-us	Crypt::Rijndael
fr-fr	Crypt::Rijndael

en-us	Declare France Connect in your LL::NG server
fr-fr	Déclarer France Connect dans le serveur LL::NG

en-us	Verify that:
fr-fr	Verifier que :

en-us	Path: keep ^/openidserver/ unless you have change Apache portal configuration file.
fr-fr	Chemin : laisser ^/openidserver/ sauf si le fichier de configuration Apache du portail a été modifiée.

en-us	The IDP name is asked, enter it and click OK.
fr-fr	Le nom d'IDP est demandé, entrer-le et cliquer sur OK.

en-us	Then edit rules and headers.
fr-fr	Éditer ensuite les règles et en-têtes.

en-us	A CAS server with SAML authentication
fr-fr	Un  serveur CAS avec une authentification SAML

en-us	Preauthentication key: the one you grab from zmprov command
fr-fr	Clef de pré-authentification key : celle récupérée de la commande zmprov

en-us	~50
fr-fr	~50

en-us	in HTTP headers, you need Auth-User ($mail) and Auth-Pw ($_password).
fr-fr	Dans les en-têtes HTTP, ajouter Auth-User ($mail) and Auth-Pw ($_password).

en-us	You need to create yourself the directory and set write access to Apache user.
fr-fr	Il faut créer soi-même le répertoire et y donner un accès en écriture pour l'utilisateur Apache.

en-us	LockUserName
fr-fr	LockUserName

en-us	LemonLDAP::NG can be used as a proxy between those protocols
fr-fr	LemonLDAP::NG peut être utilisé comme proxy entre ces protocoles

en-us	You must register SP metadata here.
fr-fr	Il faut enregistrer les métadatas du SP ici.

en-us	<user username="role1" password="tomcat" roles="role1"/>
fr-fr	<user username="role1" password="tomcat" roles="role1"/>

en-us	activedirectoryminihowto 
fr-fr	activedirectoryminihowto 

en-us	Several IDPs are allowed, in this case the user will choose the IDP he wants.
fr-fr	Plusieurs IDPs peuvent être autorisés, dans ce cas l'utilisateur peut choisir l'IDP qu'il souhaite.

en-us	Date of session creation
fr-fr	Date et heure (timestamp) de la création de la session

en-us	Just set the authentication type to config and indicate DN and password inside the file config.php:
fr-fr	Mettre juste le type d'authentification à config et indiquer le DN et le mot-de-passe dans le fichier config.php:

en-us	Groups
fr-fr	Groupes

en-us	http://search.cpan.org/perldoc?Apache::Session::Informix
fr-fr	http://search.cpan.org/perldoc?Apache::Session::Informix

en-us	The database password
fr-fr	Le mot de passe de la base de données

en-us	(?i) means case no sensitive.
fr-fr	(?i) signifie insensible à la casse.

en-us	documentation:1.0:fileconfbackend
fr-fr	documentation:1.0:fileconfbackend

en-us	Server host: LDAP server hostname or URI (by default: localhost).
fr-fr	Nom de serveur : nom du serveur LDAP ou URI (par défaut : localhost).

en-us	//"userobm_delegation_target"   => ,
fr-fr	//"userobm_delegation_target"   => ,

en-us	Note that you can always access Salesforce by the general login page: https://login.salesforce.com
fr-fr	Noter que l'on peut toujours accéder à Salesforce par la page générale de connexion : https://login.salesforce.com

en-us	# Your nice code here  
fr-fr	# Le joli code ici :  

en-us	/_detail/screenshots/1.0/pastel/password.png?id=screenshots
fr-fr	/_detail/screenshots/1.0/pastel/password.png?id=screenshots

en-us	As same for groups: a group rule may involve another, previously computed group.
fr-fr	De même pour les groupes : une règle de groupe peut en utiliser une autre calculée précédemment.

en-us	Download them here and install pre-required packages.
fr-fr	Les télécharger ici et installer les paquets pre-requis.

en-us	AuthLDAPBindDN "ou=websso,ou=applications,dc=example,dc=com"
fr-fr	AuthLDAPBindDN "ou=websso,ou=applications,dc=example,dc=com"

en-us	Can be used to secure another backend for remote servers.
fr-fr	Peut être utilisé pour sécuriser un autre backend pour des serveurs distants.

en-us	/_detail/logos/logo_ucanss.png?id=references
fr-fr	/_detail/logos/logo_ucanss.png?id=references

en-us	Portal URL: URL of internal portal
fr-fr	URL du portail : URL du portail interne

en-us	logos:logo_rbn.png
fr-fr	logos:logo_rbn.png

en-us	A Zimbra Handler is called
fr-fr	Un handler Zimbra est appelé

en-us	Mandatory fields are:
fr-fr	Les champs obligatoires sont :

en-us	With YUM
fr-fr	Avec YUM

en-us	SetHandler perl-script
fr-fr	SetHandler perl-script

en-us	ERASECONFIG: set to 0 if you want to keep your configuration files (default: 1)
fr-fr	ERASECONFIG : mettre à 0 pour conserver les fichiers de configuration (défaut : 1)

en-us	In the Manager, select node OpenID Connect Providers and click on Add OpenID Connect Provider.
fr-fr	Dans le manager, choisir Fournisseurs OpenID-Connect et cliquer sur Ajouter un fournisseur OpenID-Connect.

en-us	See OpenIDConnect service configuration chapter.
fr-fr	Voir le chapître de configuration du service OpenID-Connect.

en-us	exported variables collected from UserDB backend
fr-fr	les variables exportées collectées depuis le backend utilisateur

en-us	One IP only by user: a user can not open 2 sessions with different IP.
fr-fr	Une IP par utilisateur : un utilisateur ne peut ouvrir 2 sessions avec différentes adresses IP.

en-us	But you can make your own, see Skin customization below.
fr-fr	On peut faire le sien, voir comment personnaliser le thème ci-dessous.

en-us	'failedLoginNumber' => '5',
fr-fr	'failedLoginNumber' => '5',

en-us	Drupal module activation
fr-fr	Activation du module Drupal

en-us	pastel
fr-fr	pastel

en-us	Then, the “maximum password age” can have different values.
fr-fr	Alors, la « durée de vie maximum du mot-de-passe » peut avoir des valeurs différentes.

en-us	MediaWiki is a wiki software, used by the well known Wikipedia.
fr-fr	MediaWiki est un logiciel wiki utilisé par le très connu Wikipedia.

en-us	Those macros are calculated only at the first usage and stored in the local session cache (only for this server) and only if the user access to the related applications.
fr-fr	Ces macros sont calculées seulement à leur premier usage et stockées dans le cache local des sessions (uniquement pour ce serveur) et seulement si l'utilisateur accède à l'application relative.

en-us	Yubikey
fr-fr	Yubikey

en-us	$description eq "LDAP administrator"
fr-fr	$description eq "LDAP administrator"

en-us	This can be used to protect applications relying on REMOTE_USER environment variable in reverse proxy mode.
fr-fr	Ceci permet de protéger des applications nécessitant la variable d'environnement REMOTE_USER en mode reverse-proxy.

en-us	require Lemonldap::NG::Portal::SharedConf;
fr-fr	require Lemonldap::NG::Portal::SharedConf;

en-us	Here, the mail has been chosen as the user Name ID.
fr-fr	Ici, le mail a été choisi comme identifiant utilisateur.

en-us	^/index.php\?logout
fr-fr	^/index.php\?logout

en-us	User clicks on the logout link in Portal
fr-fr	L'utilisateur clique sur le bouton déconnexion du portail

en-us	Access rule in virtual host
fr-fr	Règle d'accès à un hôte virtuel

en-us	ErrorDocument 401 /login.pl
fr-fr	ErrorDocument 401 /login.pl

en-us	If you want to access to other datas, you have to use Google in General Parameters > Authentication modules > User module.
fr-fr	Pour accéder aux autres données, utiliser Google in Paramètres generaux > Modules d'authentification > Modules d'utilisateurs.

en-us	Then CAS service has to show a correct error when service ticket validation will fail.
fr-fr	Ainsi le service CAS doit afficher une erreur lorsque la validation du ticket échoue.

en-us	If you specify port in virtual host, then declare SSL port:
fr-fr	SI le port est spécifié, déclarer le port SSL :

en-us	apacheAuthnLevel
fr-fr	apacheAuthnLevel

en-us	Attribute storing session ID
fr-fr	Attribut où stocker l'idetifiant de session

en-us	For example, a LL::NG server can be:
fr-fr	Par exemple, un serveur LL::NG peut être :

en-us	apt-get install libapache2-mod-auth-kerb
fr-fr	apt-get install libapache2-mod-auth-kerb

en-us	You can not start with an empty configuration, so read how to change configuration backend to convert your existing configuration into another one.
fr-fr	On ne peut démarrer avec une configuration vide, il faut donc lire comment changer de backend de configuration pour convertir une configuration existante en une autre.

en-us	~1000
fr-fr	~1000

en-us	Encryption key: key used to crypt some data, should not be known by other applications
fr-fr	Clef de chiffrement : clef utilisée pour chiffrer certaines données, ne doit être connue d'aucune autre application

en-us	You can change the default skin in Manager: General Parameters > Portal > Customization > Default skin.
fr-fr	On peut changer le thème par défaut dans le manager : paramètres généraux > Portail > Personnalisation > Skin.

en-us	You can use '*' character.
fr-fr	On peut utiliser le caractère '*'.

en-us	That is why it is important to set APACHEUSER variable when you launch “make install”
fr-fr	C'est pourquoi il est important de renseigner la variable APACHEUSER lorsqu'on lance “make install”

en-us	"userobm_description"           => "HTTP_OBM_DESCRIPTION",
fr-fr	"userobm_description"           => "HTTP_OBM_DESCRIPTION",

en-us	Logout user from Lemonldap::NG and redirect it to http://intranet/
fr-fr	Déconnecte l'utilisateur de Lemonldap::NG le redirige vers http://intranet/

en-us	Sympa shared secret
fr-fr	Secret partagé de Sympa

en-us	If you use WebID as user database, declare values in exported variables :
fr-fr	Si on utilise WebID comme base de données utilisateurs, déclarer les valeurs dans les variables exportées :

en-us	You will also need to load some Apache modules:
fr-fr	Il faut également charger quelques modules Apache :

en-us	Then, go in CAS parameters:
fr-fr	Aller ensuite dans Paramètres CAS :

en-us	User rejected because VirtualHost XXXX has no configuration
fr-fr	User rejected because VirtualHost XXXX has no configuration

en-us	Server URL: CAS server URL (must use https://)
fr-fr	URL du serveur : URL du serveur CAS (doit utiliser https://)

en-us	Port
fr-fr	Port

en-us	By default, SSO cookie is hidden, so protected applications cannot get SSO session key.
fr-fr	Par défaut, le cookie SSO est masqué, ainsi les applications protégées ne peuvent accéder à la clef de session SSO.

en-us	Leave blank to deactivate the feature.
fr-fr	Laissez vide pour désactiver cette fonctionnalité.

en-us	You can also load the JWKS data from the URL https://www.googleapis.com/oauth2/v3/certs.
fr-fr	On peut aussi charger les données JWKS depuis l'URL https://www.googleapis.com/oauth2/v3/certs.

en-us	Go to the Manager and create a new virtual host for Drupal.
fr-fr	Aller dans le manager et créer un nouvel hôte virtuel pour Drupal.

en-us	lemonldap-ng-portal: contains authentication portal and menu
fr-fr	lemonldap-ng-portal : contient le portail d'authentification et le menu

en-us	You will find here screenshots of the new features.
fr-fr	On trouve ici les captures d'écran des nouvelles fonctionnalités.

en-us	LemonLDAP::NG implements partially the policy:
fr-fr	LemonLDAP::NG implémente partiellement cette politique :

en-us	OBM_MAIL
fr-fr	OBM_MAIL

en-us	LL::NG portal is a modular component.
fr-fr	Le portail LL::NG est un composant modulaire.

en-us	Connection password
fr-fr	Mot-de-passe de connexion

en-us	Null
fr-fr	Null

en-us	# OpenID Issuer
fr-fr	# Fournisseur d'identité OpenID

en-us	We will explain how to use Automatic REMOTE_USER extension.
fr-fr	Nous expliquons ici comment utiliser l'extension REMOTE_USER automatique.

en-us	press
fr-fr	press

en-us	Installation and configuration
fr-fr	Installation et configuration

en-us	http://search.cpan.org/perldoc?Apache::Session::File
fr-fr	http://search.cpan.org/perldoc?Apache::Session::File

en-us	../../css/print.css
fr-fr	../../css/print.css

en-us	Apache
fr-fr	Apache

en-us	require Lemonldap::NG::Portal::Menu;
fr-fr	require Lemonldap::NG::Portal::Menu;

en-us	Oracle
fr-fr	Oracle

en-us	This will use email as login name (for accounting, session explorer,…).
fr-fr	L'adresse email est utilisée comme nom de compte (pour la traçabilité, l'explorateur de session,…).

en-us	You can also edit the metadata directly in the textarea
fr-fr	On peut aussi éditer la métadonnée directement dans le champ textarea

en-us	//"userobm_web_list"            => ,
fr-fr	//"userobm_web_list"            => ,

en-us	Display reset password form
fr-fr	Affiche le module de réinitialisation de mot-de-passe

en-us	Authen::SASL
fr-fr	Authen::SASL

en-us	This requires at least Net::LDAP 0.38.
fr-fr	Nécessite une version de Net::LDAP égale ou supérieure à 0.38.

en-us	/_detail/screenshots/1.0/impact/portal.png?id=screenshots
fr-fr	/_detail/screenshots/1.0/impact/portal.png?id=screenshots

en-us	We advice to deactivate other options, cause users will use LL::NG portal to modify or reset their password.
fr-fr	Il est conseillé de désactiver les autres options, car les utilisateurs utiliseront le portail LL::NG pour modifier ou réinitialiser leur mot-de-passe.

en-us	OpenID server
fr-fr	Serveur OpenID

en-us	…
fr-fr	…

en-us	So for Handler on different physical servers than the Portal, a user with an expired session can still be authorized still the cache expires.
fr-fr	Ainsi pour les agents installés sur des serveurs physiquement différent de celui hébergeant le portail, un utilisateur dont la session a expiré peut toujours être autorisé jusqu'à expiration du cache.

en-us	OpenID allowed domains
fr-fr	Domaines autorisés pour OpenID

en-us	Automatic REMOTE_USER
fr-fr	Automatic REMOTE_USER

en-us	absolute URL if it is run by handler (e.g. /admin/index.php?param=foo).
fr-fr	l'URL absolue si elle est appelée par un agent (e.g. /admin/index.php?param=foo).

en-us	To switch to another authentication backend, use the Multi module, for example: Multi SSL;LDAP
fr-fr	Pour basculer vers un autre backend d'authentification, utiliser le module Multi, par exemple : Multi SSL;LDAP

en-us	documentation:status_standard.png
fr-fr	documentation:status_standard.png

en-us	Check configStorage and configStorageOptionsor file permissions.
fr-fr	Vérifier les options configStorage and configStorageOptions ou les droits associés à ces fichiers.

en-us	Sessions
fr-fr	Sessions

en-us	Trusted domains: domains on which the user can be redirected after login on portal.
fr-fr	Domaines approuvés : domaines vers lesquels l'utilisateur peut être redirigé après authentification sur le portail.

en-us	Developer access
fr-fr	Accès développeurs

en-us	cd portal/skins mkdir myskin mkdir myskin/css mkdir myskin/images
fr-fr	cd portal/skins mkdir myskin mkdir myskin/css mkdir myskin/images

en-us	password.png
fr-fr	password.png

en-us	RewriteEngine On
fr-fr	RewriteEngine On

en-us	One session only by user: a user can not open 2 sessions with the same account.
fr-fr	Une session seulement par utilisateur : on ne peut ouvrir 2 sessions avec le même compte.

en-us	Handlers have a session cache, with a default lifetime of 10 minutes.
fr-fr	Les agents disposent d'un cache de session d'une durée de vie par défaut de 10 minutes.

en-us	In Manager, click on SAML service providers and the button New service provider.
fr-fr	Dans le manager, cliquer sur fournisseurs de service SAML puis sur le bouton Nouveau fournisseur de service.

en-us	http://httpd.apache.org/docs/current/mod/mod_rewrite.html
fr-fr	http://httpd.apache.org/docs/current/mod/mod_rewrite.html

en-us	RewriteEngine On
fr-fr	RewriteEngine On

en-us	vi /etc/yum.repos.d/lemonldap-ng.repo
fr-fr	vi /etc/yum.repos.d/lemonldap-ng.repo

en-us	The Zimbra email and calendar server is available for Linux, Mac OS X and virtualization platforms.
fr-fr	Le serveur de messagerie et calendrier Zimbra est disponible pour Linux, Mac OS X et les plateformes de virtualisation.

en-us	http://packages.debian.org/search?keywords=lemonldap-ng
fr-fr	http://packages.debian.org/search?keywords=lemonldap-ng

en-us	http://openid.net/specs/openid-authentication-2_0.html
fr-fr	http://openid.net/specs/openid-authentication-2_0.html

en-us	perl-Lemonldap-NG-Handler: CPAN - Handler modules
fr-fr	perl-Lemonldap-NG-Handler : CPAN - modules agent

en-us	List of attributes to query to fill user session.
fr-fr	Liste d'attributs à interroger pour trouver la session utilisateur.

en-us	Password found from login process (only if password store in session is configured)
fr-fr	Mot-de-passe fournit lors du processus d'authentification (seulement si le stockage du mot-de-passe dans la sessions est configuré)

en-us	../media/logos/logo_gn.png
fr-fr	../media/logos/logo_gn.png

en-us	It is possible to store any additional session data.
fr-fr	Il est possible de stocker d'autres données de session.

en-us	Check conditions: set to Off to disable conditions checking on authentication responses.
fr-fr	Vérifier les conditions : active ou désactive, l'examen des conditions dans les réponses d'authentification.

en-us	LL::NG Null backend is a transparent backend:
fr-fr	Le backend Null de LL::NG est un backend transparent :

en-us	It can be seen in system processes, for example:
fr-fr	Il peut être vu dans les processus du système, par exemple :

en-us	</Location>  
fr-fr	</Location>  

en-us	Edit lemonldap-ng.ini, and activate status in the handler section:
fr-fr	Éditer lemonldap-ng.ini, et activer le statut dans la section handler :

en-us	liblemonldap-ng-handler-perl: Handler files
fr-fr	liblemonldap-ng-handler-perl : fichiers des agents

en-us	Error messages
fr-fr	Messages d'erreur

en-us	In 1.3, LL::NG have a captcha feature which is used in this case.
fr-fr	Dans la version 1.3, LL::NG dispose d'une fonctionnalité "captcha" qui est utilisée dans ce cas.

en-us	icons:colors.png
fr-fr	icons:colors.png

en-us	If you are protecting Dokuwiki with LL::NG as reverse proxy, convert header into REMOTE_USER environment variable.
fr-fr	Si Dokuwiki est protégé par un reverse-proxy LL::NG, convertir l'en-tête en variable d'environnement REMOTE_USER.

en-us	User owns SSO cookies on the main domain (see Login kinematics)
fr-fr	L'utilisateur dispose d'un cookie SSO dans le domaine principal (voir la cinématique de connexion)

en-us	To allow this, use SOAP for configuration access, or use a network service like SQL database or LDAP directory.
fr-fr	Pour contourner ce problème, utiliser SOAP pour l'accès à la configuration ou un service réseau tel une base de donnée SQL ou un annuaire LDAP.

en-us	See Writing rules and headers chapter.
fr-fr	Voir le chapître Écrire les règles et en-têtes.

en-us	msmith
fr-fr	msmith

en-us	<Valve className="org.lemonLDAPNG.SSOValve" userKey="AUTH-USER" roleKey="AUTH-ROLE" roleSeparator="," allows="127.0.0.1"/>
fr-fr	<Valve className="org.lemonLDAPNG.SSOValve" userKey="AUTH-USER" roleKey="AUTH-ROLE" roleSeparator="," allows="127.0.0.1"/>

en-us	Patch it to replace PHP_AUTH_* by HTTP_AUTH_*
fr-fr	Le modifier pour remplacer PHP_AUTH_* par HTTP_AUTH_*

en-us	upgrade
fr-fr	upgrade

en-us	Sébastien BAHLOUL
fr-fr	Sébastien BAHLOUL

en-us	^/c/portal/logout => logout_sso
fr-fr	^/c/portal/logout => logout_sso

en-us	Returns cookie(s) name and values
fr-fr	Retourne nom(s) et valeur(s) du(des) cookie(s)

en-us	soapSessionService
fr-fr	soapSessionService

en-us	$_authChoice
fr-fr	$_authChoice

en-us	accept: all authenticated users can pass
fr-fr	accept: tout utilisateur authentifié est autorisé

en-us	http://lasso.entrouvert.org/
fr-fr	http://lasso.entrouvert.org/

en-us	http://facebook.com
fr-fr	http://facebook.com

en-us	When using this module, LL::NG portal will be called only if Apache does not return “401 Authentication required”, but this is not the Apache behaviour: if the auth module fails, Apache returns 401.
fr-fr	En utilisant ce module, le portail LL::NG est appelé uniquement si Apache ne retourne pas “401 Authentication required”, aucune bascule n'est donc possible.

en-us	install_bin (/usr/local/lemonldap-ng/bin)
fr-fr	install_bin (/usr/local/lemonldap-ng/bin)

en-us	For example to store authentication mode, you can set in Session data to store a new key $_auth with value Authentication mode.
fr-fr	Par exemple pour stocker le mode d'authentification, on peut créer une nouvelle clef dans données de session à stocker nommée $_auth avec comme valeur mode d'authentification.

en-us	documentation/current/start.html
fr-fr	documentation/current/start.html

en-us	IfModule mod_rewrite.c>
fr-fr	IfModule mod_rewrite.c>

en-us	Value: $uid
fr-fr	Valeur : $uid

en-us	SlideShare 
fr-fr	SlideShare 

en-us	See Form replay to learn how to configure form replay to POST data on protected applications.
fr-fr	Voir Rejeu des formulaires pour savoir comment configurer le rejeu des formulaires pour poster des données à une applications protégée.

en-us	Allow proxied authentication: allow an authentication response to be issued from another IDP that the one we register (proxy IDP).
fr-fr	Authentification proxy autorisée : autorise qu'une réponse d'authentification soit issue d'un autre IDP que celui enregistré (proxy IDP).

en-us	Timeout: server idle timeout.
fr-fr	Timeout : délai maximum de connexion.

en-us	Description
fr-fr	Description

en-us	Required attributes:
fr-fr	Attibuts requis :

en-us	Configuration key of IDP used for authentication
fr-fr	Clef de configuration de l'IDP utilisé pour l'authentification

en-us	http://deb.entrouvert.org/
fr-fr	http://deb.entrouvert.org/

en-us	Authentication table and user table can be the same.
fr-fr	Les tables d'authentification et utilisateurs peuvent être confondues.

en-us	DBI Connection user
fr-fr	Nom de connexion DBI

en-us	You can also pass parameters to the make install command, with this syntax:
fr-fr	On peut aussi passer des paramètres à la commande make install, avec cette syntaxe :

en-us	Then go in Multiple parameters to define the modules to chain for authentication and users.
fr-fr	Aller ensuite dans les paramètres Multiple pour définir les modules à chaîner pour l'authentification et les utilisateurs.

en-us	loginhistory 
fr-fr	loginhistory 

en-us	AuthType Kerberos
fr-fr	AuthType Kerberos

en-us	http://zimbra.example.com/zimbrasso
fr-fr	http://zimbra.example.com/zimbrasso

en-us	../pages/wiki/dokuwiki.html
fr-fr	../pages/wiki/dokuwiki.html

en-us	Configure Single Sign On cookie and portal URL
fr-fr	Configurer le cookie SSO (Single Sign On) et l'URL du portail

en-us	highavailability 
fr-fr	highavailability 

en-us	Configuration objects use standard object class: applicationProcess.
fr-fr	Les objets de configuration utilisent une classe d'objet standard : applicationProcess.

en-us	In Manager, go in General Parameters > Authentication modules and choose Google for authentication module.
fr-fr	Dans le manager, allez dans Paramètres generaux > Modules d'authentification et choisissez Google comme module d'authentication.

en-us	Portal provides also many other features (see portal for more)
fr-fr	Le portail fournit également de nombreux autres services (voir portail pour plus d'informations)

en-us	In Manager, set syslog facility in General Parameters > Logging > Syslog facility.
fr-fr	Dans le manager, choisir la facilité syslog dans Paramètres généraux > Journalisation > Facilité syslog.

en-us	The choosen backends will be registered in session:
fr-fr	Les backends choisits enregistrent dans la session :

en-us	Directory
fr-fr	Directory

en-us	Using Apache::Session::MySQL (if you choose this option, then read how to increase MySQL performances)
fr-fr	Utiliser Apache::Session::MySQL (il est alors conseillé de lire comment améliorer les performances de MySQL)

en-us	But you will rather prefer to use an Apache authentication module, like for example LDAP authentication module:
fr-fr	Il est souvent souhaitable d'utiliser un module d'authentification Apache, tel par exemple le module d'authentification LDAP :

en-us	managerprotection 
fr-fr	managerprotection 

en-us	Create Salesforce domain
fr-fr	Créer le domaine Salesforce

en-us	Configuration overview
fr-fr	Vue d'ensemble de la configuration

en-us	You need a Google developer account to access to https://console.developers.google.com/
fr-fr	Il faut un compte développer Google pour accéder à https://console.developers.google.com/

en-us	Login policy
fr-fr	La politique de connexion

en-us	mysqladmin create lemonldapng
fr-fr	mysqladmin create lemonldapng

en-us	Import custom functions in LemonLDAP::NG
fr-fr	Importer les fonctions personnalisées dans LemonLDAP::NG

en-us	customfooter.tpm : HTML code in the footer div
fr-fr	customfooter.tpm : code HTML inséré dans le div de pied-de-page

en-us	extendedfunctions 
fr-fr	extendedfunctions 

en-us	Since LemonLDAP::NG 1.2, the demonstration backend is configured by default.
fr-fr	Depuis la version 1.2 de LemonLDAP::NG, le backend de démonstration est sélectionné par défaut.

en-us	//"userobm_samba_logon_script"  => ,
fr-fr	//"userobm_samba_logon_script"  => ,

en-us	liferay 
fr-fr	liferay 

en-us	If a user does not comply with any condition, he is prompted a customized message.
fr-fr	Si un utilisateur ne remplit pas une condition, il est averti par un message personnalisé.

en-us	/index.php?Access=admin
fr-fr	/index.php?Access=admin

en-us	This mode must not be used for other purpose than test and demonstration!
fr-fr	Ces mode ne doit pas être utilisé pour autre chose que des tests et démonstrations !

en-us	Spring Security (ACEGI)
fr-fr	Sécurité Spring (ACEGI)

en-us	Some characters are encoded in URLs by the browser (such as space,…).
fr-fr	Certains caractères sont encodés dans les URLs par le navigateur (tels les espaces,…).

en-us	jsonfileconfbackend
fr-fr	jsonfileconfbackend

en-us	Protected URLs: Regexp of URLs for which the secure token will be sent, separated by spaces
fr-fr	URLs protégées : expressions régulières correspondant aux URLs pour lesquels un jeton sécurisé doit être envoyé, separées par des espaces

en-us	The official documentation can be found here: http://docs.alfresco.com/4.0/tasks/auth-alfrescoexternal-sso.html
fr-fr	La documentation officielle se trouve ici : http://docs.alfresco.com/4.0/tasks/auth-alfrescoexternal-sso.html

en-us	Fast CGI support
fr-fr	Support FastCGI

en-us	cp lemonldap.class.php inc/auth/ cp lemonldapuserdatabackend.class.php inc/auth/
fr-fr	cp lemonldap.class.php inc/auth/ cp lemonldapuserdatabackend.class.php inc/auth/

en-us	Auth-Admin
fr-fr	Auth-Admin

en-us	Use MySQL for Lemonldap::NG sessions
fr-fr	Utiliser MySQL pour les sessions de Lemonldap::NG

en-us	HTML::Template
fr-fr	HTML::Template

en-us	An error occurs on server side: SERVER_ERROR (500)
fr-fr	Une erreur est survenue côté serveur : SERVER_ERROR (500)

en-us	Directory /var/lib/lemonldap-ng/portal/>
fr-fr	Directory /var/lib/lemonldap-ng/portal/>

en-us	on: always display
fr-fr	on : toujours afficher

en-us	icons:neotux.png
fr-fr	icons:neotux.png

en-us	It is described here: http://openid.net/connect/.
fr-fr	Il est décrit ici : http://openid.net/connect/.

en-us	#compilation
fr-fr	#compilation

en-us	#presentation
fr-fr	#presentation

en-us	LL::NG can be configured to provides 2 cookies:
fr-fr	LL::NG peut être configuré pour fournir 2 cookies:

en-us	Then fill the two fields;
fr-fr	Renseigner ensuite les deux champs ;

en-us	LinShare
fr-fr	LinShare

en-us	Parameter list
fr-fr	Liste des paramètres

en-us	You can use the same Facebook access token in your applications.
fr-fr	On peut réutiliser le même ticket d'accès Facebook dans les applications.

en-us	This mechanism can only work with authentication backends using a login/password form (LDAP, DBI, …)
fr-fr	Ce mécanisme peut seulement fonctionner avec un backend d'authentification utilisant un formulaire login/mot-de-passe (LDAP, DBI, …)

en-us	So if the http cookie is stolen, sensitive applications stay secured.
fr-fr	Ainsi, si le cookie http cookie est volé, les applications sensibles restent protégées.

en-us	Value Service URL (CAS service identifier)
fr-fr	Value Service URL (identifiant de service CAS)

en-us	Optional parameters
fr-fr	Paramètres optionnels

en-us	"auto_update_force_user" => true,
fr-fr	"auto_update_force_user" => true,

en-us	https://github.com/9h37/django-lemonldap
fr-fr	https://github.com/9h37/django-lemonldap

en-us	Register on France Connect
fr-fr	S'enregistrer dans France Connect

en-us	Value: application logout URL
fr-fr	Valeur : URL de déconnexion de l'application

en-us	../../../media/documentation/status_standard.png
fr-fr	../../../media/documentation/status_standard.png

en-us	documentation:latest:ssocookie
fr-fr	documentation:latest:ssocookie

en-us	Of course, integration will be full if you use the LDAP directory as users backend for LL::NG and Liferay.
fr-fr	Bien sûr, l'integration est complète si le serveur LDAP est utilisé comme base de données des utilisateurs dans LL::NG et Liferay.

en-us	If you close your session on LL::NG side, your Google session will still be open.
fr-fr	Si on ferme la session LL::NG, celle de Google reste ouverte.

en-us	Zimbra can also be connected to LL::NG via SAML protocol (see Zimbra blog).
fr-fr	Zimbra peut aussi être connecté à LL::NG via le protocole SAML (voir le blog de Zimbra).

en-us	AuthLDAPFilter
fr-fr	AuthLDAPFilter

en-us	../../../../media/applications/phpldapadmin_logo.png
fr-fr	../../../../media/applications/phpldapadmin_logo.png

en-us	http://simplesamlphp.org/docs/1.6/simplesamlphp-googleapps
fr-fr	http://simplesamlphp.org/docs/1.6/simplesamlphp-googleapps

en-us	Translations
fr-fr	Traductions

en-us	CAS force authentication renewal
fr-fr	Forcer le renouvellement d'authentification CAS

en-us	../../media/icons/flags/fr.png
fr-fr	../../media/icons/flags/fr.png

en-us	They are available at the EntityID URL, by default: http://auth.example.com/saml/metadata.
fr-fr	Elles sont disponibles à l'URL EntityID, par défaut : http://auth.example.com/saml/metadata.

en-us	http://test1.example.com/status
fr-fr	http://test1.example.com/status

en-us	dbiAuthUser
fr-fr	dbiAuthUser

en-us	ipAddr WHATTOTRACE
fr-fr	ipAddr WHATTOTRACE

en-us	JWKS data
fr-fr	Donnée JWKS

en-us	Only current application is concerned by logout_app* targets.
fr-fr	Seule l'application est concernée par les cibles logout_app*.

en-us	Maintenance mode
fr-fr	Mode maintenance

en-us	../documentation/current/sessions.html
fr-fr	../documentation/current/sessions.html

en-us	applications:dokuwiki_logo.png
fr-fr	applications:dokuwiki_logo.png

en-us	You will then get a client_id and a client_secret.
fr-fr	On obtient ainsi les client_id et client_secret.

en-us	Facebook uses OAuth2 protocol to allow applications to reuse its own authentication process (it means, if your are connected to Facebook, other applications can trust Facebook and let you in).
fr-fr	Facebook utilise le protocole OAuth2 pour autoriser les applications à réutiliser son propre prcessus d'authentification (ce qui signifie que si on est connecté à Facebook, d'autres applications peuvent agréer Facebook et accepter l'utilisateur).

en-us	Fill this field accordingly.
fr-fr	Remplir ce champ en conséquence.

en-us	Once SAML cinematics are working, you can then put your domain, and delete the login form, and you'll have an automatic redirection to your Identity Provider (no need for the user to click).
fr-fr	Une fois que la cinématique SAML fonctionne, mettre le domaine, et supprimer le formulaire de connexion, la redirection se fera alors automatiquement vers le fournisseur d'identité (plus besoin de cliquer pour l'utilisateur).

en-us	Template parameters
fr-fr	Paramètres des modèles

en-us	You can use it to build up a database with an inventory for your company (computer, software, printers…).
fr-fr	On peut construire une base de données contenant un inventaire de l'entreprise (ordinateurs, logiciels, imprimantes,…).

en-us	If you use Facebook as user database, declare values in exported variables :
fr-fr	Si on utilise Facebook comme base de données utilisateurs, déclarer les valeurs dans les « variables exportées » :

en-us	Bugtracker, Service Management
fr-fr	Bugtracker, gestion de services

en-us	[portal] globalStorage = Apache::Session::File globalStorageOptions = { 'Directory' => '/var/lib/lemonldap-ng/sessions/', 'LockDirectory' => '/var/lib/lemonldap-ng/sessions/lock/', }
fr-fr	[portal] globalStorage = Apache::Session::File globalStorageOptions = { 'Directory' => '/var/lib/lemonldap-ng/sessions/', 'LockDirectory' => '/var/lib/lemonldap-ng/sessions/lock/', }

en-us	MediaWiki virtual host in Apache
fr-fr	Hôte virtuel Mediawiki dans le manager

en-us	For example, to proxy https://www.public.com to http://www.private.com:
fr-fr	Par exemple, pour relayer https://www.public.com en http://www.private.com:

en-us	LemonLDAP::NG does not manage Apache configuration
fr-fr	LemonLDAP::NG ne gère pas la configuration d'Apache

en-us	→ Your browser loops between portal and handler, it is probably a cookie problem.
fr-fr	→ le navigateur boucle entre le portail et l'agent, il s'agit probablement d'un problème.

en-us	Config::IniFiles
fr-fr	Config::IniFiles

en-us	mailConfirmBody
fr-fr	mailConfirmBody

en-us	You should change the Allow directive to match administration IP, or use another Apache protection mean.
fr-fr	On peut changer la directive Allow pour réserver l'adresse IP d'administration, ou utiliser une autre protection.

en-us	To be able to forward password to RoundCube, see how to store password in session
fr-fr	Pour savoir comment transmettre les mots de passe à RoundCube, voir comment stocker le mot de passe dans la session

en-us	Cookie expiration time: by default, SSO cookie is a session cookie, which mean it will be destroyed when the browser is closed.
fr-fr	Durée de vie du cookie : par défaut, le cookie SSO est un cookie de session, ce qui signifie qu'il n'est pas conservé lorsque le navigateur est clos.

en-us	Web sites install :
fr-fr	Installer les sites web :

en-us	//"userobm_address2"            => ,
fr-fr	//"userobm_address2"            => ,

en-us	This does not include Apache configuration which is not managed by LemonLDAP::NG
fr-fr	Ceci n'inclue pas la configuration propre d'Apache qui n'est pas gérée par LemonLDAP::NG

en-us	caPath
fr-fr	caPath

en-us	Default NameID format: if no NameID format is requested, or the NameID format undefined, this NameID format will be used.
fr-fr	Format de NameID par défaut : si aucun fiormat de NameID n'est demandé, ou si le format n'est pas défini, ce format de NameID sera utilisé.

en-us	Proxy
fr-fr	Proxy

en-us	/_detail/screenshots/1.1/mailreset/mailreset_step4.png?id=screenshots
fr-fr	/_detail/screenshots/1.1/mailreset/mailreset_step4.png?id=screenshots

en-us	PerlSetVar LmCookieDomainToReplace private.com,public.com </VirtualHost>
fr-fr	PerlSetVar LmCookieDomainToReplace private.com,public.com </VirtualHost>

en-us	http://coudot.blogs.linagora.com/index.php/post/2011/07/21/Sortie-de-LemonLDAP%3A%3ANG-11
fr-fr	http://coudot.blogs.linagora.com/index.php/post/2011/07/21/Sortie-de-LemonLDAP%3A%3ANG-11

en-us	Source RPM
fr-fr	RPM sources

en-us	Encryption mode: set the encryption mode for this IDP (None, NameID or Assertion).
fr-fr	Mode de chiffrement : fixe le mode de chiffrement pour cet IDP (None, NameID ou Assertion).

en-us	Just call this URL:
fr-fr	Lancer simplement cette URL:

en-us	SAML Identity Provider
fr-fr	Fournisseur d'identité SAML

en-us	Authentication module: OpenID Connect
fr-fr	Module d'authentication : OpenID-Connect

en-us	This valve will check an HTTP header to set the authenticated user on the J2EE container.
fr-fr	Cette valve examine les en-têtes HTTP pour désigner l'utilisateur authentifié au conteneur J2EE.

en-us	/_detail/screenshots/1.0/manager/tree_light.png?id=screenshots
fr-fr	/_detail/screenshots/1.0/manager/tree_light.png?id=screenshots

en-us	_lassoIdentityDump
fr-fr	_lassoIdentityDump

en-us	Zimbra virtual host
fr-fr	Hôte virtuel Zimbra

en-us	The first rule that matches is applied.
fr-fr	La première règle qui correspond est appliquée.

en-us	Headers sent
fr-fr	En-têtes envoyés

en-us	dwho@badwolf.org
fr-fr	dwho@badwolf.org

en-us	See also Debian/Ubuntu installation documentation.
fr-fr	Voir aussi la documentation d'installation Debian/Ubuntu.

en-us	../../media/documentation/lemonldap-ng-architecture.png
fr-fr	../../media/documentation/lemonldap-ng-architecture.png

en-us	Memcached session backend
fr-fr	Backend de session Memcached

en-us	Prepare your new lemonldap-ng.ini file
fr-fr	Preparer le nouveau lemonldap-ng.ini file

en-us	You may use the securedCookie options to avoid session hijacking.
fr-fr	Vous devriez utilisez les options securedCookie pour éviter le vol de session.

en-us	Restart Apache and try to log on Manager.
fr-fr	Redémarrer Apache et tenter de se connecter au manager.

en-us	This user will not be available anymore if you configure a new authentication backend!
fr-fr	Cet utilisateur n'est plus disponible si on change de backend d'authentification !

en-us	ldapVersion
fr-fr	ldapVersion

en-us	^/forum/
fr-fr	^/forum/

en-us	Restrict access to the directories only to the Apache server.
fr-fr	Restreindre l'accès à ces répertoires au seul utilisateur Apache.

en-us	http://en.wikipedia.org/wiki/Model%E2%80%93View%E2%80%93Controller
fr-fr	http://fr.wikipedia.org/wiki/Mod%C3%A8le-Vue-Contr%C3%B4leur

en-us	Passive authentication: set IsPassive flag in authentication request
fr-fr	Authentification passive : positionne le drapeau IsPassive dans la requête d'authentification

en-us	Core
fr-fr	Core

en-us	→ LemonLDAP::NG uses a key to crypt/decrypt some datas.
fr-fr	→ LemonLDAP::NG utilise une clef pour chiffrer/déchiffrer certaines données.

en-us	In particular, it use Apache2 threads capabilities so to optimize performances, prefer using mpm-worker.
fr-fr	En particulier, il utilise les capacités multi-threads d'Apache-2, donc pour optimiser les performances, utilisez de préférence mpm-worker.

en-us	documentation:1.0:sqlconfbackend
fr-fr	documentation:1.0:sqlconfbackend

en-us	<security:custom-authentication-provider />
fr-fr	<security:custom-authentication-provider />

en-us	Authentication Authorization Accounting
fr-fr	Authentification Autorisation Traçabilité

en-us	URL: optional, can be used to redirect on another URL (for example https://authssl.example.com).
fr-fr	URL : optionnel, peut être utilisée pour rediriger l'utilisateur vers une autre URL (par exemple https://authssl.example.com).

en-us	FPW
fr-fr	FPW

en-us	Authentication: select row in authentication table matching user and password
fr-fr	Authentification : selectionne la ligne de la table d'authentification contenant l'utilisateur et le mot-de-passe

en-us	portalDisplayResetPassword
fr-fr	portalDisplayResetPassword

en-us	Crypt::OpenSSL::Bignum
fr-fr	Crypt::OpenSSL::Bignum

en-us	http://httpd.apache.org/docs/current/mod/mod_authnz_ldap.html
fr-fr	http://httpd.apache.org/docs/current/mod/mod_authnz_ldap.html

en-us	Install packages
fr-fr	Installer les paquets

en-us	ldapAuthnLevel
fr-fr	ldapAuthnLevel

en-us	http://www.linux-ha.org/wiki/Heartbeat
fr-fr	http://www.linux-ha.org/wiki/Heartbeat

en-us	You can define keys for SAML message signature and encryption.
fr-fr	Vous pouver définir des clefs pour la signature et le chiffrement des messages SAML.

en-us	../pages/wiki/syntax.html
fr-fr	../pages/wiki/syntax.html

en-us	It is recommended to use ModPerl::Registry instead of using cgi-script as described in Apache configuration file example (portal-apache2.conf):
fr-fr	Il est recommendé d'utiliser ModPerl::Registry au lieu d'utiliser le dispositif "cgi-script" tel qu'indiqué dans les fichiers de configuration d'Apache proposés en exemple (portal-apache2.conf):

en-us	Protect the Manager by Apache
fr-fr	Protéger le Manager par Apache

en-us	DBI Password hash
fr-fr	Hachage de mot-de-passe DBI

en-us	Notification uid for all users
fr-fr	Nom de compte de notification pour tous les utilisateurs

en-us	Documentation for latest stable version
fr-fr	Documentation for latest stable version

en-us	action=logout$
fr-fr	action=logout$

en-us	# SOAP functions for sessions management (disabled by default) Location /index.pl/adminSessions>
fr-fr	# SOAP functions for sessions management (disabled by default) Location /index.pl/adminSessions>

en-us	For example, for a full access, excepted week-end:
fr-fr	Par exemple, pour un accès total excepté le week-end:

en-us	Then, go in Twitter parameters:
fr-fr	Allez ensuite dans Paramètres Twitter :

en-us	enable http_authentication plugin in main.inc.php :
fr-fr	activer le plugin http_authentication dans main.inc.php :

en-us	URI of the server
fr-fr	URI du serveur

en-us	Declare custom functions
fr-fr	Declarer les fonctions personnalisées

en-us	It is set in LemonLDAP::NG utilities directory (convertConfig).
fr-fr	Il se traouve dans le répertoire des utilitaires LemonLDAP::NG (convertConfig).

en-us	If you have run the Debian/Ubuntu install command, just use:
fr-fr	Pour la commande d'installation Debian/Ubuntu, utiliser simplement :

en-us	Restrict network access to the database.
fr-fr	Restreindre l'accès réseau à la base de données.

en-us	SSO logout: the request is not forwarded to application, only the SSO session is closed
fr-fr	Déconnexion SSO: la requête n'est pas transmise à l'application, seule la session SSO est fermée

en-us	Launch that:
fr-fr	Lancer ceci :

en-us	Then creating a notification for alluserscustom will display the notification for all users.
fr-fr	Ainsi, créer une notification pour alluserscustom affichera la notification à tous les utilisateurs.

en-us	Documentation is available for configuration backends :
fr-fr	Cette documentation est valable pour les backends de configuration :

en-us	Then a user that try to access to one of the following will be granted !
fr-fr	Alors l'utilisateur qui tente d'accéder à l'une des URL suivantes sera autorisé !

en-us	authorize: check if user is authorizated to access to this URL
fr-fr	authorize : vérifie si l'utilisateur est autorisé à accèder à cette URL

en-us	You can also use the binary value from the logonHours attribute of Active Directory
fr-fr	La valeur binaire de l'attribut logonHours d'Active Directory peut également être utilisée

en-us	../../css/all.css
fr-fr	../../css/all.css

en-us	http://drupal.org/project/Webserver_auth
fr-fr	http://drupal.org/project/Webserver_auth

en-us	Custom functions allow to extend LL::NG, they can be used in headers, rules or form replay data.
fr-fr	Les fonctions personnalisées permettent d'étendre LL::NG, elles peuvent être utilisées dans les règles, les en-têtes et les données à rejouer dans les formulaires.

en-us	It means that if the IDP propose to close session earlier than the default LemonLDAP::NG timeout, the session _utime will be modified so that session is erased at the date indicated by the IDP.
fr-fr	Celà signifie que si l'IDP propose de clore la session au-delà de la durée de vie par défaut dans LemonLDAP::NG, la valeur de _utime sera modifiée afin que la session ne soit effacée qu'au moment indiqué par l'IDP.

en-us	Location /index.pl/adminSessions>
fr-fr	Location /index.pl/adminSessions>

en-us	This requires Perl CAS module.
fr-fr	Ceci nécessite un module Perl CAS.

en-us	unprotect: no authentication will be asked to access surveys
fr-fr	unprotect : aucune authentification n'est nécessaire pour accéder aux surveillances

en-us	../index.html
fr-fr	../index.html

en-us	The Django connector is available on GitHub: https://github.com/9h37/django-lemonldap
fr-fr	Le connecteur Django est disponible sur GitHub : https://github.com/9h37/django-lemonldap

en-us	Portal URL: remote portal URL
fr-fr	Portail URL: URL du portail distant

en-us	User has no access authorization: FORBIDDEN (403)
fr-fr	L'utilisateur ne dispose pas de droits d'accès : FORBIDDEN (403)

en-us	../../documentation/1.0/fileconfbackend.html
fr-fr	../../documentation/1.0/fileconfbackend.html

en-us	Headers
fr-fr	En-têtes

en-us	Since MySQL performances are very bad using this, if you want to store sessions in a MySQL database, prefer one of the following
fr-fr	Ceci dégrade fortement les performances de MySQL, si vous voulez stocker les sessions dans une base de données MySQL, utilisez l'une des solutions suivantes

en-us	http://www.mediawiki.org/wiki/Extension:AutomaticREMOTE_USER
fr-fr	http://www.mediawiki.org/wiki/Extension:AutomaticREMOTE_USER

en-us	lastname
fr-fr	lastname

en-us	Command Line Interface (CLI)
fr-fr	Interface en ligne de commande (CLI)

en-us	Password: password to used to connect to LDAP server.
fr-fr	Mot-de-passe : mot-de-passe à utiliser pour se connecter au serveur LDAP.

en-us	-I/etc/apache2 -e &Lemonldap::NG::Handler::Status::run(Cache::FileCache,{?
fr-fr	-I/etc/apache2 -e &Lemonldap::NG::Handler::Status::run(Cache::FileCache,{?

en-us	<OrganizationName xml:lang="en">Example</OrganizationName>
fr-fr	<OrganizationName xml:lang="en">Exemple</OrganizationName>

en-us	Choose one of the following:
fr-fr	Choisir l'une des options suivantes :

en-us	To use custom files, delete links and copy them into your skin folder:
fr-fr	Pour utiliser des fichiers personnalisés, effacer les liens et copier les fichiers dans le répertoire du thème :

en-us	/_detail/screenshots/1.0/sessionsexplorer/accordeon_dark.png?id=screenshots
fr-fr	/_detail/screenshots/1.0/sessionsexplorer/accordeon_dark.png?id=screenshots

en-us	https://verifier.login.persona.org/verify
fr-fr	https://verifier.login.persona.org/verify

en-us	portalUserAttr
fr-fr	portalUserAttr

en-us	casAttr
fr-fr	casAttr

en-us	You can set them the same way:
fr-fr	On peut les renseigner par la même voie :

en-us	Documentation: use OmegaT to translate offline documentation and configure it:
fr-fr	Documentation: utilisez OmegaT pour traduire la dcumentation hors-ligne et configurez le :

en-us	../../../media/applications/bugzilla_logo.png
fr-fr	../../../media/applications/bugzilla_logo.png

en-us	On CentOS/RHEL:
fr-fr	Sur CentOS/RHEL :

en-us	In this case, you can choose a different module to manage SAML sessions.
fr-fr	Dans ce cas, vous devez utiliser un module différent pour gérer les sessions SAML.

en-us	You can manage roles with the RBAC model or by using groups.
fr-fr	On peut gérer les rôles avec le modèle RBAC ou en utilisant les groupes.

en-us	Null authentication level
fr-fr	Niveau d'authentification de Null

en-us	icons:knewsticker.png
fr-fr	icons:knewsticker.png

en-us	^/pub/
fr-fr	^/pub/

en-us	Password change: form to change the password
fr-fr	Changement de mot-de-passe : formulaire de changement de mot-de-passe

en-us	phpldapadmin 
fr-fr	phpldapadmin 

en-us	(&(mail=$mail)(objectClass=person))
fr-fr	(&(mail=$mail)(objectClass=person))

en-us	/_detail/logos/logo_ministere_justice.jpg?id=references
fr-fr	/_detail/logos/logo_ministere_justice.jpg?id=references

en-us	Multiple will try to use the same module for authentication and users.
fr-fr	Multiple essaiera d'utiliser le même module pour l'authentification et les utilisateurs.

en-us	PHP
fr-fr	PHP

en-us	http://www.slideshare.net/coudot/lemonldapng-et-le-support-saml2
fr-fr	http://www.slideshare.net/coudot/lemonldapng-et-le-support-saml2

en-us	service_name                   Centralized auth service
fr-fr	service_name                   Centralized auth service

en-us	User tries to access to an application in the secondary LL::NG structure without having a session in this area
fr-fr	Un utilisateur essaie d'accéder à une application du système LL::NG secondaire sans avoir de session dans cette aire

en-us	Redirect on error: use 302 instead 500 or 503
fr-fr	Redirection pour les erreurs : utilise 302 au lieu de 500 ou 503

en-us	Name: SAML attribute name.
fr-fr	Nom: Nom de l'attribut SAML.

en-us	portal/skins/common/mail_confirm.tpl
fr-fr	portal/skins/common/mail_confirm.tpl

en-us	LL::NG can propose a password reset form, for users who loose their password (this kind of application is also called a self service password interface).
fr-fr	LL::NG peut proposer un formulaire de réinitialisation de mot-de-passe pour les utilisateurs qui ont perdu leur mot-de-passe (ce type d'application est également appelée interface de mot-de-passe self-service).

en-us	Handler use the default Apache error code for the following cases:
fr-fr	Les agents utilisent le code d'erreur d'Apache dans les cas suivants :

en-us	Security parameters
fr-fr	Paramètres de sécurité

en-us	authentication service
fr-fr	le service d'authentification

en-us	logos:logo_linagora.png
fr-fr	logos:logo_linagora.png

en-us	Master's IP address: the IP addresses of servers which are accredited to authenticate user.
fr-fr	Adresse IP du maître : les adresses IP des serveurs autorisés à authentifier les utilisateurs.

en-us	You cannot use the unprotect rule because Drupal navigation is based on query strings (?q=admin, ?q=user, etc.), and unprotect rule only works on URL patterns.
fr-fr	Vous ne pouvez pas utiliser la règle unprotect car la navigation Drupal est basée sur des requêtes basées sur des attributs (?q=admin, ?q=user, etc.), et la règle unprotect ne fonctionne que sur des correspondances d'URL.

en-us	The portal URL must be inside SSO domain.
fr-fr	L'URL du portail doit être dans le domaine SSO.

en-us	tar zxvf lemonldap-ng-*.tar.gz cd lemonldap-ng-*
fr-fr	tar zxvf lemonldap-ng-*.tar.gz cd lemonldap-ng-*

en-us	Portal: the portal redirect on itself in many cases (credentials POST, SAML, etc.)
fr-fr	le portail : le portail redirige vers lui-même dans plusieurs cas (POST d'authentification, SAML, etc...)

en-us	You have then to declare HTTP headers exported by the main SSO (in Exported Variables).
fr-fr	Déclarer ensuite les en-têtes HTTP exportés par le SSO principal dans “Variables » Variables exportées”.

en-us	LemonLDAP::NG provides a script to change configuration backend easily keeping history.
fr-fr	LemonLDAP::NG fournit un script pour changer aisément de backend de configuration en conservant l'historique.

en-us	So you can have a full AAA protection for your web space as described below.
fr-fr	Vous vouvez ainsi avoir une protection AAA complète pour votre espace web tel qu'indiqué ci-dessus.

en-us	zimbra
fr-fr	zimbra

en-us	nullAuthnLevel
fr-fr	nullAuthnLevel

en-us	install_site (all sites including install_doc_site)
fr-fr	install_site (all sites including install_doc_site)

en-us	SQL configuration
fr-fr	Configuration SQL

en-us	Service configuration
fr-fr	Configuration du service

en-us	Attribute Service
fr-fr	Service d'attribut

en-us	netid_http_header             HTTP_AUTH_USER
fr-fr	netid_http_header             HTTP_AUTH_USER

en-us	Twitter application secret
fr-fr	Secret d'application Twitter

en-us	Since version 1.90 of Apache::Session, you can use Apache::Session::MySQL::NoLock instead
fr-fr	Depuis la version 1.90 d'Apache::Session, on peut utiliser Apache::Session::MySQL::NoLock à la place

en-us	For security reasons, the password is not shown in sessions explorer.
fr-fr	Pour des raisons de sécurité, le mot-de-passe n'est pas affiché dans l'explorateur de sessions.

en-us	Portal creates SSO cookies with session key as value
fr-fr	Le portail crée le cookie SSO avec la clef de la session comme valeur

en-us	IfModule mod_rewrite.c>
fr-fr	IfModule mod_rewrite.c>

en-us	It can be upgraded using buildPortalWSDL script.
fr-fr	Il peut être mis à jour en utilisant le script buildPortalWSDL.

en-us	uidR
fr-fr	uidR

en-us	Can't locate /usr/share/lemonldap-ng/configStorage.pl
fr-fr	Can't locate /usr/share/lemonldap-ng/configStorage.pl

en-us	LemonLDAP::NG Portal
fr-fr	Portail LemonLDAP::NG

en-us	Notifications trough SOAP
fr-fr	Notifications via SOAP

en-us	<security:custom-filter position="PRE_AUTH_FILTER" />
fr-fr	<security:custom-filter position="PRE_AUTH_FILTER" />

en-us	Documentation below explains how set index on ipAddr and _whatToTrace.
fr-fr	La documentation ci-dessous explique comment fixer les index à ipAddr et _whatToTrace.

en-us	Reporting a bug
fr-fr	Rapporter un bogue

en-us	Install Authen::Radius
fr-fr	Installer Authen::Radius

en-us	This function will check the day and the hour of current request, and compare it to allowed days and hours.
fr-fr	Cette fonction examine le jour et l'heure de la requête courante et la compare aux jours et heures autorisés.

en-us	With Debian/Ubuntu:
fr-fr	Avec Debian/Ubuntu:

en-us	checkXSS
fr-fr	checkXSS

en-us	authChoiceParam
fr-fr	authChoiceParam

en-us	$uid eq "dwho"
fr-fr	$uid eq "dwho"

en-us	Self service reset (send a mail to the user with a to change the password)
fr-fr	Self-service de réinitialisation (envoie un mail à l'utilisateur pour changer son mot-de-passe)

en-us	In Protocol, adapt the scope to the exported attributes you want.
fr-fr	Dans Protocole, adapter le scope à l'attribut exporté voulu.

en-us	sudo ln -s /usr/local/lemonldap-ng/etc/cron.d/* /etc/cron.d/
fr-fr	sudo ln -s /usr/local/lemonldap-ng/etc/cron.d/* /etc/cron.d/

en-us	http://www.linuxpicnic.org/
fr-fr	http://www.linuxpicnic.org/

en-us	../media/logos/logo_linagora.png
fr-fr	../media/logos/logo_linagora.png

en-us	DBI Connection password
fr-fr	Mot-de-passe de connexion DBI

en-us	#a
fr-fr	#a

en-us	#b
fr-fr	#b

en-us	#f
fr-fr	#f

en-us	#e
fr-fr	#e

en-us	#d
fr-fr	#d

en-us	The file name default separator is _, this can be a problem if you register notifications for users having _ in their login.
fr-fr	Le séparateur par défaut des noms de fichiers est _, ce qui peut poser problème si on enregistre des notifications pour des utilsateur ayant un caractère _ dans leur nom de connexion.

en-us	Target attribute: name of the attribute in the groups storing the link to the user (default: member).
fr-fr	Attribut cible : nom de l'attribut du groupe stockant le lien vers l'utilisateur (défaut: member).

en-us	#c
fr-fr	#c

en-us	#j
fr-fr	#j

en-us	#i
fr-fr	#i

en-us	#h
fr-fr	#h

en-us	#g
fr-fr	#g

en-us	#n
fr-fr	#n

en-us	#m
fr-fr	#m

en-us	#l
fr-fr	#l

en-us	#r
fr-fr	#r

en-us	#q
fr-fr	#q

en-us	<md:EntityDescriptor entityID="google.com" xmlns="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:metadata" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:md="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:metadata">
fr-fr	<md:EntityDescriptor entityID="google.com" xmlns="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:metadata" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:md="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:metadata">

en-us	#p
fr-fr	#p

en-us	#o
fr-fr	#o

en-us	#u
fr-fr	#u

en-us	notifyOther
fr-fr	notifyOther

en-us	#v
fr-fr	#v

en-us	#s
fr-fr	#s

en-us	[portal] portalSkin = dark
fr-fr	[portal] portalSkin = dark

en-us	Even if LL:NG can catch logout URL trough virtual host rules, you can have the need to forward a logout to other applications, to close their local sessions.
fr-fr	Même si LL:NG peut intercepter les URL de déconnexion via les règles de d'hôte virtuel, on peut avoir besoin de propager la déconnexion à d'autres applications, pour clore leurs sessions locales.

en-us	#t
fr-fr	#t

en-us	#z
fr-fr	#z

en-us	<AssertionConsumerService Binding="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:bindings:HTTP-POST" Location="https://www.google.com/a/mydomain.org/acs" index="1" />
fr-fr	<AssertionConsumerService Binding="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:bindings:HTTP-POST" Location="https://www.google.com/a/mydomain.org/acs" index="1" />

en-us	#w
fr-fr	#w

en-us	LINAGORA
fr-fr	LINAGORA

en-us	The new password is sent to user
fr-fr	Le nouveau mot-de-passe est envoyé à l'utilisateur

en-us	Go in the Manager and set the session module (for example Apache::Session::Postgres for PostgreSQL) in General parameters » Sessions » Session storage » Apache::Session module and add the following parameters (case sensitive):
fr-fr	Aller dans le Manager et choisir le module de session (par exemple Apache::Session::Browseable::Postgres pour PostgreSQL) dans Paramètres généraux » Sessions » Stockage des sessions » Module Apache::Session et ajouter les paramètres suivants (sensible à la casse):

en-us	handler-apache2.conf : Handler declaration, reload and sample virtual hosts
fr-fr	handler-apache2.conf : déclaration du handler, rechargement et exemple d'hôte virtuel

en-us	There are packages available here: http://deb.entrouvert.org/.
fr-fr	Les paquets sont disponibles ici : http://deb.entrouvert.org/.

en-us	insert a label “LMAUTH” ahead of the loop
fr-fr	insérer le label “LMAUTH” en tête de la boucle

en-us	CAS_gateway
fr-fr	CAS_gateway

en-us	http://wiki.zimbra.com/index.php?title=Preauth#Preparing_a_domain_for_preauth
fr-fr	http://wiki.zimbra.com/index.php?title=Preauth#Preparing_a_domain_for_preauth

en-us	OBM Apache configuration must be loaded after LL::NG Apache configuration.
fr-fr	La configuration du serveur Apache d'OBM doit être chargée après celle de LL::NG.

en-us	applications:http_logo.png
fr-fr	applications:http_logo.png

en-us	handler: parameters only for Handler
fr-fr	manager : paramètres réservés aux agents

en-us	JCOS
fr-fr	JCOS

en-us	SetHandler perl-script
fr-fr	SetHandler perl-script

en-us	AuthBasicProvider ldap
fr-fr	AuthBasicProvider ldap

en-us	if you use “CDBI” or “RDBI” system, the notifications will be stored in the same database as configuration and in a table called “notifications”.
fr-fr	si “CDBI” ou “RDBI” est utilisé, les notifications sont stockées dans la même base de données que la configuration et la table est nommée “notifications”.

en-us	Value (HTTP header name)
fr-fr	Valeur (nom d'en-tête HTTP)

en-us	Files
fr-fr	Fichiers

en-us	Install
fr-fr	Installation

en-us	//"userobm_nomade_dateend"      => ,
fr-fr	//"userobm_nomade_dateend"      => ,

en-us	Logout rule (for example logout_app_sso)
fr-fr	Règle de déconnexion (par exemple logout_app_sso)

en-us	applications:limesurvey_logo.png
fr-fr	applications:limesurvey_logo.png

en-us	../../documentation/current/ssocookie.html#sso_cookie
fr-fr	../../documentation/current/ssocookie.html#sso_cookie

en-us	Then, go in Null parameters:
fr-fr	Aller ensuite dans les paramètres Null:

en-us	Force HTTPS in redirection
fr-fr	Indicateur HTTPS pour les redirections

en-us	http://wiki.sbay.org/
fr-fr	http://wiki.sbay.org/

en-us	Indeed, a virtual host can contain several applications (http://vhost.example.com/appli1, http://vhost.example.com/appli2).
fr-fr	En effet, un hôte virtuel peut contenir plusieurs applications (http://vhost.example.com/appli1, http://vhost.example.com/appli2).

en-us	Search user: select row in user table matching user
fr-fr	Recherche de l'utilisateur : selectionne la ligne de la table utilisateurs correspondant à l'utilisateur

en-us	../../../media/icons/warehause.png
fr-fr	../../../media/icons/warehause.png

en-us	ldapGroupAttributeNameSearch
fr-fr	ldapGroupAttributeNameSearch

en-us	Proxy tickets will be collected at authentication phase and stored in user session under the form:
fr-fr	Les tickets de proxy seront collectés lors de la phase d'authentification et stockés dans la session utilisateur sous la forme :

en-us	✔
fr-fr	✔

en-us	SAML authentication and issuer
fr-fr	Authentification ou fourniture d'identité SAML

en-us	http://auth.ucanss.fr/
fr-fr	http://auth.ucanss.fr/

en-us	//"userobm_password_type"       => ,
fr-fr	//"userobm_password_type"       => ,

en-us	~500
fr-fr	~500

en-us	logout_url                          http://sympa.example.com/wws/logout
fr-fr	logout_url                          http://sympa.example.com/wws/logout

en-us	Portal menu
fr-fr	Menu du portail

en-us	The portal is the main component of LL::NG.
fr-fr	Le portail est le principal composant de LL::NG.

en-us	Database must be prepared exactly like in SQL session backend except that a field must be added for each data to index.
fr-fr	La base de donnée doit être préparée exactement comme celle du backend de session SQL si ce n'est qu'un champ doit être ajouté pour chaque donnée à indexer.

en-us	the portal is in the declared domain
fr-fr	le portail est dans le domaine déclaré

en-us	/var/lib/lemonldap-ng/sessions/lock
fr-fr	/var/lib/lemonldap-ng/sessions/lock

en-us	documentation:ha-apache.png
fr-fr	documentation:ha-apache.png

en-us	User database: where collect user information
fr-fr	Base de données utilisateurs : où collecter les informations utilisateurs

en-us	MediaWiki
fr-fr	MediaWiki

en-us	ldapGroupAttributeNameUser
fr-fr	ldapGroupAttributeNameUser

en-us	To protect the manager by LL::NG, you just have to set this in lemonldap-ng.ini configuration file (section [manager]):
fr-fr	Pour protéger le manager par LL::NG, il suffit de mettre ceci dans le fichier de configuration lemonldap-ng.ini (section [manager]) :

en-us	Be sure that mod_rewrite is installed and that SAML2 rewrite rules are activated in Apache portal configuration:
fr-fr	Assurez-vous que mod_rewrite est installé et que les règles de réécriture SAML2 sont activées dans la configuration Apache du portail:

en-us	SAML identity providers: Registered IDP
fr-fr	Fournisseurs d'identité SAML : IDP enregistrés

en-us	"auto_update"           => true,
fr-fr	"auto_update"           => true,

en-us	Local macros is a special feature of handler that permit to have macros useable localy only.
fr-fr	Les macros locales sont une fonctionnalité spéciale des agents qui permettent d'avoir des macros utilisables localement seulement.

en-us	Perl-CAS module installation
fr-fr	Installation du module Perl-CAS

en-us	yum localinstall lemonldap-ng-* perl-Lemonldap-NG-*
fr-fr	yum localinstall lemonldap-ng-* perl-Lemonldap-NG-*

en-us	Key: Service ID
fr-fr	Clef : Service ID

en-us	If the packages are stored in a yum repository:
fr-fr	Si les paquets sont stockés dans un dépôt yum :

en-us	../documentation/presentation.html#login
fr-fr	../documentation/presentation.html#login

en-us	user; admin
fr-fr	user; admin

en-us	DBI UserDB connection user
fr-fr	Compte de connexion UserDB DBI

en-us	The default value of this wilcard is allusers, but you can change it if allusers is a known identifier in your system.
fr-fr	La valeur par défaut de cette carte blanche est allusers, mais on peut la changer si allusers est un nom d'utilisateur.

en-us	Site Name: Name that will be displayed in the BrowserID login window
fr-fr	Nom du site : Nom qui sera affiché dans la fenêtre d'authentification BrowserID

en-us	//"userobm_fax2"                => ,
fr-fr	//"userobm_fax2"                => ,

en-us	'default_expires_in' => 600,?
fr-fr	'default_expires_in' => 600,?

en-us	using external identity provider (SAML, OpenID, CAS, Twitter, other LL::NG system, …)
fr-fr	utilisant un fournisseur d'identité externe (SAML, OpenID, CAS, Twitter, autres systèmes LL::NG, …)

en-us	phpLDAPadmin is an LDAP administration tool written in PHP.
fr-fr	phpLDAPadmin est un outil d'administration LDAP écrit en PHP.

en-us	In Manager, go in General Parameters > Authentication modules and choose Radius for authentication.
fr-fr	Dans le manager, aller dans Paramètres généraux > Modules d'authentification et choisir Radius pour l'authentification.

en-us	UI locales: Value of ui_locales parameter (example: en-GB en fr-FR fr)
fr-fr	UI locales : valeur du paramètre ui_locales (exemple : en-GB en fr-FR fr)

en-us	First name
fr-fr	Prénom

en-us	lemonldap_ng_manager_1340022440100.png
fr-fr	lemonldap_ng_manager_1340022440100.png

en-us	If you plan to forward user's password to OBM, then you have to keep the password in session.
fr-fr	S'il est prévu de transmettre le mot-de-passe utilisateur à OBM, conserver le mot-de-passe dans la session.

en-us	Auth-SuperAdmin
fr-fr	Auth-SuperAdmin

en-us	Bordeaux
fr-fr	Bordeaux

en-us	0.9.4_logout_menu.png
fr-fr	0.9.4_logout_menu.png

en-us	passThrough (optional): Allow anonymous access or not.
fr-fr	passThrough (optionnel) : Autorise ou non l'accès anonyme.

en-us	With index, LL::NG wil be able to get only wanted sessions from the backend.
fr-fr	Avec index, LL::NG ne récupère que les sessions demandées.

en-us	dirName: directory where notifications are stored.
fr-fr	dirName : répertoire dans lequel sont stockées les notifications.

en-us	Change rights on keytab file:
fr-fr	Changer les droits sur le fichier keytab :

en-us	The tag "<HOST>" can #          be used for standard IP/hostname matching and is only an alias for #          (?:::f{4,6}:)?(?P<host>[\w\-.^_]+) # Values:  TEXT # failregex = Lemonldap\:\:NG \: .* was not found in LDAP directory \(<HOST>\)
fr-fr	The tag "<HOST>" can #          be used for standard IP/hostname matching and is only an alias for #          (?:::f{4,6}:)?(?P<host>[\w\-.^_]+) # Values:  TEXT # failregex = Lemonldap\:\:NG \: .* was not found in LDAP directory \(<HOST>\)

en-us	my $cgi = new CGI; ...
fr-fr	my $cgi = new CGI; ...

en-us	/_detail/screenshots/1.0/manager/tree_dark.png?id=screenshots
fr-fr	/_detail/screenshots/1.0/manager/tree_dark.png?id=screenshots

en-us	Some applications need the REMOTE_USER environment variable to get the connected user, which is not set in reverse-proxy mode.
fr-fr	Certaines applications ont besoin de la variable d'environnement REMOTE_USER pour connaître le nom d'utilisateur connecté, qui n'est pas renseignée en mode reverse-proxy.

en-us	KrbMethodK5Passwd Off
fr-fr	KrbMethodK5Passwd Off

en-us	# Uncomment this line if you use Lemonldap::NG menu
fr-fr	# Décommenter cette ligne si le menu Lemonldap::NG est utilisé

en-us	First configuration steps
fr-fr	Premiers pas de configuration

en-us	In General Parameters > Authentication modules, set:
fr-fr	Dans Paramètres généraux > Modules d'authentification, choisir :

en-us	Issuer databases use rules
fr-fr	les règles d'utilisation des bases de données des fournisseur d'identité

en-us	Note that you have to use UTF-8 characters
fr-fr	Notez que vous devez utiliser des caractères UTF-8

en-us	Choose for example http://zimbra.example.com/zimbrasso as SSO URL and set it in application menu.
fr-fr	Choisir par exemple http://zimbra.example.com/zimbrasso comme URL SSO et insérer la dans le menu application.

en-us	ldapServer
fr-fr	ldapServer

en-us	Transient: NameID is generated
fr-fr	Transient: le NameID est généré

en-us	So write your rules using normal characters.
fr-fr	Il faut donc écrire les règles en utilisant les caractères normaux.

en-us	You can simply checkout sources with the following command:
fr-fr	Utilisez simplement la commande suivante pour télécharger les sources :

en-us	../../../media/applications/django_logo.png
fr-fr	../../../media/applications/django_logo.png

en-us	Portal translation
fr-fr	Traduction du portail

en-us	http://perldoc.perl.org/functions/print.html
fr-fr	http://perldoc.perl.org/functions/print.html

en-us	Real session backend
fr-fr	Backend de session réel

en-us	"userobm_fax"                   => "HTTP_OBM_FACSIMILETELEPHONENUMBER",
fr-fr	"userobm_fax"                   => "HTTP_OBM_FACSIMILETELEPHONENUMBER",

en-us	Identity provider
fr-fr	Fournisseur d'identité

en-us	remoteGlobalStorageOptions
fr-fr	remoteGlobalStorageOptions

en-us	As administrator, go in Google Apps control panel and click on Advanced tools:
fr-fr	Comme administrateur, aller dans le panneau de contrôle Google Apps et cliquer sur les outils avancés click (Advanced tools) :

en-us	Allow only one session per user
fr-fr	N'autoriser qu'une session par utilisateur

en-us	The portal must be configured to accept SOAP authentication requests.
fr-fr	Ce portail doit être configuré pour accepter les requêtes d'authentification SOAP.

en-us	SSLCertificateKeyFile: Server private key
fr-fr	SSLCertificateKeyFile : clef privée du serveur

en-us	Lasso
fr-fr	Lasso

en-us	An access rule
fr-fr	Une règle d'accès

en-us	Then, go in Slave parameters:
fr-fr	Ensuite, aller dans les paramètres Slave:

en-us	Forbidden and Server error
fr-fr	Accès interdits et erreurs du serveur

en-us	Other
fr-fr	Autres

en-us	phpLDAPadmin local configuration
fr-fr	Configuration locale phpLDAPadmin

en-us	The PasswordDBDemo will allow you to change the password with some basic checks, but as the data are hard coded, the password will never be really changed.
fr-fr	PasswordDBDemo permet de changer de mot-de-passe avec quelques tests de base, mais comme les données sont codées en dur, le mot-de-passe ne sera jamais réellement changé.

en-us	Applications protection
fr-fr	Protection des applications

en-us	mailreset_step5.png
fr-fr	mailreset_step5.png

en-us	notificationWildcard
fr-fr	notificationWildcard

en-us	download.html
fr-fr	download.html

en-us	The configuration can be changed in etc/manager-apache2.conf, for example to restrict the IP allowed to access the Manager:
fr-fr	Cette configuration peut être changée dans etc/manager-apache2.conf, par exemple pour restreindre les adresses IP autorisées à accéder au manager :

en-us	Admin Magazin
fr-fr	Admin Magazin

en-us	You can modify the default behavior for people without value in ssoLogonHours.
fr-fr	Il est possible de modifier le comportement par défaut pour les utilisateurs ne disposant pas d'une valeur ssoLogonHours.

en-us	Password database: where change password
fr-fr	Base de données des mots-de-passe : où changer le mot-de-passe

en-us	"userobm_town"                  => "HTTP_OBM_L",
fr-fr	"userobm_town"                  => "HTTP_OBM_L",

en-us	Daniel RIVIERE
fr-fr	Daniel RIVIERE

en-us	http://httpd.apache.org/docs/current/howto/auth.html
fr-fr	http://httpd.apache.org/docs/current/howto/auth.html

en-us	Then:
fr-fr	Ensuite :

en-us	URL pattern: default
fr-fr	Expression sur l'URL : default

en-us	See also exported variables configuration.
fr-fr	Voir aussi la configuration des variables exportées.

en-us	Example for macros:
fr-fr	Exemples de macros:

en-us	Apache configuration file on LL::NG reverse proxy (hosting LL::NG Handler):
fr-fr	le fichier de configuration d'Apache sur le reverse-proxy LL::NG (celui qui héberge l'agent LL::NG):

en-us	$ENV{REMOTE_ADDR} =~ /^192\.168/
fr-fr	$ENV{REMOTE_ADDR} =~ /^192\.168/

en-us	Build:
fr-fr	Build:

en-us	Access control possible by creating one user for Manager (write) and another for portal and handlers (read)
fr-fr	Contrôle d'accès possible en créant un compte pour le manager (écriture) et un autre pour le portail et les agents (lecture)

en-us	Sessions are stored as files in a single directory.
fr-fr	Les sessions sont stockées dans des fichiers dans un unique répertoire.

en-us	portalDisplayLogout
fr-fr	portalDisplayLogout

en-us	ldapGroupRecursive
fr-fr	ldapGroupRecursive

en-us	encode_base64($givenName." ".$surName)
fr-fr	encode_base64($givenName." ".$surName)

en-us	To add these attributes, go in Manager, Variables » Exported Variables.
fr-fr	Pour ajouter ces attributs, aller dans le manager, Variables » Variables exportées.

en-us	We can distinguish several kind of variables:
fr-fr	On peut distinguer plusieurs types de variables :

en-us	Lemonldap-ng.ini parameters
fr-fr	Paramètres lemonldap-ng.ini

en-us	You must register IDP metadata here.
fr-fr	Il faut enregistrer les métadatas de l'IDP ici.

en-us	For example, we will use 3 roles:
fr-fr	Par exemple, en utilisant 3 rôles :

en-us	https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Mozilla/Persona
fr-fr	https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Mozilla/Persona

en-us	CAS_renew
fr-fr	CAS_renew

en-us	lemonldap-ng-portal-auth.png
fr-fr	lemonldap-ng-portal-auth.png

en-us	Give the uid (for accounting)
fr-fr	Donne l'uid (pour la traçabilité)

en-us	../../../media/applications/tomcat_logo.png
fr-fr	../../../media/applications/tomcat_logo.png

en-us	Name of IDP used for authentication
fr-fr	Nom de l'IDP utilisé pour l'authentification

en-us	</Directory>
fr-fr	</Directory>

en-us	Common domain: Name of the common domain (where common cookie is available).
fr-fr	Domaine commun : Nom du domaine commun (où le cookie commun est disponible).

en-us	http://code.google.com/googleapps/domain/sso/saml_reference_implementation.html
fr-fr	http://code.google.com/googleapps/domain/sso/saml_reference_implementation.html

en-us	Real name
fr-fr	Real name

en-us	proxyOptions
fr-fr	proxyOptions

en-us	Define here:
fr-fr	Definir ici :

en-us	Activation
fr-fr	Activation

en-us	Lemonldap::NG::Handler
fr-fr	Lemonldap::NG::Handler

en-us	You can define more than one form replay URL per virtual host.
fr-fr	Il est possible de définir plusieurs URL de rejeu de formulaires par hôte virtuel.

en-us	Convert existing configuration
fr-fr	Convertir la configuration existante

en-us	Lanyrd
fr-fr	Lanyrd

en-us	Apache configuration file on application server (hosting the application):
fr-fr	le fichier de configuration d'Apache sur le serveur d'application (celui qui héberge l'application):

en-us	Set to 0 to disable it.
fr-fr	Mettre à 0 pour désactiver.

en-us	Activate auto accept timer
fr-fr	Activer le compte-à-rebours d'acceptation automatique

en-us	→ Some URL parameters contain forbidden characters.
fr-fr	→ Certains paramètres de l'URL contiennent des caractères interdits.

en-us	Dedicated to administrators
fr-fr	Dédié aux administrateurs

en-us	documentation/current/installrpm.html#yum_repository
fr-fr	documentation/current/installrpm.html#yum_repository

en-us	TO lemonldap-ng@manager.host IDENTIFIED BY 'mypassword'; GRANT SELECT ON lmConfig.*
fr-fr	TO lemonldap-ng@manager.host IDENTIFIED BY 'mypassword'; GRANT SELECT ON lmConfig.*

en-us	General performances
fr-fr	Performances générales

en-us	Authorizated domain:
fr-fr	Domaines autorisés :

en-us	my $res = $r->result();
fr-fr	my $res = $r->result();

en-us	Binding
fr-fr	Méthode

en-us	Date of session last modification
fr-fr	Date de la dernière modification de la session

en-us	Old sessions are deleted by a cron script.
fr-fr	Les anciennes sessions sont effacées par un script cron.

en-us	Creation can take up to 1 hour.
fr-fr	Cette création prend jusqu'à 1 heure.

en-us	Commit
fr-fr	Commit

en-us	LL::NG can be configured to restrict OpenID exchange using a white or a black list of domains.
fr-fr	LL::NG peut être configuré pour restreindre les échanges OpenID en utilisant les listes blanches ou noires de domaines.

en-us	22
fr-fr	22

en-us	#local_file
fr-fr	#local_file

en-us	Password field name: name of authentication table column hosting password
fr-fr	Nom du champ mot-de-passe : nom de la colonne de la table d'authentification contenant le mot-de-passe

en-us	Clément “KPTN” OUDOT: project leader, lead developer, graphics, documentation, community management
fr-fr	Clément “KPTN” OUDOT : Leader du projet, développeur principal, graphisme, documentation, gestion de la communauté

en-us	You can skip JWKS data, they are not provided by France Connect.
fr-fr	Inutile de renseigner les données JWKS, elles ne sont pas fournies par France Connect.

en-us	Facebook
fr-fr	Facebook

en-us	Rules
fr-fr	Règles

en-us	https://metacpan.org/module/Apache::Session::Flex
fr-fr	https://metacpan.org/module/Apache::Session::Flex

en-us	You need to give access to status path in the Handler Apache configuration:
fr-fr	Il faut autoriser l'accès au chemin du statut dans le configuration Apache de l'agent :

en-us	remotePortal
fr-fr	remotePortal

en-us	URL parameter: parameter name used to set choice value (default: lmAuth)
fr-fr	Paramètres d'URL : nom du paramètre utilisé pour stocker la valeur du choix (défaut: lmAuth)

en-us	#!/usr/bin/perl use Lemonldap::NG::Common::CGI qw(fastcgi); use Lemonldap::NG::Portal::SharedConf; # ...  LMAUTH: while ( my $portal = Lemonldap::NG::Portal::SharedConf->new({}) ) {
fr-fr	#!/usr/bin/perl use Lemonldap::NG::Common::CGI qw(fastcgi); use Lemonldap::NG::Portal::SharedConf; # ...  LMAUTH: while ( my $portal = Lemonldap::NG::Portal::SharedConf->new({}) ) {

en-us	Be careful with URL parameters
fr-fr	Attention aux paramètres des URL

en-us	31
fr-fr	31

en-us	Linux Tag
fr-fr	Linux Tag

en-us	if($cgi->testUri('http://test3.example.com/') {
fr-fr	if($cgi->testUri('http://test3.example.com/') {

en-us	Go to Portal » Settings:
fr-fr	Aller dans Portal » Settings:

en-us	Sign-in page URL: SSO access point (HTTP-Redirect binding).
fr-fr	Sign-in page URL: point d'accès SSO (HTTP-Redirect binding).

en-us	Deny from all
fr-fr	Deny from all

en-us	Registered users on Google Apps with the same email than those used by LL::NG (email will be the NameID exchanged between Google Apps and LL::NG)
fr-fr	Enregistrer les utilisateurs dans Google Apps avec la même adresse mail que celle utilisée dans LL::NG (l'adresse mail sera le NameID échangé entre Google Apps et LL::NG)

en-us	Headers are associations between an header name and a perl expression that returns a string.
fr-fr	Les en-têtes sont des associations entre un nom d'en-tête et une expression perl qui retourne une chaîne.

en-us	As passwords will not be managed by LL::NG, you can disable menu password module.
fr-fr	Comme les mots-de-passe ne sernt pas gérés par LL::NG, il est possile de désactiver le module mots-de-passe du menu.

en-us	When portal is installed, a file named portal.wsdl is created.
fr-fr	Lorsque le portail est installé, un fichier nommé portal.wsdl est créé.

en-us	You might want to display different skin depending on the URL that was called before being redirected to the portal, or the IP address of the user.
fr-fr	On peut vouloir utiliser différents thèmes en fonction de l'URL demandée avant la redirection au portail ou en fonction de l'adresse IP de l'utilisateur.

en-us	For Active Directory, the default authentication filter is:
fr-fr	Pour Active Directory, le filtre d'authentification par défaut est :

en-us	Zimbra preauthentication URL
fr-fr	URL de pré-authentification Zimbra

en-us	LL::NG can be used to prompt users with a message.
fr-fr	LL::NG peut être utilisé pour présenter des messages aux utilisateurs.

en-us	You can show them using Facebook Graph API explorer
fr-fr	On peut les voir en utilisant l'explorateur de l'API Graph de Facebook

en-us	20
fr-fr	20

en-us	#google_apps_control_panel
fr-fr	#google_apps_control_panel

en-us	^/minig
fr-fr	^/minig

en-us	ldapminihowto 
fr-fr	ldapminihowto 

en-us	'templatelist' => 'default,basic,MyOrgTemplate',
fr-fr	'templatelist' => 'default,basic,MyOrgTemplate',

en-us	[portal]   # Custom template parameters tpl_myparam = world
fr-fr	[portal]   # Custom template parameters tpl_myparam = world

en-us	http://lemonldap.ow2.org/NG/devel-doc/
fr-fr	http://lemonldap.ow2.org/NG/devel-doc/

en-us	accept: all authenticated users will access surveys
fr-fr	accept : tous les utilisateurs authentifiés peuvent accéder aux surveillances

en-us	Configure Federation ID
fr-fr	Configurer l'identifiant de fédération

en-us	The status page can be read by MRTG using the script lmng-mrtg that can be found in manager example directory.
fr-fr	La page de statut peut être lue par MRTG en utilisant le script lmng-mrtg qui peut être trouvé dans le répertoire "example" du manager.

en-us	../../../media/documentation/configuration-ldap.png
fr-fr	../../../media/documentation/configuration-ldap.png

en-us	API documentation
fr-fr	Documentation de l'interface de programmation (API)

en-us	You also need to register to Google the redirect URI.
fr-fr	Il faut également enregistrer chez Google l'URI de redirection.

en-us	Select the key, and export it (button Download this file):
fr-fr	Selectionner la clef, et l'exporter (bouton Download this file):

en-us	As J2EE servlet container, Tomcat provides standard security feature, like authentication: the application deployed in Tomcat can delegate its authentication to Tomcat.
fr-fr	Comme conteneur de servlet J2EE, Tomcat fournit les fonctionnalités de sécurité standards, telles l'authentification : une application déployée dans Tomcat peut déléguer son authentification à Tomcat.

en-us	The choice will concern three backends:
fr-fr	Ce choix concerne 3 backends:

en-us	LL::NG can act as an SAML 2.0 Identity Provider, that can allow to federate LL::NG with:
fr-fr	LL::NG peut agir en fournisseur d'identité SAML 2.0, ce qui permet de fédérer LL::NG avec :

en-us	Example with the portal:
fr-fr	Exemple avec le portail :

en-us	Language
fr-fr	Langue

en-us	https://authssl.example.com
fr-fr	https://authssl.example.com

en-us	In this case, the Apache authentication module should not require a valid user and not be authoritative, else Apache server will return an error and not let LL::NG Portal manage the failback authentication.
fr-fr	Dans ce cas, la module d'authentification Apache ne doit pas exiger un utilisateur valide et ne dois pas être impératif, sinon le serveur Apache va retourner une erreur sans passer la main au portail LL::NG.

en-us	Restart Apache to purge it.
fr-fr	Redémarrer Apache pour le purger.

en-us	DEB bundle
fr-fr	Paquets DEB

en-us	IP of the user (can be the X Forwarded For IP if trusted proxies are configured)
fr-fr	IP de l'utilisateur (peut être celle de l'en-tête X-Forwarded-For si des proxies agréés ont été configurés)

en-us	http://www.mediawiki.org/wiki/Extension:Siteminder_Authentication
fr-fr	http://www.mediawiki.org/wiki/Extension:Siteminder_Authentication

en-us	Example template:
fr-fr	Modèle exemple :

en-us	You can add this YUM repository to get recent packages:
fr-fr	Ajouter ces dépôts YUM pour obtenir les paquets récents :

en-us	LemonLDAP::NG Handler
fr-fr	Agent LemonLDAP::NG (handler)

en-us	The fields are defined in OpenID Connect standard, and depends on the scope requested by LL::NG (see options in next chapter).
fr-fr	Les champs sont définis dans le standard OpenID-Connect, et dépendent de la portée requise par LL::NG (voir les options dans le prochain chapitre).

en-us	"auto_update_force_group" => false,
fr-fr	"auto_update_force_group" => false,

en-us	translations 
fr-fr	traductions 

en-us	Main differences with mod_proxy:
fr-fr	Principales différences avec mod_proxy :

en-us	authentication_portal_1340022238188.png
fr-fr	authentication_portal_1340022238188.png

en-us	By default, a user can open several sessions.
fr-fr	Par défaut, un utilisateur peut ouvrir plusieurs sessions.

en-us	$authenticationLevel > 2
fr-fr	$authenticationLevel > 2

en-us	Try http://test1.example.com or http://test2.example.com
fr-fr	Essayez http://test1.example.com ou http://test2.example.com

en-us	Your database must have a specific table to host sessions.
fr-fr	Il faut dédier une table pour héberger les sessions.

en-us	Memcached servers: addresses of Memcached servers, separated with spaces.
fr-fr	Serveurs Memcached : adresses des serveurs Memcached, separés par des espaces.

en-us	Handler build the preauth request and redirect user on Zimbra preauth URL
fr-fr	Le handler construit la requête de pré-authentification et redirige l'utilisateur sur l'URL de pré-authentification de Zimbra

en-us	Here are some examples for main databases servers.
fr-fr	Quelques exemples pour les serveurs principaux.

en-us	You can now the upload the certificate (cert.pem) on Google Apps.
fr-fr	Télécharger ensuite le certificat (cert.pem) dans Google Apps.

en-us	You can call it france-connect for example.
fr-fr	On peut l'appeler france-connect par exemple.

en-us	/_detail/screenshots/1.1/mailreset/mailreset_step5.png?id=screenshots
fr-fr	/_detail/screenshots/1.1/mailreset/mailreset_step5.png?id=screenshots

en-us	By hand in Liferay administration screens
fr-fr	À la main dans les écrans d'administration de Liferay

en-us	Drupal is a CMS written in PHP.
fr-fr	Drupal est un CMS écrit en PHP.

en-us	Also adapt your entityID to match the Assertion issuer: google.com/a/mydomain.org
fr-fr	Adapter également l' "entityID" pour qu'elle corresponde à l'émetteur de l'assertion : google.com/a/mydomain.org

en-us	http://en.wikipedia.org/wiki/Perl_Compatible_Regular_Expressions
fr-fr	http://en.wikipedia.org/wiki/Perl_Compatible_Regular_Expressions

en-us	SAML 2 Service: SAML metadata administration
fr-fr	Service SAML : administration des métadonnées SAML

en-us	CAS_pgtFile
fr-fr	CAS_pgtFile

en-us	../../../../media/documentation/googleapps-export-priv-key.png
fr-fr	../../../../media/documentation/googleapps-export-priv-key.png

en-us	Body for password mail
fr-fr	Corps du message de changement de mot-de-passe

en-us	An authorization is defined by:
fr-fr	Une autorisation est définie pas :

en-us	IssuerDB
fr-fr	IssuerDB

en-us	Modify Manager protection
fr-fr	Modifier la protection du manager

en-us	SVN access
fr-fr	Accès au dépôt SVN

en-us	twitterKey
fr-fr	twitterKey

en-us	So, to keep user password in session, you cannot just export the password variable in session.
fr-fr	Donc pour conserver le mot-de-passe utilisateur dans la session, on ne peut seulement exporter la variable mot-de-passe dans la session.

en-us	Success mail content (optional): Content of mail sent when password is changed
fr-fr	Contenu du message (optionnel) : contenu du courriel envoyé lorsque le mot-de-passe est changé

en-us	jre > 1.4
fr-fr	jre > 1.4

en-us	OBM_UID
fr-fr	OBM_UID

en-us	_password
fr-fr	_password

en-us	menu.png
fr-fr	menu.png

en-us	Use rule: a rule to allow user to use this module, set to 1 to always allow.
fr-fr	Règle d'utilisation : une règle pour autoriser l'usage de ce module, mettre 1 pour toujours l'autoriser.

en-us	This works with every LDAP v2 or v3 server, including Active Directory.
fr-fr	Ceci fonctionne avec tout serveur LDAP v2 ou v3, dont Active Directory.

en-us	../documentation/current/writingrulesand_headers.html
fr-fr	../documentation/current/writingrulesand_headers.html

en-us	You should have configured LL::NG as a SAML Identity Provider.
fr-fr	Il est nécessaire d'avoir configuré LL::NG comme fournisseur d'identité SAML,

en-us	Server hostname: this is the hostname or IP address of the Radius server
fr-fr	Nom d'hôte du serveur : le nom d'hôte ou l'adresse IP du serveur Radius

en-us	You can do it either by uploading the file, or get it from SP metadata URL (this require a network link between your server and the SP).
fr-fr	Ceci peut être fait soit en téléchargeant le fichier, soit en l'obtenant par l'URL de métadatas du SP (à condition d'avoir un lien réseau entre le serveur et le SP):

en-us	$uid
fr-fr	$uid

en-us	EntityId: Salesforce (the SP) Entity ID.
fr-fr	EntityId : identifiant d'entité Salesforce (le SP).

en-us	http://www.mediawiki.org
fr-fr	http://www.mediawiki.org

en-us	Configuration database
fr-fr	Base de données de la configuration

en-us	update-alternatives --config editor
fr-fr	update-alternatives --config editor

en-us	[manager]   # Manager protection: by default, the manager is protected by a demo account.
fr-fr	[manager]   # Manager protection: by default, the manager is protected by a demo account.

en-us	portal.png
fr-fr	portal.png

en-us	You can also use a FastCGI server using index.fcgi given in portal examples.
fr-fr	On peut utiliser un serveur FastCGI en utilisant le fichier index.fcgi disponible dans les exemples du portail.

en-us	This should be set as Default.
fr-fr	Peut être défini par défaut.

en-us	../download.html
fr-fr	../download.html

en-us	If you need to add a template parameter for your customization, then add to lemonldap-ng.ini:
fr-fr	Pour ajouter un paramètre de modèle, l'ajouter dans lemonldap-ng.ini:

en-us	http://search.cpan.org/search?query=DBD%3A%3A&mode=module
fr-fr	http://search.cpan.org/search?query=DBD%3A%3A&mode=module

en-us	../../documentation/presentation.html#login
fr-fr	../../documentation/presentation.html#login

en-us	You can then choose any other module for users and password but if you want to totally delegate authentication to BrowserID, choose None for users and password.
fr-fr	On peut ensuite choisir n'importe quel autre module de gestion des utilisateurs et des mots-de-passe mais pour déléguer totalement l'authentification à BrowserID, choisir None pour la gestion des utilisateurs et des mots de passe.

en-us	Access rule: $groups =~ /\badministrators\b/
fr-fr	Règle d'accès : $groups =~ /\badministrators\b/

en-us	Nick name
fr-fr	Nick name

en-us	Oliver BOIREAU
fr-fr	Oliver BOIREAU

en-us	Multi values separator
fr-fr	Séparateur des multiples valeurs

en-us	authentication_portal_1340022292201.png
fr-fr	authentication_portal_1340022292201.png

en-us	Control header name: header that contains a value to control.
fr-fr	Nom de l'en-tête de contrôle : en-tête qui contient la valeur à contrôler.

en-us	Content Management System
fr-fr	Système de gestion de contenu

en-us	Optimized for session explorer and single session features.
fr-fr	Optimisé pour l'explorateur de sessions et les fonctionnalités de session unique.

en-us	<user username="both" password="tomcat" roles="tomcat,role1"/> </tomcat-users>
fr-fr	<user username="both" password="tomcat" roles="tomcat,role1"/> </tomcat-users>

en-us	First parameter passed to the custom function is the requested URL, that is
fr-fr	Le premier paramètre passé à la fonction personnalisée est l'URL demandée, c'est à dire

en-us	Nb users
fr-fr	Nb d'utilisateurs

en-us	Databases (DBI)
fr-fr	Bases de données (DBI)

en-us	"server_ip_address"     => "localhost",
fr-fr	"server_ip_address"     => "localhost",

en-us	Quick start tutorial
fr-fr	Tutoriel rapide

en-us	mailto:lemonldap-ng-dev@ow2.org
fr-fr	mailto:lemonldap-ng-dev@ow2.org

en-us	An URL pattern (or default to match other URLs)
fr-fr	Une expression sur l'URL (ou default pour les URLs ne correspondant pas aux règles)

en-us	In this case you will have two Apache configuration files:
fr-fr	Dans ce cas 2 fichiers de configuration Apache doivent être renseignés :

en-us	logout_sso http://intranet/
fr-fr	logout_sso http://intranet/

en-us	documentation:latest:logs
fr-fr	documentation:latest:logs

en-us	See Register partner Service Provider on LemonLDAP::NG configuration chapter.
fr-fr	Voir Enregistrer un fournisseur de service dans LemonLDAP::NG.

en-us	FOSDEM
fr-fr	FOSDEM

en-us	Warning: key is not defined, set it in the manager !
fr-fr	Warning: key is not defined, set it in the manager !

en-us	To summarize, to get the user connected trough the Auth-User HTTP Header, use this Sping Security configuration:
fr-fr	En résumé, pour connecter les utilisateurs vie l'entête HTTP Auth-User, utiliser cette configuration de Spring Security :

en-us	Give a non ascii data
fr-fr	Done une valeur non-ascii

en-us	Password reset
fr-fr	Réinitialisation de mots-de-passe

en-us	accept
fr-fr	accept

en-us	IssuerDB use
fr-fr	Utilisation de IssuerDB

en-us	Order deny,allow
fr-fr	Order deny,allow

en-us	Install the package lemonldap-ng-conf on all server which contains one of those packages.
fr-fr	Installer le paquet lemonldap-ng-conf sur tous les serveurs qui contiennent un de ces paquets.

en-us	portalRequireOldPassword
fr-fr	portalRequireOldPassword

en-us	Shared attributes (SREG)
fr-fr	Attributs partagés (SREG)

en-us	Options +ExecCGI +FollowSymLinks
fr-fr	Options +ExecCGI +FollowSymLinks

en-us	Allow only one IP address per user
fr-fr	N'autoriser qu'une adresse IP par utilisateur

en-us	When using IDP modules (like CAS or SAML), the activation of Apache authentication can alter the operation.
fr-fr	Lorsqu'on utilise des modules IDP (tels CAS ou SAML), l'activation de 'authentification Apache peut altérer l'operation.

en-us	SAML can use different NameID formats.
fr-fr	SAML peut utiliser plusieurs formats de NameID.

en-us	install http_authentication plugin
fr-fr	installer le plugin http_authentication

en-us	In Manager, go in General Parameters > Authentication modules and choose OpenID for authentication and/or users.
fr-fr	Dans le manager, aller dans Paramètres généraux > Modules d'authentification et choisir OpenID pour les modules authentification, utilisateurs et/ou mots-de-passe.

en-us	iso2unicode($name)
fr-fr	iso2unicode($name)

en-us	Default
fr-fr	Défaut

en-us	Restart all your Apache servers
fr-fr	Redémarrer tous vos serveurs Apache

en-us	See Writing rules and headers for more.
fr-fr	Voir Écrire les règles et en-têtes pour plus d'informations.

en-us	CAS force gateway authentication
fr-fr	Forcer l'authentification de passerelle CAS

en-us	Deny access to /config/ directory
fr-fr	Interdire l'accès au répertoire /config/

en-us	c:/my hardisk/tomcat/
fr-fr	c:/my hardisk/tomcat/

en-us	###################################################################### # Multi Router Traffic Grapher -- Sample Configuration File ###################################################################### # This file is for use with mrtg-2.5.4c   # Global configuration WorkDir: /var/www/mrtg WriteExpires: Yes   Title[^]: Traffic Analysis for   # 128K leased line # ---------------- #Title[leased]: a 128K leased line #PageTop[leased]: Our 128K link to the outside world #Target[leased]: 1:public@router.localnet #MaxBytes[leased]: 16000 Target[test.example.com]: `/etc/mrtg/lmng-mrtg 172.16.1.2 https://test.example.com/status OK OK` Options[test.example.com]: nopercent, growright, nobanner, perminute PageTop[test.example.com]: Requests OK from test.example.com MaxBytes[test.example.com]: 1000000 YLegend[test.example.com]: hits/minute ShortLegend[test.example.com]: &nbsp; hits/mn LegendO[test.example.com]: Hits: LegendI[test.example.com]: Hits: Legend2[test.example.com]: Hits per minute Legend4[test.example.com]: Hits max per minute Title[test.example.com]: Hits per minute WithPeak[test.example.com]: wmy
fr-fr	###################################################################### # Multi Router Traffic Grapher -- Sample Configuration File ###################################################################### # This file is for use with mrtg-2.5.4c   # Global configuration WorkDir: /var/www/mrtg WriteExpires: Yes   Title[^]: Traffic Analysis for   # 128K leased line # ---------------- #Title[leased]: a 128K leased line #PageTop[leased]: Our 128K link to the outside world #Target[leased]: 1:public@router.localnet #MaxBytes[leased]: 16000 Target[test.example.com]: `/etc/mrtg/lmng-mrtg 172.16.1.2 https://test.example.com/status OK OK` Options[test.example.com]: nopercent, growright, nobanner, perminute PageTop[test.example.com]: Requests OK from test.example.com MaxBytes[test.example.com]: 1000000 YLegend[test.example.com]: hits/minute ShortLegend[test.example.com]: &nbsp; hits/mn LegendO[test.example.com]: Hits: LegendI[test.example.com]: Hits: Legend2[test.example.com]: Hits per minute Legend4[test.example.com]: Hits max per minute Title[test.example.com]: Hits per minute WithPeak[test.example.com]: wmy

en-us	How do users authenticate?: by login
fr-fr	How do users authenticate?: by login

en-us	Gigabyte
fr-fr	Gigaoctet

en-us	configuration: where configuration is stored
fr-fr	configuration : où la configuration est stockée

en-us	Notifications: prompt users with a message if found in the notification database
fr-fr	Notifications : interrompt les utilisateurs avec un message s'il est trouvé dans la base de données des notifications

en-us	Cookie name: name of the cookie, can be changed to avoid conflicts with other LemonLDAP::NG installations
fr-fr	Nom de cookie : nom du cookie, peut être changé pour éviter les conflits avec d'autres installations LemonLDAP::NG

en-us	It allows to use SAML to authenticate users.
fr-fr	SalesForce permet l'emploi de SAML pour authentifier les utilisateurs.

en-us	LL::NG can use a lot of databases as authentication, users and password backend:
fr-fr	LL::NG peut utiliser de nombreuses bases de données comme backend d'authentification, d'utilisateurs et de mots de passe :

en-us	Check XSS Attacks: Set to 'Off' to disable XSS checks.
fr-fr	Contrôler les attaques XSS : mettre à 'désactivé' pour désactiver la détection des attaques XSS.

en-us	print STDERR "SOAP Error: " . $r->fault->{faultstring}; } else {
fr-fr	print STDERR "SOAP Error: " . $r->fault->{faultstring}; } else {

en-us	https://upgrade.yubico.com/getapikey/
fr-fr	https://upgrade.yubico.com/getapikey/

en-us	"userobm_ext_id"                => "HTTP_OBM_SERIALNUMBER",
fr-fr	"userobm_ext_id"                => "HTTP_OBM_SERIALNUMBER",

en-us	applications:googleapps_logo.png
fr-fr	applications:googleapps_logo.png

en-us	The portal is the visible part of LemonLDAP::NG, all user interactions are displayed on it.
fr-fr	Le portail est la partie visible de LemonLDAP::NG, toutes les interactions utilisateurs y sont affichées.

en-us	language
fr-fr	language

en-us	../media/screenshots/1.1/mailreset/mailreset_step5.png
fr-fr	../media/screenshots/1.1/mailreset/mailreset_step5.png

en-us	Metadata
fr-fr	Métadonnée

en-us	Disable all signature flags in Options » Signature, except Sign SSO message which should be to On
fr-fr	Désactiver toutes les cases dans Options » Signature, excepté Signer les messages SSO qui doit être activée

en-us	Code snippet
fr-fr	Exemple de code

en-us	MediWiki local configuration
fr-fr	Configuration locale MediaWiki

en-us	documentation:latest:portalcustom
fr-fr	documentation:latest:portalcustom

en-us	Order your rules
fr-fr	Ordonner les règles

en-us	//"userobm_photo_id"            => ,
fr-fr	//"userobm_photo_id"            => ,

en-us	Local groups
fr-fr	Groupes locaux

en-us	This concerns all parameters for the Organization metadata section:
fr-fr	Ceci concerne tous les paramètres de la section "organization" des métadatas :

en-us	Reset value: value to set in reset attribute to activate password reset (default: TRUE).
fr-fr	Valeur de reset : valeur à mettre dans l'attribut reset pour activer la réinitialisation du mot-de-passe (défaut : TRUE).

en-us	One of this module can be used to delegate authentication server to the web server: Webserver Auth.
fr-fr	L'un de ses modules peut être utilisé pour déléger l'authentification serveur au serveur web : Webserver Auth.

en-us	Check if URL asked is valid
fr-fr	Vérifie que l'URL demandée est validée

en-us	DNSDOMAIN: Main DNS domain (default: example.com)
fr-fr	DNSDOMAIN : domaine DNS proncipal (défaut : example.com)

en-us	Available bindings are:
fr-fr	Les déclarations disponibles sont :

en-us	//"userobm_nomade_local_copy"   => ,
fr-fr	//"userobm_nomade_local_copy"   => ,

en-us	You can for example set up a fail-over cluster with Heartbeat and HAproxy, like this:
fr-fr	Par exemple on peut créer un cluster avec Heartbeat et HAproxy :

en-us	my $res = $r->result();
fr-fr	my $res = $r->result();

en-us	→ Check grantSessionRule parameter.
fr-fr	→ Vérifier le paramètre grantSessionRule.

en-us	LL::NG uses Apache SSL module, like any other Apache authentication module, with extra features:
fr-fr	LL::NG utilise le module SSL d'Apache, comme n'importe quel module d'authentification d'Apache avec quelques fonctionnalités supplémentaires :

en-us	http://www.switch.ch/aai/support/tools/wayf.html
fr-fr	http://www.switch.ch/aai/support/tools/wayf.html

en-us	GLib
fr-fr	GLib

en-us	//"userobm_samba_home"          => ,
fr-fr	//"userobm_samba_home"          => ,

en-us	Trusted domains
fr-fr	Domaines agréés

en-us	../media/icons/flags/ua.png
fr-fr	../media/icons/flags/ua.png

en-us	If OpenID is used as users database, attributes will be requested to the server with SREG extention.
fr-fr	Si OpenID est utilisé comme base d'utilisateurs, les attributs sont demandés en utilisant l'extension SREG d'OpenID.

en-us	http://phpldapadmin.sourceforge.net
fr-fr	http://phpldapadmin.sourceforge.net

en-us	Import or generate security keys
fr-fr	Importer ou generer les clefs de securité

en-us	You need to register a new application on Twitter to get API key and API secret.
fr-fr	Vous devez enregistrer votre nouvelle application dans Twitter pour obtenir la clef de l'API et son secret.

en-us	Parameters for DBI backend are the same as DBI configuration backend.
fr-fr	Les paramètres pour le backend DBI sont les mêmes que ceux du backend de configuration DBI.

en-us	syslog
fr-fr	syslog

en-us	→ The host is not known by LemonLDAP::NG.
fr-fr	→ L'hôte n'est pas connu de LemonLDAP::NG.

en-us	IDP resolution cookie name: by default, it's the LL::NG cookie name suffixed by idp, for example: lemonldapidp.
fr-fr	Nom du cookie de résolution de l'IDP: par défaut, c'est le nom du cookie LL::NG auquel est adjoint idp, par exemple: lemonldapidp.

en-us	Backends
fr-fr	Backends

en-us	RBAC model
fr-fr	Modèle RBAC

en-us	screenshots:1.1:mailreset:mailreset_step2.png
fr-fr	screenshots:1.1:mailreset:mailreset_step2.png

en-us	By default, configuration is stored in files, so access trough network is not possible.
fr-fr	Par défaut, la configuration est stockée dans des fichiers, donc l'accès par le réseau n'est en général pas possible.

en-us	default_access (optional): what result to return if logon_hours is empty
fr-fr	default_access (optionnel) : resultat à retourner si logon_hours est vide

en-us	Port: port of the application (by default, 80 for http, 443 for https)
fr-fr	Port : port de l'application (par défaut, 80 pour http, 443 pour https)

en-us	LL::NG can use SAML2 to get user identity and grab some attributes defined in user profile on its Identity Provider (IDP).
fr-fr	LL::NG peut utiliser SAML2 pour obtenir l'identité et d'autres attributs definis dans le profil utilisateur défini chez son fournisseur d'identité (IDP).

en-us	Google does not support logout trough OpenID Connect.
fr-fr	Google ne supporte pas la déconnexion via OpenID-Connect.

en-us	In the context of an HTTP transaction, the basic access authentication is a method designed to allow a web browser, or other client program, to provide credentials – in the form of a user name and password – when making a request.
fr-fr	Dans le contexte d'une transaction HTTP, l'authentification basique est une méthode qui permet au navigateur ou un autre programme client de fournir des éléments d'authentification – sous la forme d'un nom et d'un mot de passe – à chaque requête.

en-us	documentation:liferay_1.png
fr-fr	documentation:liferay_1.png

en-us	LL::NG use cron jobs to:
fr-fr	LL::NG utilise des tâches planifiées pour :

en-us	decreased (-1) if the portal autocompletion is allowed (see portal customization)
fr-fr	diminué (-1) si l'autocompletion est autorisée sur le portail (voir Personnalisation du portail)

en-us	../../../../css/all.css
fr-fr	../../../../css/all.css

en-us	DBI user
fr-fr	Utilisateur DBI

en-us	This means that if several Handlers are deployed, each will manage its own statistics.
fr-fr	Donc si plusieurs agents sont déployés, chacun gère ses propres statistiques.

en-us	../../../../media/documentation/googleapps-ssoconfig.png
fr-fr	../../../../media/documentation/googleapps-ssoconfig.png

en-us	LL::NG can also act as OpenID server, that allows to interconnect two LL::NG systems.
fr-fr	LL::NG peut également agir en serveur OpenID, ce qui permet également d'interconnecter deux systèmes LL::NG.

en-us	Sessions are deleted by a scheduled task.
fr-fr	Les sessions sont effacées par des tâches planifiées.

en-us	A request to the main session database is done (trough SOAP session backend) to be sure that the session exists.
fr-fr	Une requête à la base de données des sessions principale est effectuée (via le  backend de session SOAP) pour être sûr que la session existe.

en-us	'create_survey' => $_SERVER['HTTP_AUTH_ADMIN'] || $_SERVER['HTTP_AUTH_SUPERADMIN'],
fr-fr	'create_survey' => $_SERVER['HTTP_AUTH_ADMIN'] || $_SERVER['HTTP_AUTH_SUPERADMIN'],

en-us	(adapt the domain if necessary)
fr-fr	(adapter le domaine si nécessaire)

en-us	Jean-Thomas CHECCO
fr-fr	Jean-Thomas CHECCO

en-us	cat /usr/local/lemonldap-ng/etc/lemonldap-ng/for_etc_hosts >> /etc/hosts
fr-fr	cat /usr/local/lemonldap-ng/etc/lemonldap-ng/for_etc_hosts >> /etc/hosts

en-us	A login is considered as successful if user get authenticated and is granted a session; as failed, if he fails to authenticate or if he is not allowed to open a session.
fr-fr	Une connexion est considérée comme réussie si l'utilisateur est authentifié et autorisé à ouvrir une session ; comme échouée, sinon.

en-us	Authentication process main steps are:
fr-fr	Les étapes du processus d'authentication sont :

en-us	portal
fr-fr	portail

en-us	Portal creates a session to store user data
fr-fr	Le portail crée une session et y stocke les données

en-us	If you choose to use MySQL, read how to increase MySQL performances.
fr-fr	Si MySQL est choisi, lire comment augmenter les performances de MySQL.

en-us	_openid_id
fr-fr	_openid_id

en-us	icons:jabber_protocol.png
fr-fr	icons:jabber_protocol.png

en-us	The main portal is configured to use CDA.
fr-fr	Le portail principal est configuré pour utiliser le CDA.

en-us	GRR
fr-fr	GRR

en-us	Translators that want to help us are welcome !
fr-fr	Les traducteurs qui veulent nous aider sont les bienvenus !

en-us	Display other sessions
fr-fr	Affiche les autres sessions

en-us	lemonldap-ng-portal-password.png
fr-fr	<lemonldap-ng-portal-password.png

en-us	Remote cookie name
fr-fr	Nom du cookie distant

en-us	memcachedsessionbackend 
fr-fr	memcachedsessionbackend 

en-us	LDAP server
fr-fr	Serveur LDAP

en-us	applications:spring_logo.png
fr-fr	applications:spring_logo.png

en-us	Advanced configuration
fr-fr	Configuration avancée

en-us	</Directory>  
fr-fr	</Directory>  

en-us	LemonLDAP::NG is a modular WebSSO (Single Sign On) based on Apache::Session modules.
fr-fr	LemonLDAP::NG est en WebSSO (Single Sign On) modulaire basé sur les modules Apache::Session.

en-us	Portal gets the session key
fr-fr	Le portail récupère la clef de session

en-us	Get the tarball
fr-fr	Récupérer l'archive

en-us	SOAP configuration backend
fr-fr	Backend de configuration SOAP

en-us	SOAP configuration backend proxy
fr-fr	le proxy de backend de configuration SOAP

en-us	Code to replace:
fr-fr	Code à remplacer :

en-us	'key' => 'q`e)kJE%<&wm>uaA',
fr-fr	'key' => 'q`e)kJE%<&wm>uaA',

en-us	checkDate($ssoStartDate, $ssoEndDate)
fr-fr	checkDate($ssoStartDate, $ssoEndDate)

en-us	François-Xavier DELTOMBE: developer, tester
fr-fr	François-Xavier DELTOMBE : developeur, testeur

en-us	Configure the Apache server that host the portal to use the Apache Kerberos authentication module
fr-fr	Configurer le serveur Apache qui héberge le portail utilisant le module d'authentification Kerberos d'Apache

en-us	internal_email_by_netid    1
fr-fr	internal_email_by_netid    1

en-us	OpenID login: the session key used to match OpenID login.
fr-fr	Identificant OpenID : la clef de session utilisée pour correspondre au login OpenID.

en-us	If the user is not created, or can not be created via LDAP import, the connection to Liferay will be refused.
fr-fr	Si le compte n'est pas créé ou ne peut être créé par un import LDAP, la connexion à Liferay sera refusée.

en-us	Convert HTTP header into environment variable
fr-fr	Convertir les en-têtes HTTP en variables d'environnement

en-us	All SSL options are documented in Apache mod_ssl page.
fr-fr	Toutes les options SSL sont documentées dans la page mod_ssl d'Apache.

en-us	logos:logo_abuledu.png
fr-fr	logos:logo_abuledu.png

en-us	Thomas CHEMINEAU
fr-fr	Thomas CHEMINEAU

en-us	Location /index.pl/sessions>
fr-fr	Location /index.pl/sessions>

en-us	lemonldap-ng-handler: contains Apache Handler implementation (agent)
fr-fr	lemonldap-ng-handler : contient l'implémentation de l'agent pour Apache (handler)

en-us	notification
fr-fr	notification

en-us	SLO binding: force binding to use for SLO (http-redirect, http-post, etc.)
fr-fr	Méthode SLO : force la méthode à utiliser pour le SLO (http-redirect, http-post, etc.)

en-us	ou=sessions,dc=example,dc=com
fr-fr	ou=sessions,dc=example,dc=com

en-us	Authorized domains: white list or black list of OpenID client domains (see below).
fr-fr	Domaines autorisés : liste blanche ou noire des domaines clients OpenID (voir ci-dessous).

en-us	With tarball installation, Apache configuration files will be installed in /usr/local/lemonldap-ng/etc/, else they are in /etc/lemonldap-ng.
fr-fr	Depuis une installation par les sources, les fichiers de configuration d'Apache se trouvent dans /usr/local/lemonldap-ng/etc/, sinon, ils sont dans /etc/lemonldap-ng.

en-us	applications:zimbra_logo.png
fr-fr	applications:zimbra_logo.png

en-us	To manage the other way (LL::NG → Google Apps), you can add a dedicated logout forward rule:
fr-fr	Pour gérer l'autre voie (LL::NG → Google Apps), ajouter une règle de redirection après déconnexion:

en-us	deleteSession: delete a session
fr-fr	deleteSession : efface une session

en-us	'configurator' =>  $_SERVER['HTTP_AUTH_SUPERADMIN'],
fr-fr	'configurator' =>  $_SERVER['HTTP_AUTH_SUPERADMIN'],

en-us	roleSeparator (optional): role values separator.
fr-fr	roleSeparator (optionnel) : séparateur des valeurs de rôle.

en-us	../media/logos/logo_bpi.png
fr-fr	../media/logos/logo_bpi.png

en-us	Contact
fr-fr	Contact

en-us	install_handler_libs
fr-fr	install_handler_libs

en-us	../../../media/icons/personal.png
fr-fr	../../../media/icons/personal.png

en-us	SVN nightly builds
fr-fr	Extraction nocturne du dépôt SVN

en-us	Datas around the authentication process.
fr-fr	Données concernant le processus d'authentification.

en-us	Options: redirection port and protocol
fr-fr	Des options : port de redirection et protocole

en-us	Manager virtual host is used to serve configuration interface and local documentation.
fr-fr	L'hôte virtuel du manager est utilisé pour servir l'interface de configuration et la documentation locale.

en-us	Exceptions: allow anonymous access for specific URLs (connectors, etc.)
fr-fr	Exceptions : autoriser l'accès anonyme pour les URLs spécifiques (connecteurs, etc.)

en-us	/_detail/icons/terminal.png?id=documentation
fr-fr	/_detail/icons/terminal.png?id=documentation

en-us	Verification URL: URL used to verifiy the BrowserID assertion.
fr-fr	URL de vérification : URL utilisée pour vérifier l'assertion BrowserID.

en-us	To do this in Manager, go in General Parameters > Advanced Parameters > Notifications.
fr-fr	pour ce faire dans le manager, aller dans Paramètres généraux > Paramètres avancés > Notifications.

en-us	$_auth eq LDAP or $_auth eq DBI
fr-fr	$_auth eq LDAP or $_auth eq DBI

en-us	The conditions are checked in alphabetical order of comments.
fr-fr	Les conditions sont examinées dans l'ordre alphabétique des commentaires.

en-us	For CentOS/RHEL:
fr-fr	Pour CentOS/RHEL :

en-us	RDBI
fr-fr	RDBI

en-us	Standard virtual host directives, to serve portal pages:
fr-fr	Directives standard d'hôte virtuel pour servir les pages du portail :

en-us	Allow from all
fr-fr	Allow from all

en-us	RewriteRule ^/saml/.* /index.pl </IfModule>
fr-fr	RewriteRule ^/saml/.* /index.pl </IfModule>

en-us	Password   -> ...
fr-fr	Password   -> ...

en-us	http://www.cpantesters.org/distro/L/Lemonldap-NG-Manager.html
fr-fr	http://www.cpantesters.org/distro/L/Lemonldap-NG-Manager.html

en-us	The chosen logo file must be in portal applications logos directory (portal/skins/common/apps/).
fr-fr	Le logo choisi doit se trouver dans le répertoire des logos des applications (portal/skins/common/apps/).

en-us	You need Web::ID package.
fr-fr	Le paquet Web::ID est nécessaire.

en-us	yum install lemonldap-ng
fr-fr	yum install lemonldap-ng

en-us	http://www.youtube.com/watch?v=OJGB6jdN34Q
fr-fr	http://www.youtube.com/watch?v=OJGB6jdN34Q

en-us	Apache is not configured to authenticate users !
fr-fr	Apache is not configured to authenticate users !

en-us	Order of categories in the menu
fr-fr	Ordre des catégories dans le menu

en-us	You can allow these users instead of reject them:
fr-fr	On peut autoriser ces utilisateurs au lieu de les rejeter :

en-us	http://search.cpan.org/~massyn/Auth-Yubikey_WebClient/
fr-fr	http://search.cpan.org/~massyn/Auth-Yubikey_WebClient/

en-us	So HTTP Basic Autentication is managed trough an HTTP header (Authorization), that can be forged by LL::NG, with this precautions:
fr-fr	Ainsi l'authentification basique HTTP est gérée par des en-têtes HTTP (Autorisation), qui peut être générée par LL::NG, avec les précautions suivantes :

en-us	clean Handler cache
fr-fr	nettoyer le cache des agents

en-us	ServerName zimbra.example.com  
fr-fr	ServerName zimbra.example.com  

en-us	user login
fr-fr	nom de connexion

en-us	notice for good authentications or external exchange (SAML, OpenID,…)
fr-fr	notice pour les authentifications réussies et les échanges externes (SAML, OpenID,…)

en-us	Mail headers:
fr-fr	En-têtes de courriel :

en-us	Install it to trust packages:
fr-fr	L'installer pour certifier les paquets :

en-us	Application list: display categories and applications allowed for the user
fr-fr	Liste des applications : affiche les catégories et applications autorisée pour l'utilisateur

en-us	portalSkin
fr-fr	portalSkin

en-us	ldapPpolicyControl
fr-fr	ldapPpolicyControl

en-us	Build your packages
fr-fr	Construire les paquets

en-us	Confirmation mail subject: Subject of mail sent when password change is asked (default: [LemonLDAP::NG] Password reset confirmation)
fr-fr	Sujet du message de confirmation : sujet du courriel envoyé lorsque le changement de mot-de-passe est demandé (défaut: [LemonLDAP::NG] Password reset confirmation)

en-us	SOAP based for client-server software, specific development, …
fr-fr	Basé sur SOAP pour les logiciels client-serveur, les développements spécifiques, …

en-us	Advanced features
fr-fr	Fonctionnalités avancées

en-us	Application name (optional): Application name (visible in Twitter)
fr-fr	Nom d'application (optionel) : nom de l'application (visible dans Twitter)

en-us	Main internal databases are:
fr-fr	Les principales bases de données internes sont :

en-us	See installation pages to know how install and use it.
fr-fr	Voir les pages d'installation pour apprendre à l'installer et l'utiliser.

en-us	nickname
fr-fr	nickname

en-us	Performances
fr-fr	Performances

en-us	LL::NG can use a white list or a black list to filter allowed OpenID domains.
fr-fr	LL::NG peut utiliser une liste blanche ou noire pour filtrer les domaines OpenID autorisés.

en-us	Reload virtual host
fr-fr	Recharger l'hôte virtuel

en-us	URL: URL of your society
fr-fr	URL: URL de votre organisation

en-us	Informix
fr-fr	Informix

en-us	_whatToTrace ipAddr
fr-fr	_whatToTrace ipAddr

en-us	Allow login from IDP: allow a user to connect directly from an IDP link.
fr-fr	Authentification depuis le fournisseur autorisée : autorise l'utilisateur à se connecter directement depuis un lien de l'IDP.

en-us	PerlResponseHandler ModPerl::Registry </Files>
fr-fr	PerlResponseHandler ModPerl::Registry </Files>

en-us	Path: keep ^/cas/ unless you have change Apache portal configuration file.
fr-fr	Chemin : laisser ^/cas/ sauf si le fichier de configuration Apache du portail a été modifiée.

en-us	Then, go in WebID parameters:
fr-fr	Ensuite, aller dans les paramètres WebID:

en-us	authChoiceModules
fr-fr	authChoiceModules

en-us	/_detail/icons/wizard.png?id=documentation
fr-fr	/_detail/icons/wizard.png?id=documentation

en-us	translation memory directory = [path/to/trunk/build/lemonldap-ng]/omegat.files/zz/tm/
fr-fr	Répertoire des mémoires de traduction = [chemin/vers/trunk/build/lemonldap-ng]/omegat.files/zz/tm/

en-us	Please refer to Liferay documentation to enable LDAP provisionning.
fr-fr	Se reporter à la documentation Liferay pour activer l'alimentation LDAP.

en-us	Zimbra preauth key
fr-fr	Clef de pré-authentification Zimbra

en-us	applications:bugzilla_logo.png
fr-fr	applications:bugzilla_logo.png

en-us	package SSOExtensions;   sub function1 {
fr-fr	package SSOExtensions;   sub function1 {

en-us	LemonLDAP::NG allows to store user logins and login attempts in their persistent session.
fr-fr	LemonLDAP::NG permet de stocker les connexions et tentatives dans les sessions persistantes.

en-us	All lemonldap-ng tools are in /usr/share/lemonldap-ng/bin/
fr-fr	Tous les outils lemonldap-ng se trouvent dans /usr/share/lemonldap-ng/bin/

en-us	../../../../media/documentation/liferay_6.png
fr-fr	../../../../media/documentation/liferay_6.png

en-us	Store user password in session data: see password store documentation.
fr-fr	Stocker le mot-de-passe de l'utilisateur dans les données de session : voir la documentation sur le stockage du mot-de-passe.

en-us	If the rule evaluation is true, the corresponding skin is applied.
fr-fr	Si la règle correspond, le thème correspondant est appliqué.

en-us	The configuration is done in Apache, in a virtual host.
fr-fr	La configuration est effectuée dans Apache, dans les hôtes virtuels.

en-us	This module is also available on GitHub.
fr-fr	Ce module est également disponible sur GitHub.

en-us	Go in General parameters > Portal > Captcha:
fr-fr	Aller à Paramètres généraux » Portail » Captcha :

en-us	HTML templates: in <lang> tags, add your translation, they will be automaticaly used
fr-fr	Les modèles HTML: dans les balises <lang>, ajoutez vos traductions, elles seront automatiquement utilisées

en-us	DBI Pivot from user table
fr-fr	Pivot DBI pour la table utilisateur

en-us	Authorization
fr-fr	Autorisations

en-us	Identity provider: how forward user identity
fr-fr	Fournisseur d'identité : comment transférer l'identité

en-us	Timestamp of session creation
fr-fr	Date et heure (timestamp) de la création de la session

en-us	Mandatory: if set to On, then session will not open if this attribute is not given by IDP.
fr-fr	Obligatoire : si activé, les sessions ne seront ouvertes que si l'attribut est fourni par l'IDP.

en-us	Key: application name
fr-fr	Key : nom d'application

en-us	http://static.springsource.org/spring-security/site/
fr-fr	http://static.springsource.org/spring-security/site/

en-us	headers_map: map OBM internal field to LL::NG header
fr-fr	headers_map: établit la correspondance entre les champs internes d'OBM et les en-têtes LL::NG

en-us	MySQL
fr-fr	MySQL

en-us	'directory_umask' => '007',?
fr-fr	'directory_umask' => '007',?

en-us	Notification send function (index.pl/notification):
fr-fr	Fonction d'envoi de notifications (index.pl/notification):

en-us	A computer with a GNU/Linux or recent UNIX system
fr-fr	Un serveur équipé d'un GNU/Linux ou d'un système UNIX récent

en-us	LL::NG is designed using Model–View–Controller software architecture, so you just have to change HTML/CSS files to custom portal.
fr-fr	LL::NG a été conçu en utilisant l'architecture logicielle Modèle–Vue–Controlleur, ainsi vous avez juste à modifier les fichiers HTML/CSS pour personnaliser son portail.

en-us	To learn more about using Apache as reverse-proxy, see Apache documentation.
fr-fr	Pour en savoir plus sur l'utilisation d' Apache en reverse-proxy, consultez la documentation d'Apache.

en-us	See the README to know how install and configure it.
fr-fr	Voir le README pour l'installer et le configurer.

en-us	firstname
fr-fr	firstname

en-us	Bibliothèque Publique d'Information
fr-fr	Bibliothèque Publique d'Information

en-us	Known problems
fr-fr	Problèmes connus

en-us	secureTokenExpiration
fr-fr	secureTokenExpiration

en-us	The configuration is the same as the LDAP module.
fr-fr	La configuration est la même que mour le module LDAP.

en-us	../pages/playground/playground.html
fr-fr	../pages/playground/playground.html

en-us	DBI Password column
fr-fr	Colonne du mot-de-passe DBI

en-us	}?);
fr-fr	}?);

en-us	You have to change it to match your admin user (or use other conditions like group membership, or any other rule based on a session variable).
fr-fr	Il faut la changer pour correspondre au nouvel administrateur (ou utiliser une autre conditions telle l'appartenance aux groupes ou tout autre règle basée sur des variables de session).

en-us	LemonLDAP::NG is also able to catch logout request on protected applications, with different behavior:
fr-fr	LemonLDAP::NG peut également intercepter les requêtes de déconnexion des applications protégées, avec différent comportements :

en-us	dbiAuthChain
fr-fr	dbiAuthChain

en-us	The menu is displayed if authentication is successful.
fr-fr	Le menu est affiché si l'authentification est réussie.

en-us	Certificate authorities file
fr-fr	Fichiers des autorités de certification

en-us	Handler status page
fr-fr	Page de statut de l'agent

en-us	AuthName "LL::NG Manager"
fr-fr	AuthName "LL::NG Manager"

en-us	dwho
fr-fr	dwho

en-us	../../../../media/documentation/googleapps-menu.png
fr-fr	../../../../media/documentation/googleapps-menu.png

en-us	Local cache
fr-fr	Cache local

en-us	vi LocalSettings.php
fr-fr	vi LocalSettings.php

en-us	You can add this repository to have recent packages:
fr-fr	Ajouter ce dépôt pour avoir les paquets les plus récents :

en-us	Each module can be activated trough a rule, using user session information.
fr-fr	Chaque module peut être activé via une règle en utilisant les informations de session de l'utilisateur.

en-us	You have to create the branch by yourself
fr-fr	Il faut toutefois créer manuellement la branche

en-us	print "Connected user: ".$_SERVER{HTTP_AUTH_USER};
fr-fr	print "Connected user: ".$_SERVER{HTTP_AUTH_USER};

en-us	Configure MediaWiki virtual host like other protected virtual host.
fr-fr	Configurer l'hôte virtuel Mediawiki comme n'importe quel autre hôte virtuel protégé.

en-us	../pages/contact.html
fr-fr	../pages/contact.html

en-us	Logout on EndSession end point
fr-fr	Déconnexion via point d'accès EndSession

en-us	Use our own YUM repository.
fr-fr	Utiliser votre propre dépôt YUM.

en-us	../../../css/print.css
fr-fr	../../../css/print.css

en-us	managerTreeAutoClose
fr-fr	managerTreeAutoClose

en-us	appsListOrder
fr-fr	appsListOrder

en-us	Configuration text editor
fr-fr	Éditeur de configuration en mode text

en-us	Secondary LL::NG structure
fr-fr	Systèe LL::NG secondaire

en-us	Django is a high-level Python Web framework that encourages rapid development and clean, pragmatic design.
fr-fr	Django est un framework web de haut niveau écrit en Python qui favorise le développement rapide et propre et un design pragmatique.

en-us	Home
fr-fr	Accueil

en-us	When you use the multiple sessions restriction parameters, sessions are parsed for each authentication unless you use an Apache::Session::Browseable module.
fr-fr	Lorsque sont activées les paramètres de restriction d'ouverture de session, celles-ci sont toutes examinées à chaque nouvelle authentification sauf lorsqu'un module de la famille Apache::Session::Browseable est utilisé.

en-us	Then the second rule will be applied first, so every authenticated user will access to /pub/admin directory.
fr-fr	Alors la seconde règle est appliquée en premier, donc tous les utilisateurs authentifiés pourront accéder au répertoire /pub/admin.

en-us	"\@example.com"
fr-fr	"\@example.com"

en-us	You have to register the media identifer in your user backend (LDAP or SQL) to match the yubikey with a real user.
fr-fr	Il faut enregistrer le matériel dans le backend utilisateurs (LDAP ou SQL) pour le faire correspondre à un utilisateur.

en-us	protect the manager by Apache configuration
fr-fr	protéger le manager par configuration d'Apache

en-us	documentation:1.0:applications
fr-fr	documentation:1.0:applications

en-us	A day has 24 hours, and a week 7 days, so the value contains 168 bits, converted into 42 hexadecimal characters.
fr-fr	Un jour a 24 heures et une semaine 7 jours, donc la valeur contient 168 bits, convertie en 42 caractères hexadécimaux.

en-us	../documentation/current/installrpm.html
fr-fr	../documentation/current/installrpm.html

en-us	Such configuration can have some security problems:
fr-fr	Une telle configuration peut engendrer des problèmes de sécurité :

en-us	Client secret: Client secret given by OP
fr-fr	Secret client : secret client donné par l'OP

en-us	Password expiration workflow
fr-fr	Procédé d'expiration du mot-de-passe

en-us	It is recommended to use optional_no_ca since WebID doesn't use certificate authorities :
fr-fr	Il est recommandé d'utiliser « optional_no_ca » car WebID n'utilise pas d'autorité de certification :

en-us	<OrganizationDisplayName xml:lang="en">Example</OrganizationDisplayName>
fr-fr	<OrganizationDisplayName xml:lang="en">Exemple</OrganizationDisplayName>

en-us	documentation:remote-principle.png
fr-fr	documentation:remote-principle.png

en-us	The configuration name is the same that files, so lmConf-1, lmConf-2, etc.
fr-fr	Le nom de la configuration est le même que pour File : lmConf-1, lmConf-2, etc...

en-us	Install the module:
fr-fr	Installer le module :

en-us	An OpenID server with CAS authentication
fr-fr	Un serveur OpenID avec une authentification CAS

en-us	pages/contact.html
fr-fr	pages/contact.html

en-us	Want Assertions Signed: set to On to require that received assertions are signed.
fr-fr	Exiger des assertions signées : mettre à « activé » pour exiger de recevoir des assertions signées.

en-us	You can add, delete or modify a virtual host here.
fr-fr	Il est possible d'ajouter, effacer ou modifier un hôte virtuel ici.

en-us	Google Apps can use SAML to authenticate users, behaving as an SAML service provider, as explained here.
fr-fr	Les applications Google peuvent utiliser SAML pour authentifier les utilisateurs, en se comportant comme des fournisseurs de service SAML, tel qu'expliqué ici.

en-us	Yubikey secret key
fr-fr	Clef secrète Yubikey

en-us	Configure LemonLDAP::NG to use MySQL as main database
fr-fr	Configurer LemonLDAP::NG pour utiliser MySQL comme base de données principale

en-us	Configure your new backend (create SQL database,…)
fr-fr	Configurer le nouveau backend (creer la base de données SQL,…)

en-us	name
fr-fr	nom

en-us	They will be tested in the specified order.
fr-fr	Ils seront testés dans l'ordre indiqué.

en-us	Select Demonstration for authentication, user and password backend.
fr-fr	Selectionner Démonstration pour les backends authentification, utilisateurs et mots-de-passe.

en-us	HTTPS
fr-fr	HTTPS

en-us	Gendarmerie Nationale
fr-fr	Gendarmerie Nationale

en-us	Password expire warning : number of seconds between password expiration and the date from which user is warned his password will expire.
fr-fr	Délai d'avertissement d'expiration du mot-de-passe : nombre de secondes entre la date d'avertissement et l'expiration effective.

en-us	'manage_template' =>  $_SERVER['HTTP_AUTH_SUPERADMIN'],
fr-fr	'manage_template' =>  $_SERVER['HTTP_AUTH_SUPERADMIN'],

en-us	Use Safe jail: set to 'Off' to disable Safe jail.
fr-fr	Utiliser la cage sécurisée : mettre à 'Désctivé' pour désactiver la cage sécurisée (Safe).

en-us	LDAP server can check password strength, and LL::NG portal will display correct errors (password too short, password in history, etc.)
fr-fr	Le server LDAP server peut vérifier la solidité du mot de passe et le portail LL::NG affichera les erreurs correctes (mot-de-passe trop court, dans l'historique, etc…)

en-us	Facebook is a famous social network service.
fr-fr	Facebook est un célèbre réseau social.

en-us	ref: a reference that can be used later to know what has been notified and when
fr-fr	ref : une référence qui peut être utilisée plus tard pour connaître ce qui a été notifié et quand

en-us	Template parameters are defined in source code.
fr-fr	Des paramètres modèles sont définis dans le code source.

en-us	Current: to extract all configuration history
fr-fr	Current : pour extraire tout l'historique de la configuration

en-us	A name
fr-fr	Un nom

en-us	managerCss
fr-fr	managerCss

en-us	Lanyrd 
fr-fr	Lanyrd 

en-us	Apache authentication module will set the REMOTE_USER environment variable, which will be used by LL::NG to get authenticated user.
fr-fr	Les modules d'authentification Apache renseignent la variable d'environnement REMOTE_USER, qui sera utilisée par LL::NG pour obtenir le nom d'utilisateur authentifié.

en-us	Users
fr-fr	Utilisateurs

en-us	(create one if none is present)
fr-fr	(en créer un à défaut)

en-us	// ---- Unused values ?
fr-fr	// ---- Unused values ?

en-us	../media/icons/xfmail.png
fr-fr	../media/icons/xfmail.png

en-us	screenshots:1.1:mailreset:mailreset_step3.png
fr-fr	screenshots:1.1:mailreset:mailreset_step3.png

en-us	You need to declare the new url in the manager: Portal → URL: https://auth.example.com/sslok/
fr-fr	Il faut declarer la nouvelle url dans le manager : Portail → URL: https://auth.example.com/sslok/

en-us	https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Mozilla/Persona/FAQ?redirectlocale=en-US&redirectslug=Persona%2FFAQ#How_does_Persona_compare_to_OpenID.3F
fr-fr	https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Mozilla/Persona/FAQ?redirectlocale=en-US&redirectslug=Persona%2FFAQ#How_does_Persona_compare_to_OpenID.3F

en-us	'superadmin' => $_SERVER['HTTP_AUTH_SUPERADMIN'],
fr-fr	'superadmin' => $_SERVER['HTTP_AUTH_SUPERADMIN'],

en-us	Deny from all
fr-fr	Deny from all

en-us	prereq 
fr-fr	prereq 

en-us	Configure local cache first.
fr-fr	Configurer d'abord le cache local.

en-us	Dailymotion
fr-fr	Dailymotion

en-us	lemonldap-ng-users@ow2.org
fr-fr	lemonldap-ng-users@ow2.org

en-us	It can be used just to share authentication or to share user's attributes following the OpenID Simple Registration Extension 1.0 (SREG) specification.
fr-fr	Ce peut être utilisé pour partager l'authentification et pour partager les attributs utilisateurs en suivant les spécifications OpenID Simple Registration Extension 1.0 (SREG).

en-us	Security recommendation
fr-fr	Recommendation de sécurité

en-us	Writing rules and headers
fr-fr	Écrire les règles et en-têtes

en-us	To allow the Login History tab in Menu, configure it in General Parameters > Portal > Menu > Modules (see portal menu configuration).
fr-fr	Pour activer l'onglet de l'historique de connexion dans le menu, le configurer dans Paramètres généraux > Portail > Menu > Modules (voir la configuration du menu du portail).

en-us	/_detail/icons/bug.png?id=contact
fr-fr	/_detail/icons/bug.png?id=contact

en-us	Liferay virtual host in Apache
fr-fr	Hôte virtuel Liferay dans le manager

en-us	Configuration and sessions in MySQL
fr-fr	Configuration et sessions dans MySQL

en-us	BrowserID (Mozilla Persona)
fr-fr	BrowserID (Mozilla Persona)

en-us	http://search.cpan.org/perldoc?Apache::Session::MySQL
fr-fr	http://search.cpan.org/perldoc?Apache::Session::MySQL

en-us	Note that variables designed by $xx correspond to the name of the exported variables or macro names.
fr-fr	Noter que les variables designées par $xx correspondent au nom de variables exportées ou de noms de macro.

en-us	exportedHeaders
fr-fr	exportedHeaders

en-us	Please see the next chapter to learn how build an official tarball from SVN files.
fr-fr	Voir le chapître suivant pour savoir comment construire une archive officielle depuis les fichiers SVN.

en-us	make dist
fr-fr	make dist

en-us	Alias dereference: How to manage LDAP aliases.
fr-fr	Déréférence d'alias : comment gérer les alias LDAP.

en-us	my-profile.eu
fr-fr	my-profile.eu

en-us	Deletion example in Perl
fr-fr	Exemple d'effacement en Perl

en-us	Entry Identifier
fr-fr	Identifiant d'entrée

en-us	'notificationWildcard' => 'allusers',
fr-fr	'notificationWildcard' => 'allusers',

en-us	http://mail.ow2.org/wws/arc/lemonldap-ng-changes
fr-fr	http://mail.ow2.org/wws/arc/lemonldap-ng-changes

en-us	>
fr-fr	>

en-us	https://metacpan.org/module/Apache::Session::Browseable::Redis
fr-fr	https://metacpan.org/module/Apache::Session::Browseable::Redis

en-us	Handler does not see SSO cookies (because it is not in main domain) and redirects user on Portal
fr-fr	L'agent n'intercepte pas de cookie SSO (car il n'est pas dans le même domaine) et redirige l'utilisateur vers le portail

en-us	dbiUserPassword
fr-fr	dbiUserPassword

en-us	../../../download.html#contributions
fr-fr	../../../download.html#contributions

en-us	For the certificate, you can build it from the signing private key registered in Manager.
fr-fr	Pour le certificate, vous pouvez le construire en signant la clef privée enregistrée dans le Manager.

en-us	ldapGroupBase
fr-fr	ldapGroupBase

en-us	Choose “Apache” as authentication module (“General Parameters » Authentication modules » Authentication module”)
fr-fr	Choisir “Apache” comme module d'authentification (“Paramètres généraux » Modules d'authentification » Module d'authentification”)

en-us	managerPassword
fr-fr	managerPassword

en-us	applications:drupal_logo.png
fr-fr	applications:drupal_logo.png

en-us	get user attributes
fr-fr	obtenir les attributs utilisateurs

en-us	An apache virtual host protected by LemonLDAP::NG Handler must be registered in LemonLDAP::NG configuration.
fr-fr	Un hôte virtuel apache protégé par un agent LemonLDAP::NG doit être enregistré dans la configuration LemonLDAP::NG.

en-us	documentation:liferay_6.png
fr-fr	documentation:liferay_6.png

en-us	Access rule
fr-fr	Règle d'accès

en-us	Set macros: compute configured macros
fr-fr	Installe les macros : calcule les macros demandées

en-us	//"userobm_delegation"          => ,
fr-fr	//"userobm_delegation"          => ,

en-us	dbiPasswordMailCol
fr-fr	dbiPasswordMailCol

en-us	Click on Metadata and set manually the metadata of the service, using France Connect endpoints.
fr-fr	Cliquer sur Métadonnées et définir manuellement les métadonnées du service, en utilisant les points terminaux France Connect.

en-us	RewriteRule ^/openidserver/.* /index.pl
fr-fr	RewriteRule ^/openidserver/.* /index.pl

en-us	Grant LemonLDAP::NG access
fr-fr	Autoriser l'accès pour LemonLDAP::NG

en-us	http://www.lambdaprobe.org
fr-fr	http://www.lambdaprobe.org

en-us	Attribute storing index
fr-fr	Attribut où stocker les index

en-us	http://www.wikipedia.org
fr-fr	http://www.wikipedia.org

en-us	apt-get update
fr-fr	apt-get update

en-us	ldapBindDN
fr-fr	ldapBindDN

en-us	The log level can be set with Apache LogLevel parameter.
fr-fr	Le niveau de journalisation peut être configuré via le paramètre LogLevel d'Apache.

en-us	openssl req -new -key lemonldap-ng-priv.key -out cert.csr openssl x509 -req -days 3650 -in cert.csr -signkey lemonldap-ng-priv.key -out cert.pem
fr-fr	openssl req -new -key lemonldap-ng-priv.key -out cert.csr openssl x509 -req -days 3650 -in cert.csr -signkey lemonldap-ng-priv.key -out cert.pem

en-us	For security reason, a cookie provided for a domain cannot be sent to another domain.
fr-fr	Pour des raisons de sécurité, un cookie fournit par un domaine ne peut être transmit à un autre.

en-us	Cache::Cache
fr-fr	Cache::Cache

en-us	print "$res notification(s) have been deleted\n"; }
fr-fr	print "$res notification(s) have been deleted\n"; }

en-us	You can also use Facebook as user database.
fr-fr	On peut également utiliser Facebook comme base de données utilisateurs.

en-us	Activation: Set to On to enable Common Domain Cookie support.
fr-fr	Activation : mettre à « activé » pour activer le support du domaine commun de cookie.

en-us	http://modauthkerb.sourceforge.net/
fr-fr	http://modauthkerb.sourceforge.net/

en-us	Logout user from current application and from Lemonldap::NG and redirect it to http://intranet/
fr-fr	Déconnecte l'utilisateur de l'application courante et de Lemonldap::NG le redirige vers http://intranet/

en-us	→ User session has expired or handler does not have access to the same Apache::Session database than the portal
fr-fr	→ La session de l'utilisateur a expiré ou l'agent n'a pas accès à la même base de données Apache::Session que le portail

en-us	../pages/documentation/1.4/internalproxy.html
fr-fr	../pages/documentation/1.4/internalproxy.html

en-us	Copy the content of this file in the textarea.
fr-fr	Copier le contenu de ce fichie dans l'emplacement dédié.

en-us	For example, to forward login ($uid) and password ($_password if password is stored in session):
fr-fr	Par exemple, pour exporter l'identifiant ($uid) et le mot-de-passe ($_password si le mot-de-passe est stocké dans la session):

en-us	By default, anonymous bind is used.
fr-fr	Par défaut, une connexion anonyme est utilisée.

en-us	Authentication contexts
fr-fr	Contextes d'authentification

en-us	# SSO protection
fr-fr	# Protection SSO

en-us	phpLDAPadmin will connect to the directory with a static DN and password, and so will not request authentication anymore.
fr-fr	phpLDAPadmin se connecte au serveur avec un DN et un mot-de-passe statique et ne requiert ainsi aucune authentification.

en-us	Use MySQL for Lemonldap::NG configuration
fr-fr	Utiliser MySQL pour la configuration de Lemonldap::NG

en-us	Session lifetime for cronjob
fr-fr	Durée de vie des sessions pour la tâche planifiée

en-us	Include LemonLDAP::NG configuration in your main Apache configuration:
fr-fr	Incluez la configuration LemonLDAP::NG dans celle d'Apache :

en-us	Choice of any certificate attribute as user main login
fr-fr	Choix de n'importe quel attribut du certificat comme nom d'utilisateur principal

en-us	rpmbuild -ta SOURCES/lemonldap-ng-VERSION.tar.gz
fr-fr	rpmbuild -ta SOURCES/lemonldap-ng-VERSION.tar.gz

en-us	Apache based protection allow to be independent from WebSSO, so Manager will always be reachable even if WebSSO configuration is corrupted.
fr-fr	Une protection basée sur Apache permet d'être indépendant du WebSSO, ainsi le manager est toujours accessible même si la configuration du WebSSO est corrompue.

en-us	http://mb-c.pro/en/archives/7657
fr-fr	http://mb-c.pro/en/archives/7657

en-us	You can create a special virtual host and use Apache rewrite module to switch between open and protected hosts:
fr-fr	Vous pouvez créer un hôte virtuel particulier et utiliser le module rewrite d'Apache pour choisir entre le site ouvert et le protégé :

en-us	Fail2ban
fr-fr	Fail2ban

en-us	Select Metadata, and unprotect the field to paste the following value:
fr-fr	Selectionner Metadata, et déprotéger le champ pour y mettre :

en-us	Regular expression
fr-fr	Expression régulière

en-us	Authenticate: contact authentication database to check credentials
fr-fr	Authentifie : contacte le dispositif d'authentication pour vérification

en-us	css/screen.css
fr-fr	css/screen.css

en-us	cp ValveLemonLDAPNG.jar server/lib/
fr-fr	cp ValveLemonLDAPNG.jar server/lib/

en-us	Install cron jobs
fr-fr	Installer les tâches planifiées (cron)

en-us	Virtual host
fr-fr	Hôte virtuel

en-us	... </IDPSSODescriptor>
fr-fr	... </IDPSSODescriptor>

en-us	translations
fr-fr	traductions

en-us	header_remote_user_conversion 
fr-fr	header_remote_user_conversion 

en-us	portalDisplayAppslist
fr-fr	portalDisplayAppslist

en-us	ldapConfBase: Notifications branch DN.
fr-fr	ldapConfBase : DN de la branche des notifications.

en-us	icons:flags:fr.png
fr-fr	icons:flags:fr.png

en-us	checkLogonHours($ssoLogonHours, '', '', '1')
fr-fr	checkLogonHours($ssoLogonHours, '', '', '1')

en-us	1_admin
fr-fr	1_admin

en-us	User choice done if authentication choice was used
fr-fr	Choix de l'utilisateur si le backend d'authentification Choice a été utilisé

en-us	A virtual host contains:
fr-fr	Un hôte vituel contient :

en-us	Role Based Access Control (RBAC)
fr-fr	Contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC)

en-us	Manager menu organization
fr-fr	Organisation du menu du manager

en-us	Any SAML Service Provider, for example:
fr-fr	Tout fournisseur de service SAML, par exemple:

en-us	To achieve this, you can create a rule in the Manager: select General Parameters > Portal > Customization > Skin display rules on click on “New key”.
fr-fr	Pour le réaliser, il faut créer une règle dans le manager : choisir paramètres généraux > Portail > Personnalisation > Règle d'affichage du thème et cliquer sur “Nouvelle clef”.

en-us	User: where collect user data
fr-fr	Utilisateurs: où trouver les données utilisateurs

en-us	Remote LL::NG
fr-fr	LL::NG distant

en-us	authenticate users
fr-fr	authentifier les utilisateurs

en-us	Handler gets session get from cookie and gets session
fr-fr	L'agent récupère la session en utilisant la valeur du cookie

en-us	^/obm-sync
fr-fr	^/obm-sync

en-us	Multiple backends stack
fr-fr	Empiler de multiples backends

en-us	Roles as simple values of a user attribute
fr-fr	Rôles comme simple valeur d'attribut utilisateur

en-us	So you have just to declare this header for the virtual host in Manager.
fr-fr	Il suffit donc de déclarer cet en-tête pour l'hôte virtuel dans le manager.

en-us	# SOAP functions for configuration access (disabled by default)
fr-fr	# Fonctions SOAP pour accéder à la configuration (désactivées par défaut)

en-us	Install dependencies on your system
fr-fr	Installer les dépendances sur le système

en-us	It simplifies the build of a protected area with a few changes in the application.
fr-fr	Il simplifie la construction d'une aire protégée avec peu d'impact sur les applications.

en-us	notifications_explorer_create.png
fr-fr	notifications_explorer_create.png

en-us	http://test1.example.com
fr-fr	http://test1.example.com

en-us	Twitter application key
fr-fr	Clef d'application de Twitter

en-us	If you define mail contents in Manager, HTML templates will not be used.
fr-fr	Si les contenus sont définis dans le manager, les modèles HTML ne sont pas utilisés.

en-us	SAML service providers: Registered SP
fr-fr	Fournisseurs de service SAML : SP enregistrés

en-us	portalDisplayChangePassword
fr-fr	portalDisplayChangePassword

en-us	For each IDP, you can configure attributes that are collected.
fr-fr	Pour chaque IDP, il faut configurer les attributs à collecter.

en-us	It should works on every browser:
fr-fr	Ça doit marcher avec tous les navigateurs :

en-us	apt-cache search lemonldap-ng
fr-fr	apt-cache search lemonldap-ng

en-us	By default, the manager is restricted to the user 'dwho' (default backend is Demo).
fr-fr	Par défaut, l'accès au manager est restreint à l'utilisateur "dwho" (le backend par défaut est Demo).

en-us	If no value, disable group searching.
fr-fr	La recherche des groupes est désactivé si cette valeur est vide.

en-us	../../../media/screenshots/1.1/mailreset/mailreset_step3.png
fr-fr	../../../media/screenshots/1.1/mailreset/mailreset_step3.png

en-us	Notifications: messages displayed to connected users
fr-fr	Notifications: messages à afficher aux utilisateurs connectés

en-us	SSLCertificateFile: Server certificate
fr-fr	SSLCertificateFile : certificat serveur

en-us	../css/screen.css
fr-fr	../css/screen.css

en-us	The path to the lock directory
fr-fr	Le chemin du répertoire des verrous

en-us	Salesforce is not able to read metadata, you must fill the information into a form.
fr-fr	Salesforce ne peut pas lire les métadatas, il faut les indiquer dans un formulaire.

en-us	../../../media/documentation/ha-apache.png
fr-fr	../../../media/documentation/ha-apache.png

en-us	It is advised to use separate session backends for standard sessions, SAML sessions and CAS sessions, in order to manage index separately.
fr-fr	Il est préférable d'utiliser des bases de sessions séparées pour les sessions standard, SAML et CAS afin de gérer séparemment les index.

en-us	http://linuxfr.org/news/sortie-de-lemonldapng-11
fr-fr	http://linuxfr.org/news/sortie-de-lemonldapng-11

en-us	/usr/share/lemonldap-ng/bin/lemonldap-ng-cli
fr-fr	/usr/share/lemonldap-ng/bin/lemonldap-ng-cli

en-us	File session backend
fr-fr	Backend de sessions File

en-us	If no value, will use first NameID Format activated in metadata.
fr-fr	Si aucune valeur n'est indiquée, le premier format de NameID activé dans les métadatas sera utilisé.

en-us	Mail filter: Filter to find user from its mail (default: (&(mail=$mail)(objectClass=inetOrgPerson)))
fr-fr	Filtre mail : filtre pour trouver l'utilisateur à partir de son mail (défaut: (&(mail=$mail)(objectClass=inetOrgPerson)))

en-us	CAS login: the session key used to fill user login (value will be transmitted to CAS clients).
fr-fr	Identifiant CAS : la clef de session à utiliser pour compléter le login (valeur transmise au clients CAS).

en-us	http://search.cpan.org/perldoc?Apache2::URI#unescape_url
fr-fr	http://search.cpan.org/perldoc?Apache2::URI#unescape_url

en-us	authenticate: check if user is authenticated; if not, redirect it to the portal
fr-fr	authenticate : vérifie que l'utilisateur est authentifié ; sinon, il est redirigé vers le portail

en-us	(default: find)
fr-fr	(défaut: find)

en-us	Nov 2011: LINUXOID - Единая аутентификация для веб-приложений с LemonLDAP::NG
fr-fr	Nov 2011 : LINUXOID - Единая аутентификация для веб-приложений с LemonLDAP::NG

en-us	"userobm_perms"                 => "HTTP_OBM_PERMS",
fr-fr	"userobm_perms"                 => "HTTP_OBM_PERMS",

en-us	Next, configure SOAP for your remote servers
fr-fr	Ensuite, configurer SOAP pour les serveurs distants

en-us	→ The specified virtual host was not configured in Manager.
fr-fr	→ L'hôte virtuel utilisé n'est pas configuré dans le manager.

en-us	By default, mail content are empty in order to use HTML templates:
fr-fr	Par défaut, les messages sont vides afin d'utiliser les modèles HTML :

en-us	2 kind of files may be translated:
fr-fr	2 types de fichiers peuvent être traduits :

en-us	../../../media/applications/drupal_logo.png
fr-fr	../../../media/applications/drupal_logo.png

en-us	Then, go in Yubikey parameters:
fr-fr	Ensuite, aller dans les paramètres Yubikey:

en-us	LemonLDAP::NG wiki uses Dokuwiki!
fr-fr	Le wiki LemonLDAP::NG est un Dokuwiki !

en-us	authenticationLevel
fr-fr	authenticationLevel

en-us	ID Token max age: If defined, LL::NG will check the date of ID token and refuse it if it is too old
fr-fr	Durée de vie max des jetons : si défini, LL::NG examinera la date du jeton d'identification et refusera les jetons trop anciens

en-us	Put LemonLDAP::NG tarball in %_topdir/SOURCES
fr-fr	Mettre l'archive LemonLDAP::NG dans %_topdir/SOURCES

en-us	Berlin
fr-fr	Berlin

en-us	This module is not part of LL::NG distibution, and can be found on CPAN: Apache::Session::LDAP.
fr-fr	Ce module ne fait pas partie de la distribution LL::NG, et se trouve sur le CPAN : Apache::Session::LDAP.

en-us	roleKey: key in the HTTP header containing roles.
fr-fr	roleKey : nom de l'en-tête HTTP contenant les rôles.

en-us	dbiUser
fr-fr	dbiUser

en-us	../pages/screenshots.html
fr-fr	../pages/screenshots.html

en-us	The secondary portal is declared in the Manager of the main LL::NG structure (else user will be rejected).
fr-fr	Le portail secondaire est declaré dans le Manager du système LL::NG principal comme une application (sinon les utilisateurs seront rejetés).

en-us	Distinguished name
fr-fr	Nom distinct (distinguished name)

en-us	You can also use symbolic links in conf.d or sites-available Apache directory.
fr-fr	On peut aussi utiliser des liens symboliques dans le répertiore conf.d ou sites-available d'Apache.

en-us	error 
fr-fr	error 

en-us	To protect the manager, you have to choose one or both of :
fr-fr	Pour protéger le manager, il faut choisir l'une où les deux solutions :

en-us	../../../media/icons/utilities.png
fr-fr	../../../media/icons/utilities.png

en-us	Certificate
fr-fr	Certificat

en-us	Use packages provided by Debian.
fr-fr	Utiliser les paquets fournis par Debian.

en-us	screenshots:1.1:mailreset:mailreset_step5.png
fr-fr	screenshots:1.1:mailreset:mailreset_step5.png

en-us	http://en.wikipedia.org/wiki/Central_Authentication_Service
fr-fr	http://fr.wikipedia.org/wiki/Central_Authentication_Service

en-us	You can also add some other parameters
fr-fr	On peut également ajouter quelques autres paramètres

en-us	For example with this rule on the access parameter:
fr-fr	Par exemple avec cette règle sur le paramètre access :

en-us	SMTPServer
fr-fr	SMTPServer

en-us	These parameters are not mandatory to run SAML service, but can help to customize it:
fr-fr	Ces paramètres ne sont pas obligatoires pour faire fonctionner le service SAML, mais peuvent aider à leur personnalisation :

en-us	'loginHistoryEnabled' => '1',
fr-fr	'loginHistoryEnabled' => '1',

en-us	User tries to access protected application, his request is catched by Handler
fr-fr	Lorsqu'un utilisateur tente d'accéder à une application protégée, il est intercepté par l'agent (handler)

en-us	OAuth 2.0 Token Endpoint: not used here
fr-fr	OAuth 2.0 Token Endpoint : pas utilisé ici

en-us	Variables that can be used in rules and headers
fr-fr	Variables qui peuvent être utilisées dans les règles et en-têtes

en-us	'email' => $_SERVER['HTTP_AUTH_MAIL'],
fr-fr	'email' => $_SERVER['HTTP_AUTH_MAIL'],

en-us	Catch error pages:
fr-fr	Capture des pages d'erreur :

en-us	The Multiple system can :
fr-fr	Le système Multiple peut :

en-us	This page do not reference all error messages, but only the frequentest
fr-fr	Cette page ne référence pas tous les messages d'erreur, mais simplement les plus fréquents

en-us	JWKS data timeout: After this time, LL::NG will do a request to get a fresh version of JWKS data.
fr-fr	Durée de vie de la donnée JWKS : au delà de ce délai, LL::NG effectuera une requête pour rafraîchir la donnée JWKS.

en-us	http://search.cpan.org/perldoc?Apache::Session::Oracle
fr-fr	http://search.cpan.org/perldoc?Apache::Session::Oracle

en-us	An example is given under the source tree : lemonldap-ng-portal/example/index.fcgi
fr-fr	Un exemple est disponible dans l'arborescence des sources : lemonldap-ng-portal/example/index.fcgi

en-us	STORAGECONFFILE: location of default storage configuration file (default: /usr/local/lemonldap-ng/etc/lemonldap-ng.ini)
fr-fr	STORAGECONFFILE : emplacement du du fichier de configuration du stockage par défaut (défaut : /usr/local/lemonldap-ng/etc/lemonldap-ng.ini)

en-us	when computed virtual attribute 'msDS-User-Account-Control-Computed' as 6th flag set to 8, the password is considered expired.
fr-fr	lorsque l'attribut virtuel compilé 'msDS-User-Account-Control-Computed' a le drapeau 6th positionné à 8, le mot de passe est considéré comme expiré.

en-us	nothing here...
fr-fr	rien ici...

en-us	You can then use this default SSL configuration, for example in the head of /etc/lemonldap-ng/portal-apache2.conf:
fr-fr	Il est possible d'utiliser cette configuration SSL par défaut, par exemple en tête de /etc/lemonldap-ng/portal-apache2.conf :

en-us	For example, to allow only users with a strong authentication level:
fr-fr	Par exemple, pour n'autoriser que les utilisateurs authentifiés fortement :

en-us	proxy
fr-fr	proxy

en-us	It can works with external modules to extends its functionalities.
fr-fr	Il peut utiliser des modules externes pour étendre ses fonctionnalités.

en-us	Authentication level: authentication level for this module.
fr-fr	Niveau d'authentification : niveau d'authentification accordé à ce module.

en-us	Only the condition is not mandatory.
fr-fr	Seule la condition n'est pas exigée.

en-us	Then in exported variables, you can ask only for :
fr-fr	Ensuite dans les « variables exportées », on ne peut demander que :

en-us	Recursive: activate recursive group functionality (default: 0).
fr-fr	Récursivité : active la fonctionnalité récursive (défaut: 0).

en-us	HyperText Markup Language
fr-fr	HyperText Markup Language

en-us	Set local groups: compute configured groups
fr-fr	Installe les groupes locaux : calcule les groupes demandés par la configuration

en-us	Sympa configuration
fr-fr	Configuration Sympa

en-us	Connection settings can be configured differently for authentication process and user process.
fr-fr	Les paramètres de connexion peuvent être configurés différemment pour les processus d'authentification et de recherche d'utilisateur.

en-us	By default, login time and IP address are stored in history, and the error message prompted to the user for failed logins.
fr-fr	Par défaut, le tampon de date et l'adresse IP sont stockés dans l'historique et le message d'erreur affiché à l'utilisateur en cas d'échec.

en-us	+1h: one hour from session creation
fr-fr	+1h : une heure après la création de la session

en-us	overload any LL::NG parameter when a specific backend is used
fr-fr	surcharger n'importe quel paramètre LL::NG en fonction du backend utilisé

en-us	Extract form info: get login/password, certificate, environment variable (depending on authentication module)
fr-fr	Extrait les informations du formulaire: récupère le couple compte/mot-de-passe, le certificat, une variable d'environnement (suivant le module d'authentification)

en-us	This configuration is usable if you want to expose your internal SSO portal to another network (DMZ).
fr-fr	Cette configuration est utilisable l'on soujaite exposer un portail SSO interne à une autre réseau (DMZ).

en-us	Default rule: who can access to the application
fr-fr	Règle default : qui peut accéder à l'application

en-us	http://auth.example.com/saml/metadata
fr-fr	http://auth.example.com/saml/metadata

en-us	To use it, edit lemonldap-ng.ini (this is not available trough Manager) and configure:
fr-fr	Pour l'utiliser, éditer lemonldap-ng.ini (ce n'est pas disponible dans le Manager) et configurer :

en-us	</IfModule>  
fr-fr	</IfModule>  

en-us	For using SP-initiated mode, you must create your salesforce domain.
fr-fr	Pour utiliser le mode initié par le SP, il faut créer le domaine salesforce.

en-us	/_detail/icons/flags/ua.png?id=press
fr-fr	/_detail/icons/flags/ua.png?id=press

en-us	../documentation/current/notifications.html
fr-fr	../documentation/current/notifications.html

en-us	TLS client
fr-fr	Client TLS

en-us	Change password: update password column in authentication table matching user
fr-fr	Changement de mot-de-passe : met à jour le champ mot-de-passe de la table d'authentification correspondant à l'utilisateur

en-us	You can also use the certificate instead of public key in SAML metadata, see SAML service configuration
fr-fr	On peut aussi utiliser le certificat au lieu de la clef publique dans les métadatas SAML, voir configuration du service SAML

en-us	# Perl script
fr-fr	# Perl script

en-us	DokuWiki offline version
fr-fr	DokuWiki version hors-ligne

en-us	Full access control
fr-fr	Contrôle d'accès complet

en-us	Demonstration backend has hard coded user accounts:
fr-fr	Le backend de démonstration dispose de compte codés en dur :

en-us	Generic articles
fr-fr	Articles génériques

en-us	Allow only users with a LimeSurvey role
fr-fr	Autorise seulement les utilisateurs avec un rôle LimeSurvey

en-us	http://linuxfr.org/news/sortie-de-lemonldapng-version-10
fr-fr	http://linuxfr.org/news/sortie-de-lemonldapng-version-10

en-us	print "Connected user: ".$ENV{HTTP_AUTH_USER};
fr-fr	print "Connected user: ".$ENV{HTTP_AUTH_USER};

en-us	Deploy Apache configuration
fr-fr	Deployer la configuration Apache

en-us	Inside this jail, you can access to:
fr-fr	Dans cette cage, on peut accéder aux éléments suivants :

en-us	By default, default values are used.
fr-fr	Sauf modification, les valeurs par défaut sont utilisées.

en-us	Log with the dwho account and go on http://manager.example.com
fr-fr	Connectez-vous avec le compte dwho sur http://manager.example.com

en-us	../media/icons/personal.png
fr-fr	../media/icons/personal.png

en-us	Display Name: should be displayed on IDP, this is often your society name
fr-fr	Nom affiché (display name) : peut être affiché par le fournisseur d'identité (IDP), this is often your society name

en-us	Create a redirection script, called login.pl:
fr-fr	Créer un script de redirection, appelé login.pl:

en-us	VirtualHost>
fr-fr	VirtualHost>

en-us	none: no access control, the server will answer without checking if the user is authorized for the service (this is the default)
fr-fr	none : pas de contrôle d'accès, le serveur répond sans contrôler si l'utilisateur est autorisé à accéder au service (c'est la valeur par défaut)

en-us	To avoid having group dn stored in sessions datas, you can use a macro to rewrite memberOf:
fr-fr	Pour éviter de stocker les dn dans votre base de sessions, vous pouvez utiliser une macro pour réécrire memberOf :

en-us	Outlook Web App 
fr-fr	Outlook Web App 

en-us	http://search.cpan.org/dist/Apache-Session-LDAP/
fr-fr	http://search.cpan.org/dist/Apache-Session-LDAP/

en-us	PerlResponseHandler ModPerl::Registry
fr-fr	PerlResponseHandler ModPerl::Registry

en-us	valeur
fr-fr	valeur

en-us	^/logout
fr-fr	^/logout

en-us	The GPG key can be downloaded here: rpm-gpg-key-ow2
fr-fr	La clef GPG peut être téléchargée ici : rpm-gpg-key-ow2

en-us	Change as user: enable to perform password modification with credentials of connected user.
fr-fr	Change comme utilisateur : active la modification du mot-de-passe avec les éléments d'authentification de l'utilisateur connecté.

en-us	→ You tried to activate Status module without localStorage.
fr-fr	→ Le module Status est activé sans localStorage.

en-us	SOAP
fr-fr	SOAP

en-us	Authentication: how check user credentials
fr-fr	Authentification : comment examiner les données utilisateur d'authentification

en-us	ldapBase
fr-fr	ldapBase

en-us	LL::NG can delegate authentication to an OpenID server.
fr-fr	LL::NG peut deleguer l'authentification à un serveur OpenID.

en-us	Radius authentication level
fr-fr	Niveau d'authentification de Radius

en-us	_casPTserviceID = Proxy ticket value
fr-fr	_casPTserviceID = Proxy ticket value

en-us	LDAP session backend
fr-fr	Backend de sessions LDAP

en-us	icons:chat.png
fr-fr	icons:chat.png

en-us	For example, macro “macro1” will be computed before macro “macro2”: so, expression of macro2 may involve value of macro1.
fr-fr	Par exemple, la macro “macro1” sear calculée avant la macro “macro2” : donc l'expression de macro2 peut utiliser la valeur $macro1.

en-us	Signed Authentication Request: set to On to always sign authentication request.
fr-fr	Requête d'authentification signée : mettre à « activé » pour toujours signer les requêtes d'authentifications.

en-us	If the message contains check boxes, the user has to check all of them else he can not access to the portal and get his session cookie.
fr-fr	Si le message contient des cases à cocher, l'utilisateur doit toutes les cocher, sinon il ne peut obtenir de cookie de session.

en-us	Activation in login form: set to 1 to display captcha in login form
fr-fr	Activation dans le formulaire de connexion : mettre à 1 pour activer le captcha dans ce formulaire

en-us	Test::POD
fr-fr	Test::POD

en-us	Attributes and macros
fr-fr	Attributs et macros

en-us	Manager translation
fr-fr	Traduction du manager

en-us	You should grab some informations:
fr-fr	Il faut récolter quelques informations:

en-us	Default use case:
fr-fr	Cas général:

en-us	Before, you have to create the virtual host manager.your.domain in the manager and set a rules, else access to the manager will be denied.
fr-fr	Avant, il faut créer l'hôte virtuel manager.your.domain dans le manager et mettre une règle, sinon l'accès au manager sera interdit.

en-us	Due to Handler API change in 1.9, you need to set these attributes in lemonldap-ng.ini and not in Manager, for example:
fr-fr	Suite au changement de l'API du handler dans la version 1.9, il est nécessaire de définir ces attributs dans le fichier lemonldap-ng.ini et non dans le Manager, par exemple:

en-us	If no metadata is available, you need to write them in the textarea.
fr-fr	À défaut de métadonnée, il faut les écrire.

en-us	Let this parameter empty to disable the checking.
fr-fr	Laisser ce paramètre vide pour désactiver ce contrôle.

en-us	A little floating menu can be added to application with this simple Apache configuration:
fr-fr	Un petit menu flottant peut être ajouté aux applications par une seimple configuration Apache :

en-us	Then each parameter is one value of the attribute description, prefixed by its key.
fr-fr	Ensuite, chaque paramètre est une valeur de l'attribut description, prefixé par sa clef.

en-us	Multi modules display
fr-fr	Affichage des modules de Multi

en-us	icons:utilities.png
fr-fr	icons:utilities.png

en-us	'manage_label' =>  $_SERVER['HTTP_AUTH_SUPERADMIN'] );
fr-fr	'manage_label' =>  $_SERVER['HTTP_AUTH_SUPERADMIN'] );

en-us	→ The cache has been created by another user than Apache's user.
fr-fr	→ Le cache a été créé par un autre utilisateur que celui d'Apache.

en-us	Writer URL: URL used by SAML IDP to write the cookie.
fr-fr	URL d'écriture : URL utilisée par l'IdP SAML pour écrire le cookie.

en-us	../media/icons/wizard.png
fr-fr	../media/icons/wizard.png

en-us	Javascript protection: set httpOnly flag, to avoid cookie been caught by javascript code
fr-fr	Protection Javascript : active le drapeau httpOnly pour éviter que le cookie ne soit accessible par code javascript

en-us	To allow the manager to reload the configuration, register the reload virtual host name in the hosts of the server:
fr-fr	Pour autoriser le manager à recharger la configuration, enregistrer le nom d'hôte virtuel de rechargement dans le fichier hosts du serveur :

en-us	../media/screenshots/1.1/mailreset/mailreset_step3.png
fr-fr	../media/screenshots/1.1/mailreset/mailreset_step3.png

en-us	This page can be browsed for example by MRTG using the MRTG monitoring script.
fr-fr	Cette page peut être parcourue par exemple par MRTG en utilisant le script de surveillance MRTG.

en-us	Display-Name
fr-fr	Display-Name

en-us	Attribute Authority
fr-fr	Autorité d'attributs

en-us	<notification> element(s) :
fr-fr	élément(s) <notification> :

en-us	Changelog
fr-fr	Journal des changements

en-us	sudo apachectl configtest sudo apachectl restart
fr-fr	sudo apachectl configtest sudo apachectl restart

en-us	sudo make install
fr-fr	sudo make install

en-us	You can customize logs by redefining userNotice() and userError() methods, directly in lemonldap-ng.ini
fr-fr	On peut personnaliser les fonctions de journalisation en redéfinissant les méthodes userNotice() et userError(), directement dans lemonldap-ng.ini

en-us	User ID
fr-fr	User ID

en-us	Send login in Auth-User:
fr-fr	Envoi de l'identifiant dans Auth-User:

en-us	Redirection to the remote type portal
fr-fr	Redirection vers le portail de type remote

en-us	Montreal
fr-fr	Montréal

en-us	install_portal_libs
fr-fr	install_portal_libs

en-us	Users search base: Base of search in the LDAP directory.
fr-fr	Base de recherche des utilisateurs : base de recherche de l'annuaire LDAP.

en-us	OW2 Con
fr-fr	OW2 Con

en-us	The faster.
fr-fr	Le plus rapide.

en-us	In this case, see how convert header into environment variable.
fr-fr	Dans ce cas, voir comment convertir les en-têtes en variable d'environnement.

en-us	Users module: SAML
fr-fr	Module utilisateurs : SAML

en-us	http://www.slideshare.net/coudot/cas-openid-saml-concepts-diffrences-et-exemples-10219360
fr-fr	http://www.slideshare.net/coudot/cas-openid-saml-concepts-diffrences-et-exemples-10219360

en-us	Zimbra Handler parameters
fr-fr	Paramètres du handler Zimbra

en-us	http://zimbra.lan/service/preauth
fr-fr	http://zimbra.lan/service/preauth

en-us	After configuring SAML Service, you can export metadata to your partner Service Provider.
fr-fr	Après avoir configuré le service SAML, exporter les métadonnéesvers le fournisseur de service partenaire.

en-us	Set also the configuration URI with https://accounts.google.com/.well-known/openid-configuration, and JWKS refresh, for example every day: 86400.
fr-fr	Préciser alors l'URI de configuration avec https://accounts.google.com/.well-known/openid-configuration, et le rafraîchissement JWKS, par exemple pour chaque jour : 86400.

en-us	../media/logos/logo_ucanss.png
fr-fr	../media/logos/logo_ucanss.png

en-us	Your EntityID, often use as metadata URL, by default #PORTAL#/saml/metadata.
fr-fr	Votre EntityID, souvent utilisé comme URL des métadatas, par défaut #PORTAL#/saml/metadata.

en-us	),
fr-fr	),

en-us	Multiple domains: enable cross domain mechanism (without this, you cannot extend SSO to other domains)
fr-fr	Domaines multiples : active le mécanisme inter-domaines (sans ceci, on ne peut pas étendre le SSO aux autres domaines)

en-us	Put your own files instead of ow2.cert, ow2.key, ow2-ca.cert:
fr-fr	Placer vos propres fichiers au lieu de ow2.cert, ow2.key, ow2-ca.cert:

en-us	../pages/references.html
fr-fr	../pages/references.html

en-us	Kerberos
fr-fr	Kerberos

en-us	You can also find on this page the SVN tarball if you want to test latest features.
fr-fr	On peut aussi trouver sur cette page l'archive SVN pour tester les dernières évolutions.

en-us	documentation:1.0:portal
fr-fr	documentation:1.0:portal

en-us	ldapPwdEnc
fr-fr	ldapPwdEnc

en-us	Then you can have different parameters for each stored in a Perl hash entry named multi:
fr-fr	Ensuite on peut avoir différents paramètres pour chacun, stockés dans une table de hachage Perl nommée multi :

en-us	../pages/default_sidebar.html
fr-fr	../pages/default_sidebar.html

en-us	Logging application access
fr-fr	Trace des accès aux applications

en-us	Freshmeat
fr-fr	Freshmeat

en-us	Starting performances
fr-fr	Performances au démarrage

en-us	ldapBindPassword
fr-fr	ldapBindPassword

en-us	API key: API key from Twitter
fr-fr	Clef d'API: clef d'API donnée par Twitter

en-us	To edit SSO cookie parameters, go in Manager, General Parameters > Cookies:
fr-fr	Pour modifier les paramètres du cookie SSO, aller dans le manager, Paramètres généraux > Cookies :

en-us	tomcat 
fr-fr	tomcat 

en-us	'portalSkin' => 'pastel',
fr-fr	'portalSkin' => 'pastel',

en-us	^/(?i)index.php\?.*access.*access
fr-fr	^/(?i)index.php\?.*access.*access

en-us	Header name
fr-fr	Nom d'en-tête

en-us	Restrict /admin to administrators group
fr-fr	Restreint /admin au groupe des administrateurs

en-us	documentation:conferences
fr-fr	documentation:conferences

en-us	For example, to configure the File configuration backend:
fr-fr	Par exemple, pour configurer le backend de configuration File :

en-us	lemonldap-ng-dev@ow2.org
fr-fr	lemonldap-ng-dev@ow2.org

en-us	Configure your DNS server to resolve names with your server IP.
fr-fr	Configurer le serveur DNS pour résoudre les noms avec l'adresse IP de votre serveur.

en-us	Browseable session backend
fr-fr	Backend de session explorable

en-us	Configure the Auth-User header.
fr-fr	Configurer l'en-tête Auth-User.

en-us	Heidelberg
fr-fr	Heidelberg

en-us	This backend allows to chain authentication method, for example to failback to LDAP authentication if Remote authentication failed…
fr-fr	Ce backend permet de chaîner des méthodes d'authentification, par exemple pour basculer sur une authentification LDAP si l'authentification amont a échouée…

en-us	Import from LDAP: Yes (see presentation)
fr-fr	Import from LDAP: Yes (voir présentation)

en-us	Anti iframe protection: will kill parent frames to avoid some well known attacks
fr-fr	Protection anti-iframe : ferme la frame parente pour éviter des attaques bien connues

en-us	Mpm-worker works faster and LemonLDAP::NG use the thread system for best performance.
fr-fr	Mpm-worker est plus rapide et LemonLDAP::NG utilise le système de threads pour de meilleures performances.

en-us	Timezone of the user, set with javascript from standard login form (will be empty if other authentication methods are used)
fr-fr	Timezone de l'utilisateur, renseignée par javascript dans le formulaire d'authentification (vide si une autres méthode d'authentification est utilisée)

en-us	https://gist.github.com/njh/2432427
fr-fr	https://gist.github.com/njh/2432427

en-us	Authentication: how authenticate users
fr-fr	Authentification: comment authentifier les utilisateurs

en-us	Export sAMAccountName in a variable declared in exported variables
fr-fr	Exporter sAMAccountName dans la liste des variables exportées

en-us	documentation:latest:notifications
fr-fr	documentation:latest:notifications

en-us	Add then extension configuration, for example:
fr-fr	Puis, configuration de l'extension, par exemple :

en-us	Must be secured by network access control.
fr-fr	Doit être securisé par un contrôle d'accès réseau.

en-us	Apache authentication level
fr-fr	Niveau d'authentification d'Apache

en-us	unprotect
fr-fr	unprotect

en-us	Form replay parameters
fr-fr	Paramètres de rejeu de formulaires

en-us	logout_app_sso http://intranet/
fr-fr	logout_app_sso http://intranet/

en-us	Demonstration
fr-fr	Démonstration

en-us	If CAS login is not set, it uses General Parameters » Logs » REMOTE_USER data, which is set to uid by default
fr-fr	Si le login CAS n'est pas défini, la donnée Paramètres généraux » Journalisation » REMOTE_USER est utilisée, mise à uid par défaut

en-us	};
fr-fr	};

en-us	You can change it quick with a sed command.
fr-fr	On peut le changer rapidement par une commande sed.

en-us	../documentation/current/prereq.html
fr-fr	../documentation/current/prereq.html

en-us	Lemonldap\:\:NG \: Bad password for .* \(<HOST>\)  # Option:  ignoreregex # Notes.:  regex to ignore.
fr-fr	Lemonldap\:\:NG \: Bad password for .* \(<HOST>\)  # Option:  ignoreregex # Notes.:  regex to ignore.

en-us	http://www.openldap.org/doc/admin24/overlays.html#Reverse%20Group%20Membership%20Maintenance
fr-fr	http://www.openldap.org/doc/admin24/overlays.html#Reverse%20Group%20Membership%20Maintenance

en-us	000000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF000000
fr-fr	000000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF000000

en-us	For remote servers, you can use SOAP session backend in cunjunction to increase security for remote server that access through an unsecure network
fr-fr	Pour les serveurs distants, vous pouvez utiliser le module SOAP d'accès aux sessions en complément pour augmenter la sécurité de ces serveurs qui accèdent aux sessions au travers d'un réseau non sûr

en-us	Parameters:
fr-fr	Paramètres:

en-us	Update your /etc/hosts to map SSO URLs to localhost:
fr-fr	Mettez à jour votre /etc/hosts pour faire correspondre les URLs du SSO à votre machine :

en-us	checkLogonHours
fr-fr	checkLogonHours

en-us	To use Active Directory as LDAP backend, you must change few things in the manager :
fr-fr	Pour utiliser Active Directory comme serveur LDAP, vous devez effectuer quelques modifications dans le manager :

en-us	To see available actions, do:
fr-fr	Pour connaître les actions possibles, lancer :

en-us	This is also true for:
fr-fr	C'est disponible pour :

en-us	LL::NG can delegate authentication to a CAS server.
fr-fr	LL::NG peut déléguer l'authentification à un serveur CAS.

en-us	Installation from the tarball
fr-fr	Installation depuis l'archive

en-us	https://metacpan.org/release/Net-Facebook-Oauth2
fr-fr	https://metacpan.org/release/Net-Facebook-Oauth2

en-us	Files *.pl>
fr-fr	Files *.pl>

en-us	FastCGI support
fr-fr	Support FastCGI

en-us	"admin0\@global.virt" : $uid
fr-fr	"admin0\@global.virt" : $uid

en-us	https://auth.sso.sbay.org/
fr-fr	https://auth.sso.sbay.org/

en-us	User is redirected on protected application, with his new cookie
fr-fr	L'utilisateur est redirigé vers l'application demandée avec son nouveau cookie

en-us	CAS authentication will automatically add a logout forward rule on CAS server logout URL in order to close CAS session on LL::NG logout.
fr-fr	L'authentification CAS ajoute automatiquement une règle de renvoi après déconnexion sur l'URL de déconnexion du serveur CAS afin de clore la session CAS lors de la déconnexion LL::NG.

en-us	The first will allow to configure SSO for the alfresco webapp, and the other for the share webapp.
fr-fr	Le premier autorise la configuration du SSO pour la webapp Alfresco et l'autre pour la webapp partagée.

en-us	By default, Tomcat provides a file called users.xml to manage authentication:
fr-fr	Par défaut, Tomcat fournit un fichier nommé users.xml pour gérer l'authentification :

en-us	Handler
fr-fr	Agent (Handler)

en-us	Press
fr-fr	Presse

en-us	Register partner Service Provider on LemonLDAP::NG
fr-fr	Enregistrer le fournisseur de service dans LemonLDAP::NG

en-us	customhead.tpl : HTML header markups (like CSS, js inclusion)
fr-fr	customhead.tpl : en-têtes HTML (tels les inclusions CSS, js)

en-us	/_detail/logos/logo_bpi.png?id=references
fr-fr	/_detail/logos/logo_bpi.png?id=references

en-us	../media/logos/sgs_white_small.jpg
fr-fr	../media/logos/sgs_white_small.jpg

en-us	# Uncomment this to activate status module
fr-fr	# Uncomment this to activate status module

en-us	LDAP sever can block brute-force attacks, and LL::NG will display that account is locked
fr-fr	Le serveur LDAP peut bloquer les attaques par force brute et LL::NG affichera que le compte est bloqué

en-us	[lemonldap-ng] enabled = true port    = http,https filter  = lemonldap action   = iptables-multiport[name=lemonldap, port="http,https"] logpath = /var/log/apache*/error*.log maxretry = 3
fr-fr	[lemonldap-ng] enabled = true port    = http,https filter  = lemonldap action   = iptables-multiport[name=lemonldap, port="http,https"] logpath = /var/log/apache*/error*.log maxretry = 3

en-us	/_detail/screenshots/1.0/sessionsexplorer/tree_light.png?id=screenshots
fr-fr	/_detail/screenshots/1.0/sessionsexplorer/tree_light.png?id=screenshots

en-us	Using Apache::Session::Browseable::MySQL (recommended for best performances)
fr-fr	Utiliser Apache::Session::Browseable::MySQL (recommandé pour de meilleures performances)

en-us	Architecture
fr-fr	Architecture

en-us	PREFIX: installation directory (default: /usr/local)
fr-fr	PREFIX : répertoire d'installation (défaut : /usr/local)

en-us	Logout
fr-fr	Déconnexion

en-us	(support from Windows Server 2003) It is too late for the user to do anything.
fr-fr	(support depuis la version Windows Server 2003) Il est trop tard pour l'utilisateur pour faire quoi que ce soit.

en-us	Modify the portal virtual host to match this example:
fr-fr	Modifier l'hôte virtuel du portail comme suit :

en-us	Force port in redirection
fr-fr	Force le port dans les redirections

en-us	This mechanism can be used to secure access for remote servers that cross an unsecured network to access to LL::NG databases.
fr-fr	Ce mécanisme peut être utilisé pour sécuriser l'accès des serveurs distants qui traversent des réseaux non sécurisés pour accéder aux bases de données de LL::NG.

en-us	Protect the Manager
fr-fr	Protéger le manager

en-us	Authentication level
fr-fr	Niveau d'authentification

en-us	These options are only here to override default values.
fr-fr	Ces options ne sont à utiliser que pour surcharger les valeurs par défaut.

en-us	Configuration can be stored in several formats (SQL, File, LDAP) but must be shared over the network if you use more than 1 server.
fr-fr	La configuration peut être stockée sous plusieurs formats (SQL, File, LDAP) mais doit être partégée via le réseau si on utilise plus d'un serveur.

en-us	For example, if you are using AD as authentication backend, you can use sAMAccountName for the Windows NameID format.
fr-fr	Par exemple, si vous utilisez Active-Directory comme système d'authentification, vous pouvez utiliser sAMAccountName come format de NameID Windows.

en-us	You can choose other Makefile targets:
fr-fr	On peut choisir d'autres cibles du Makefile :

en-us	To do this, use the Manager, and go in Virtual Hosts branch.
fr-fr	Pour ce faire, utiliser le manager, et aller dans la branche Virtual Hosts.

en-us	getAttributes(cookieValue): get elements stored in session
fr-fr	getAttributes(cookieValue) : retourne les éléments stockés dans la session

en-us	passwordDB
fr-fr	passwordDB

en-us	insert a loop around the HTML printing, starting with the object creation (→new)
fr-fr	insérer une boucle autour de l'affichage HTML, démarrant avec la création de l'objet (→new)

en-us	To create a variable, you've just to map a user attributes in LL::NG using Variables » Exported variables.
fr-fr	Pour créer une variable, il faut simplement associer des attributs utilisateurs dans LL::NG en utilisant Variables » Variables exportées.

en-us	../../../media/icons/gpg.png
fr-fr	../../../media/icons/gpg.png

en-us	Storage
fr-fr	Stockage

en-us	Authorization is controlled only by Handlers.
fr-fr	Les autorisations sont vérifiées seulement par les agents (handlers).

en-us	Apache::Session
fr-fr	Apache::Session

en-us	CDBI / RDBI
fr-fr	CDBI / RDBI

en-us	Identity provider proxy: LL::NG can be used as proxy translator between systems talking SAML, OpenID, CAS, …
fr-fr	Proxy de fournisseurs d'identités : LL::NG peut être utilisé comme traducteur mandataire entre systèmes comprenant SAML, OpenID, CAS, …

en-us	$mailR
fr-fr	$mailR

en-us	Three options:
fr-fr	Trois options :

en-us	IfModule auth_kerb_module>
fr-fr	IfModule auth_kerb_module>

en-us	Since MySQL does not have always transaction feature, Apache::Session::MySQL has been designed to use MySQL locks.
fr-fr	Comme MySQL ne dispose pas toujours de dispositif de transaction, Apache::Session::MySQL a été conçu en utilisant les verrous MySQL.

en-us	notificationStorage
fr-fr	notificationStorage

en-us	Configure the access rules.
fr-fr	Configurer les règles d'accès.

en-us	Before installing the packages, install all dependencies.
fr-fr	Avant d'installer les paquets, installer toutes les dépendances.

en-us	Secure configuration access
fr-fr	Securiser l'accès à la configuration

en-us	LmCookieDomainToReplace: string to replace in Set-Cookie header
fr-fr	LmCookieDomainToReplace : chaîne à remplacer dans l'en-tête Set-Cookie

en-us	/_detail/icons/xfmail.png?id=contact
fr-fr	/_detail/icons/xfmail.png?id=contact

en-us	Chain: DBI chain, including database driver name and database name (for example: dbi:mysql:database=lemonldapng;host=localhost).
fr-fr	Chaîne : chaîne DBI, contenant le nom de driver et le nom de la base de données (par exemple : dbi:mysql:database=lemonldapng;host=localhost).

en-us	RPMs are available on the Download page.
fr-fr	Les paquets RPM sont disponibles sur la page de téléchargement.

en-us	See how configure logging in Tomcat .
fr-fr	Voir how configure logging in Tomcat .

en-us	... </AttributeAuthorityDescriptor>
fr-fr	... </AttributeAuthorityDescriptor>

en-us	//"userobm_archive"             => ,
fr-fr	//"userobm_archive"             => ,

en-us	Sessions module: set Lemonldap::NG::Common::Apache::Session::SOAP for SOAP session backend.
fr-fr	Module de sessions : mettre Lemonldap::NG::Common::Apache::Session::SOAP pour le backend de session SOAP.

en-us	See Debian Lenny upgrade.
fr-fr	Voir la mise à jour de Debian Lenny.

en-us	Portal checks authentication
fr-fr	Le portail examine les données d'authentification

en-us	See https://developers.facebook.com/apps on how to do that.
fr-fr	Voir https://developers.facebook.com/apps pour en savoir plus.

en-us	Regexp for password generation: Regular expression used to generate the password (default: [A-Z]{3}[a-z]{5}.\d{2})
fr-fr	Regexp pour la génération de mot-de-passe : expression régulière utilisée pour générer le mot-de-passe (défaut : [A-Z]{3}[a-z]{5}.\d{2})

en-us	Redirect on forbidden: use 302 instead 403
fr-fr	Redirections pour les accès interdits : utilise 302 au lieu de 403

en-us	Password backend
fr-fr	Module de gestion de mots-de-passe

en-us	Resolution Rule: rule that will be applied to preselect an IDP for a user.
fr-fr	Règle de résolution : règle à appliquer pour pré-sélectionner cet IDP.

en-us	If not set, the secret token is calculated using the general encryption key.
fr-fr	S'il n'est pas renseigné, le jeton secret est calculé en utilisant la clef de chiffrement générale.

en-us	The plugin will check the REMOTE_USER environment variable to get the connected user.
fr-fr	Ce plugin utilise la variable d'environnement REMOTE_USER pour récupérer le nom d'utilisateur connecté.

en-us	Compatible password modification
fr-fr	Compatibilité des modifications de mots-de-passe

en-us	perl-Lemonldap-NG-Manager: CPAN - Manager modules
fr-fr	perl-Lemonldap-NG-Manager : CPAN - modules manager

en-us	This concerns all parameters for the Attribute Authority metadata section
fr-fr	Ceci concerne tous les paramètres de la section « autorité d'attributs » des métadatas

en-us	http://search.cpan.org/perldoc?Apache::Session::Redis
fr-fr	http://search.cpan.org/perldoc?Apache::Session::Redis

en-us	generic_sso
fr-fr	generic_sso

en-us	Common Domain Cookie is also know as WAYF Service.
fr-fr	Le domaine commun de cookie est également connu comme service WAYF.

en-us	http://vhost.example.com/appli1
fr-fr	http://vhost.example.com/appli1

en-us	http://vhost.example.com/appli2
fr-fr	http://vhost.example.com/appli2

en-us	Delete other session
fr-fr	Efface les autres sessions (session unique par utilisateur)

en-us	Contrary to multiple backend stacking, backend choice will present all available authentication methods to users, who will choose the one they want.
fr-fr	Contrairement au dispositif de multiples backends, le dispositif de choix de backend présente à l'utilisateur toutes les méthodes d'authentification disponibles pour qu'il puisse choisir.

en-us	You can configure here which field of LL::NG session will be associated to a NameID format.
fr-fr	Vous pouvez indiquer ici l'attribut de session de LL::NG qui sera associé au format du NameID.

en-us	Configuration of LemonLDAP::NG
fr-fr	Configuration de LemonLDAP::NG

en-us	Perl auto-protected CGI
fr-fr	CGI aito-protégée Perl

en-us	Filters
fr-fr	Filters

en-us	Name
fr-fr	Nom

en-us	You can also modify list of exported variables.
fr-fr	On peut également modifier la liste des variables exportées.

en-us	//"userobom_phone2"             => ,
fr-fr	//"userobom_phone2"             => ,

en-us	https://developers.facebook.com/tools/explorer
fr-fr	https://developers.facebook.com/tools/explorer

en-us	So you can define for example:
fr-fr	Ainsi on peut définir par exemple:

en-us	Go in Manager and create a new OpenID Connect provider.
fr-fr	Aller dans le Manager et créer un fournisseur OpenID-Connect.

en-us	Declare the OpenID Connect Provider in LL::NG
fr-fr	Déclarer le fournisseur OpenID Connect dans LL::NG

en-us	logos:logo_bpi.png
fr-fr	logos:logo_bpi.png

en-us	user
fr-fr	user

en-us	ValveLemonLDAPNG.jar is created under /dist directory.
fr-fr	ValveLemonLDAPNG.jar est créé dans le répertoire /dist.

en-us	2009
fr-fr	2009

en-us	Configuration is not saved if errors occur.
fr-fr	La configuration n'est pas sauvée en cas d'erreur.

en-us	LDAP server can force password change on first connection, and LL::NG portal will display a password change form before opening SSO session
fr-fr	Le serveur LDAP peut imposer le changement de mot-de-passe à la première connexion et le portail LL::NG affichera le formulaire de changement de mot-de-passe avant d'ouvrir la session SSO

en-us	Use “Active Directory” as authentication, userDB and passwordDBbackends,
fr-fr	Utiliser “Active Directory” comme systèmes d'authentification, de gestion des utilisateurs et des mots-de-passe,

en-us	../media/logos/logo-ul.png
fr-fr	../media/logos/logo-ul.png

en-us	stack several times the same module with a different name
fr-fr	empiler plusieurs fois le même module avec un nom différent

en-us	LemonLDAP::NG is used to protect access to intranet.
fr-fr	LemonLDAP::NG est utilisé pour protéger l'accès à l'Intranet.

en-us	LemonLDAP::NG provide a script that allows to edit configuration without graphical interface, this script is called lmConfigEditor and is stored in the LemonLDAP::NG bin/ directory, for example /usr/share/lemonldap-ng/bin:
fr-fr	LemonLDAP::NG fournit un script qui permet d'éditer la configuration sans interface graphique, ce script se nomme lmConfigEditor et se trouvedans le répertoire bin/ de LemonLDAP::NG, par exemple /usr/share/lemonldap-ng/bin :

en-us	Edit /etc/fail2ban/jail.conf
fr-fr	Editer /etc/fail2ban/jail.conf

en-us	//"userobm_mail_perms"          => ,
fr-fr	//"userobm_mail_perms"          => ,

en-us	Sources are currently available on OW2.
fr-fr	Les sources sont disponibles sur OW2.

en-us	In Debian/Ubuntu, install the library through apt-get command
fr-fr	Pour Debian/Ubuntu, installer la librairie via la commande apt-get

en-us	You can also get the LemonLDAP::NG archive and make the package yourself:
fr-fr	On peut également construire les paquets à partir de l'archive LemonLDAP::NG :

en-us	Handler: Apache modules used to protect applications
fr-fr	Agent (Handler): module Apache utilisé pour protéger les applications

en-us	Easy to customize
fr-fr	Facile à personnaliser

en-us	icons:bug.png
fr-fr	icons:bug.png

en-us	http://search.cpan.org/perldoc?Apache::Session::Sybase
fr-fr	http://search.cpan.org/perldoc?Apache::Session::Sybase

en-us	references
fr-fr	Références

en-us	Mail content:
fr-fr	Contenu du courriel :

en-us	//"userobm_samba_home_drive"    => ,
fr-fr	//"userobm_samba_home_drive"    => ,

en-us	Go to Configuration » Authentication:
fr-fr	Aller dans Configuration » Authentication:

en-us	Protected sites:
fr-fr	Sites protégés:

en-us	http://auth.example.com/saml/singleSignOn
fr-fr	http://auth.example.com/saml/singleSignOn

en-us	Change configuration in lemonldap-ng.ini :
fr-fr	Changer la configuration dans lemonldap-ng.ini :

en-us	2012
fr-fr	2012

en-us	2011
fr-fr	2011

en-us	Connection login
fr-fr	Login de connexion

en-us	2010
fr-fr	2010

en-us	uid: coudot
fr-fr	uid: coudot

en-us	<bean id="LemonLDAPNGFilter" class= "org.springframework.security.web.authentication.preauth.header.RequestHeaderPreAuthenticatedProcessingFilter">
fr-fr	<bean id="LemonLDAPNGFilter" class= "org.springframework.security.web.authentication.preauth.header.RequestHeaderPreAuthenticatedProcessingFilter">

en-us	Older versions
fr-fr	Versions précédentes

en-us	Authentication level: authentication level for this module
fr-fr	Niveau d'authentification : niveau d'authentification pour ce module

en-us	A known problematic is that many browser (Firefox, Chrome) remembers the fact that the certificate is not available at a certain time.
fr-fr	Problème connu : de nombreux navigateurs (Firefox, Chrome) enregistrent le fait qu'un certificat n'est pas disponible un certain temps.

en-us	Now you have access to the SP parameters list.
fr-fr	Il est ensuite possible d'accéder à la liste des paramètre du SP :

en-us	Google Migration
fr-fr	Migration Google

en-us	SSL authentication (https) does not seem to be checked anyway.
fr-fr	"SSL authentication (https)" ne semble pas devoir être sélectionné.

en-us	"" : ($mail =~ /^([^@]+)/)[0] .
fr-fr	"" : ($mail =~ /^([^@]+)/)[0] .

en-us	Country
fr-fr	Country

en-us	Cookie name (optional): name of the cookie of primary portal, if different from secondary portal
fr-fr	Nom du cookie (optionnel) : nom du cookie du portail primaire, s'il est différent de celui du portail secondaire

en-us	xguimard
fr-fr	xguimard

en-us	Adapt session lifetime: session lifetime will be adapted from SessionNotOnOrAfter value found in authentication response.
fr-fr	Adaptation de la durée de vie de la session : la durée de vie de la session sera adaptée sur la base de la valeur de SessionNotOnOrAfter dans les réponses d'authentification.

en-us	in the value field, set the field name.
fr-fr	dans le champ valeur, mettre le nom du champ.

en-us	Do not forget to add OBM in applications menu.
fr-fr	Ne pas oblier d'ajouter OBM dans le menu des applications.

en-us	Index
fr-fr	Index

en-us	Just remember its DN for LemonLDAP::NG configuration.
fr-fr	Il faut juste retenir le DN pour la configuration de LemonLDAP::NG.

en-us	Email
fr-fr	Email

en-us	Packages and archives
fr-fr	Paquets et archives

en-us	checkLogonHours($ssoLogonHours)
fr-fr	checkLogonHours($ssoLogonHours)

en-us	Protocol:
fr-fr	Protocole :

en-us	Example of a protected virtual host for a local application:
fr-fr	Exemple d'hôte virtuel protégé pour une application locale :

en-us	Macros
fr-fr	Macros

en-us	To get more information on user (name, mail, etc.), you have to read HTTP headers.
fr-fr	Pour obtenir plus d'information sur l'utilisateur (nom, adresse de courriel, etc...), il faut lire les en-têtes HTTP.

en-us	See security chapter to learn more about writing good rules.
fr-fr	Voir le chapître sécurité pour apprendre comment écrire de bonnes règles.

en-us	de
fr-fr	fr

en-us	Another LL::NG system configured with SAML authentication
fr-fr	Un autre système LL::NG configuré avec authentification SAML

en-us	Issuer module (can be multivalued)
fr-fr	Module fournisseur (peut-être multivalué)

en-us	http://jira.ow2.org
fr-fr	http://jira.ow2.org

en-us	Then you must deploy this domain in order to go on with the configuration.
fr-fr	Ensuite deployer ce domaine pour accéder à sa configuration.

en-us	When LL::NG is configured as OpenID identity provider, users can share their authentication using [PORTAL]/openidserver/[login] where:
fr-fr	Lorsque LL::NG est configuré en fournisseur d'identité OpenID, les utilisateurs peuvent partager leur authentification en utilisant [PORTAIL]/openidserver/[login] où :

en-us	domain
fr-fr	domain

en-us	Users can see their own history in menu, if menu module Login history is enabled.
fr-fr	Les utilisateurs peuvent voir leur historique dans le menu, si le module historique de connexion est activé.

en-us	+30s: 30 seconds from session creation
fr-fr	+30s : 30 secondes après la création de la session

en-us	In Manager, go in General Parameters > Authentication modules and choose Choice for authentication.
fr-fr	Dans le manager, aller dans Paramètres généraux > Modules d'authentification et choisir Choice pour l'authentification.

en-us	dn
fr-fr	dn

en-us	Handler performance
fr-fr	Performance des agents (handlers)

en-us	documentation/current/installdeb.html#llng_repository
fr-fr	documentation/current/installdeb.html#llng_repository

en-us	Then it creates the session (with attribute filter)
fr-fr	Il crée la sessions (avec le filtre d'attributs)

en-us	If you want to refuse access when a data is missing, just add a “!” before the key name
fr-fr	Pour imposer qu'une valeur soit renseignée, ajouter un ”!” devant le nom de clef

en-us	Access Control List
fr-fr	Liste de contrôle d'accès

en-us	Install rpm-build package
fr-fr	Install rpm-build package

en-us	One user by IP address: 2 users can not open a session with the same IP.
fr-fr	Un utilisateur par adresse IP : 2 utilisateurs ne peuvent ouvrir de sessions avec la même adresse IP.

en-us	ldapSetPassword
fr-fr	ldapSetPassword

en-us	skip: all is open!
fr-fr	skip : tout est ouvert !

en-us	Easy import/export through LDIF files
fr-fr	Import/export facilité via les fichiers LDIF

en-us	dbi:mysql:dbname=sessions
fr-fr	dbi:mysql:dbname=sessions

en-us	Just run the tar command:
fr-fr	Lancer implement la commande tar :

en-us	name => foaf:name
fr-fr	nom => foaf:name

en-us	Syslog facility
fr-fr	Facilité syslog

en-us	Advanced
fr-fr	Avancé

en-us	You need to restart Tomcat to apply changes.
fr-fr	Un redémarrage de Tomcat est nécessaire pour appliquer les changements.

en-us	You can then set the access rule.
fr-fr	Définir ensuite les règles d'accès.

en-us	Central Authentication Service
fr-fr	Central Authentication Service

en-us	quickstart
fr-fr	Démarrage rapide

en-us	OpenID 2.0 support is closed since 20th April 2015.
fr-fr	Le support OpenID-2.0 esl clos depuis le 20 avril 2015.

en-us	en
fr-fr	fr

en-us	Tomcat
fr-fr	Tomcat

en-us	RPM
fr-fr	RPM

en-us	ldapGroupAttributeNameGroup
fr-fr	ldapGroupAttributeNameGroup

en-us	Liferay can use LL::NG as an SSO provider but you have to manage how users are created:
fr-fr	Liferay peut utiliser LL::NG comme fournisseur SSO mais il faut gérer la création des comptes utilisateurs :

en-us	Authentication module: SAML
fr-fr	Module d'authentification : SAML

en-us	Required :
fr-fr	Requis :

en-us	You can change this behavior and set a cookie duration, for example:
fr-fr	On peut changer ce comportement et mettre une durée de vie, par exemple :

en-us	And fill it:
fr-fr	et le remplir :

en-us	http://www.slideshare.net/coudot/lemonldapng-un-websso-libre-confoo-2010
fr-fr	http://www.slideshare.net/coudot/lemonldapng-un-websso-libre-confoo-2010

en-us	limesurvey 
fr-fr	limesurvey 

en-us	/_detail/icons/tux.png?id=contact
fr-fr	/_detail/icons/tux.png?id=contact

en-us	Require old password: used only in the password changing module of the menu, will check the old password before updating it
fr-fr	Exige l'ancien mot-de-passe : utilisé seulement dans le module de changement du mot-de-passe du menu, vérifie l'ancien mot-de-passse avant de le changer

en-us	Dokuwiki local configuration
fr-fr	Configuration locale Dokuwiki

en-us	.css: CSS (styles)
fr-fr	.css: CSS (styles)

en-us	to the configuration backend
fr-fr	au système de stockage de la configuration

en-us	Authentication
fr-fr	Authentification

en-us	Date of validation of the notification id
fr-fr	Date de validation de la notification id

en-us	Fields:
fr-fr	Champs :

en-us	Custom Error URL: you can redirect the user to a special page when an error is happening
fr-fr	Custom Error URL : on peut rediriger l'utilisateur sur une page particulière en cas d'erreur

en-us	Manager skin
fr-fr	Thème du manager

en-us	Enable Single Sign-On: check the box.
fr-fr	Enable Single Sign-On: sélectionner.

en-us	Zimbra preauthentication key
fr-fr	Clef de pré-authentification Zimbra

en-us	Configure Bugzilla virtual host like other protected virtual host.
fr-fr	Configurer l'hôte virtuel Bugzilla comme n'importe quel autre hôte virtuel protégé.

en-us	Exported variables
fr-fr	Variables exportées

en-us	ant
fr-fr	ant

en-us	LemonLDAP::NG Common
fr-fr	Fichiers communs LemonLDAP::NG

en-us	Edit the file “auth.conf”, for example:
fr-fr	Éditer le fichier “auth.conf” de Sympa, par exemple :

en-us	Choice modules
fr-fr	Modules de "Choice"

en-us	managerSkin
fr-fr	managerSkin

en-us	Here are some screenshots of 1.2 new features.
fr-fr	Ici se trouvent quelques captures d'écran illustrant les nouvelles fonctionnalités de la version 1.2.

en-us	mailCharset
fr-fr	mailCharset

en-us	It is a Single Sign On protocol similar to OpenID, but based on user email address rather than a URL.
fr-fr	C'est un protocole d'authentification unique (Single Sign On) similaire à OpenID, mais basé sur l'adresse emailde l'utilisateur au lieu d'une URL.

en-us	By default, you will have a manager virtual host define in configuration.
fr-fr	Par défaut, il existe un hôte virtuel défini dans la configuration.

en-us	LL::NG can use two tables:
fr-fr	LL::NG peut utiliser deux tables :

en-us	0.9.4_application_menu.png
fr-fr	0.9.4_application_menu.png

en-us	In Configuration, register the client_id and client_secret given by France Connect
fr-fr	Dans Configuration, enregistrer les client_id et client_secret donnés par France Connect

en-us	documentation:quickstart
fr-fr	documentation:quickstart

en-us	manager: parameters only for Manager
fr-fr	manager : paramètres réservés au manager

en-us	If they really do not please you, override them!
fr-fr	S'ils ne conviennent pas, il peuvent être surchargés.

en-us	//"userobm_mail_server_id"      => ,
fr-fr	//"userobm_mail_server_id"      => ,

en-us	ldap.auth.enabled=true
fr-fr	ldap.auth.enabled=true

en-us	It provides many features:
fr-fr	Il fournit de nombreuses fonctionnalités :

en-us	Apache logging
fr-fr	Journaux d'Apache

en-us	Clément OUDOT's blog
fr-fr	Blog de Clément OUDOT

en-us	../../css/screen.css
fr-fr	../../css/screen.css

en-us	//"userobm_expresspostal"       => ,
fr-fr	//"userobm_expresspostal"       => ,

en-us	ipAddr
fr-fr	ipAddr

en-us	the manager (for internal use only)
fr-fr	le manager (à usage interne seulement)

en-us	yum install mod_auth_kerb
fr-fr	yum install mod_auth_kerb

en-us	OpenID protocol is deprecated.
fr-fr	Le protocole OpenID est obsolète.

en-us	DBI connection string
fr-fr	Chaîne de connexion DBI

en-us	To post user's password, you must enable password storing.
fr-fr	Pour envoyer le mot-de-passe utilisateur, il faut activer le stockage du mot-de-passe.

en-us	→ You do not use the new configuration syntax for application list.
fr-fr	→ La nouvelle syntaxe de configuration de la liste des applications n'est pas utilisée.

en-us	LL::NG can also act as CAS server, that allows to interconnect two LL::NG systems.
fr-fr	LL::NG peut également agir en serveur CAS, ce qui peut servir à connecter deux systèmes LL::NG.

en-us	SREG permit the share of 8 attributes:
fr-fr	SREG permet le partage de 8 attributs :

en-us	This mechanism allow to do SSO on application with an unsafe link between Handler and the application, but with a safe link with the Memcached server.
fr-fr	Ce mécanisme permet de faire du SSO sur une application sans lien sécurisé entre l'agent et l'application, mais avec un lien sûr avec le serveur Memcached.

en-us	Example 2: single table
fr-fr	Example 2: single table

en-us	http://2011.rmll.info/CAS-OpenID-Shibboleth-SAML-un-WebSSO-pour-les-gouverner-tous
fr-fr	http://2011.rmll.info/CAS-OpenID-Shibboleth-SAML-un-WebSSO-pour-les-gouverner-tous

en-us	As this may be a security hole, password store in session is not activated by default
fr-fr	Comme ce peut être un trou de sécurité, ce stockage en session n'est pas activé par défaut

en-us	Liferay
fr-fr	Liferay

en-us	LL::NG can act as an OpenID 2.0 Server, that can allow to federate LL::NG with:
fr-fr	LL::NG peut agir comme un serveur OpenID 2.0, ce qui permet de fédérer LL::NG avec :

en-us	my $url = shift;
fr-fr	my $url = shift;

en-us	Choose DBI type (RDBI, CDBI or DBI)
fr-fr	Choisir le type DBI (RDBI, CDBI or DBI)

en-us	Finally, just ensure that at least:
fr-fr	Finalement, vérifier que :

en-us	This is the entry point of our login cinematic.
fr-fr	C'est le point d'entrée de la cinématique de connexion.

en-us	http://oss.oetiker.ch/mrtg/
fr-fr	http://oss.oetiker.ch/mrtg/

en-us	Easy to integrate
fr-fr	Facile à intégrer

en-us	Google proposes to allow applications to reuse its own authentication process using OpenID protocol (it means, if your are connected to Google, other applications can trust Google and let you in).
fr-fr	Google propose d'autoriser les applications à réutiliser son propre processus d'authentification en utilisant le protocole OpenID (ce qui signifie que si on est connecté à Google, d'autres applications peuvent agréer Google et accepter l'utilisateur).

en-us	documentation:liferay_4.png
fr-fr	documentation:liferay_4.png

en-us	../../../media/screenshots/1.1/mailreset/mailreset_step4.png
fr-fr	../../../media/screenshots/1.1/mailreset/mailreset_step4.png

en-us	dbiAuthTable
fr-fr	dbiAuthTable

en-us	You must provide a full URI (for example /skins/common/lemonldap-ng_square.png) and use HTTPS on the portal
fr-fr	Il faut fournir une URI complète (par exemple /skins/common/lemonldap-ng_square.png) et utiliser HTTPS pour le portail

en-us	SSLAuthnLevel
fr-fr	SSLAuthnLevel

en-us	For now, the authentication service parameter has no domain available.
fr-fr	Pour l'instant, le paramètre du service d'authentification ne dispose pas d'un domaine disponible.

en-us	storePassword
fr-fr	storePassword

en-us	../documentation/current/start.html#authentication_users_and_password_databases
fr-fr	../documentation/current/start.html#authentication_users_and_password_databases

en-us	Lyon
fr-fr	Lyon

en-us	Access rules values can be:
fr-fr	Les valeurs des règles d'accès peuvent être :

en-us	by IP
fr-fr	par adresses IP

en-us	Secret token: used to check integrity of OpenID response.
fr-fr	Secret token : utilisé pour vérifier l'integrité des réponses OpenID.

en-us	a2ensite manager-apache2.conf a2ensite portal-apache2.conf a2ensite handler-apache2.conf a2ensite test-apache2.conf
fr-fr	a2ensite manager-apache2.conf a2ensite portal-apache2.conf a2ensite handler-apache2.conf a2ensite test-apache2.conf

en-us	_authChoice
fr-fr	_authChoice

en-us	20090301000000Z
fr-fr	20090301000000Z

en-us	You need to adapt some parameters:
fr-fr	Certains paramètres doivent être adaptés :

en-us	Deny from all
fr-fr	Deny from all

en-us	/_detail/icons/tutorials.png?id=documentation
fr-fr	/_detail/icons/tutorials.png?id=documentation

en-us	With aptitude
fr-fr	Avec aptitude

en-us	http://video.rmll.info/videos/permalink/v124cb7b8e410b3db28b/
fr-fr	http://video.rmll.info/videos/permalink/v124cb7b8e410b3db28b/

en-us	Some-Thing
fr-fr	Some-Thing

en-us	OBM_USERPASSWORD
fr-fr	OBM_USERPASSWORD

en-us	http://www.daasi.de/ldapcon2011/index.php?site=lemonldap
fr-fr	http://www.daasi.de/ldapcon2011/index.php?site=lemonldap

en-us	http://openid.net/specs/openid-authentication-1_1.html
fr-fr	http://openid.net/specs/openid-authentication-1_1.html

en-us	LDAP performances
fr-fr	Performances LDAP

en-us	Do not forget to save your changes!
fr-fr	Ne pas oublier de sauvegarder les changements !

en-us	Login History
fr-fr	Historique de connexion

en-us	Secure Token expiration
fr-fr	Expiration du jeton sécurisé

en-us	http://freeradius.org/mod_auth_radius/
fr-fr	http://freeradius.org/mod_auth_radius/

en-us	This is mandatory if you want to use an Apache authentication module, which is run by Apache before showing the LemonLDAP::NG portal page.
fr-fr	Obligatoire toutefois si on veut utiliser un module d'authentification Apache, qui sont lancés par Apache avant d'afficher la page du portail LemonLDAP::NG.

en-us	Authentication table: where login and password are stored
fr-fr	La table d'authentification : où les logins and et mots-de-passe sont stockés

en-us	As Handlers keep configuration in cache, when configuration change, it should be updated in Handlers.
fr-fr	Comme les agents gardent leur configuration en cache, lorsque la configuration est changée elle doit être mise à jour dans les agents.

en-us	REMOTE_USER environment variable (with local Handler or SetEnvIf trick)
fr-fr	la variable d'environnement REMOTE_USER (avec un agent local ou une conversion SetEnvIf)

en-us	//"userobm_kind"                => ,
fr-fr	//"userobm_kind"                => ,

en-us	//"userobm_samba_perms"         => ,
fr-fr	//"userobm_samba_perms"         => ,

en-us	Functions parameters:
fr-fr	Paramètres de la fonction :

en-us	zimbraSsoUrl
fr-fr	zimbraSsoUrl

en-us	If you use an older version, you need to refer to the following documentation: https://wiki.alfresco.com/wiki/SSO
fr-fr	Pour les versions plus anciennes, se référer à cette documentation : https://wiki.alfresco.com/wiki/SSO

en-us	Modify password if asked
fr-fr	Modifie le mot-de-passe si demandé

en-us	Opening conditions: rules which are evaluated before granting session.
fr-fr	Conditions d'ouverture : règles à évaluer avant d'autoriser l'ouverture de session.

en-us	http://code.google.com/p/redis/
fr-fr	http://code.google.com/p/redis/

en-us	Configure LemonLDAP::NG to use SOAP proxy mechanism
fr-fr	Configurer LemonLDAP::NG pour utiliser le mécanisme mandataire SOAP

en-us	http://auth.example.com/openidserver/foo.bar
fr-fr	http://auth.example.com/openidserver/foo.bar

en-us	echo "127.0.0.1 reload.example.com" >> /etc/hosts
fr-fr	echo "127.0.0.1 reload.example.com" >> /etc/hosts

en-us	To test this, you can build your own WebID certificate using one of :
fr-fr	Pour tester ceci, on peut se construire son propre certificat WebID en utilisant au choix :

en-us	http://www.slideshare.net/coudot/websso-and-access-management-with-lemonldapng
fr-fr	http://www.slideshare.net/coudot/websso-and-access-management-with-lemonldapng

en-us	/sslok/ is the new LemonLDAP::NG portal.
fr-fr	/sslok/ est le nouveau portail LemonLDAP::NG.

en-us	"userobm_lastname"              => "HTTP_OBM_SN",
fr-fr	"userobm_lastname"              => "HTTP_OBM_SN",

en-us	OpenID
fr-fr	OpenID

en-us	The AuthDemo and UserDBDemo will allow you to log in and get the standard attributes (uid, cn and mail).
fr-fr	AuthDemo et UserDBDemo permettent de se connecter et d'avoir les attributs standards (uid, cn et mail).

en-us	//"userobm_email_nomade"        => ,
fr-fr	//"userobm_email_nomade"        => ,

en-us	Password protected transport
fr-fr	Transport protégé du mot-de-passe

en-us	Upgrade
fr-fr	Mise à jour

en-us	Internal Proxy
fr-fr	Proxy interne

en-us	CREATE TABLE notifications (
fr-fr	CREATE TABLE notifications (

en-us	The database username
fr-fr	Le login de la base de données

en-us	You can find all suitable information here: http://static.springsource.org/spring-security/site/docs/3.0.x/reference/preauth.html
fr-fr	Les informations appropriées se trouvent ici : http://static.springsource.org/spring-security/site/docs/3.0.x/reference/preauth.html

en-us	mailConfirmSubject
fr-fr	mailConfirmSubject

en-us	Session explorer will not work
fr-fr	L'explorateur de session ne fonctionne pas

en-us	https://metacpan.org/module/Web::ID::Certificate::Generator
fr-fr	https://metacpan.org/module/Web::ID::Certificate::Generator

en-us	This can be useful to allow an third party application to access a virtual host with users credentials by sending a Basic challenge to it.
fr-fr	Ce peut être pratique pour autoriser une application cliente à accéder à un hôte virtuel avec un authentifiant en envoyant un en-tête basique.

en-us	Download
fr-fr	Téléchargement

en-us	... </EntityDescriptor>
fr-fr	... </EntityDescriptor>

en-us	LL::NG rely on a session mechanism with the session ID as a shared secret between the user (in SSO cookie) and the session database.
fr-fr	LL::NG utilise un mécanisme de session basé sur un identifiant de session secret partagé entre l'utilisateur (dans un cookie SSO) et la base des sessions.

en-us	This is not the case of Memcached for example.
fr-fr	C'est par exemple le cas de Memcached.

en-us	JSON
fr-fr	JSON

en-us	../media/icons/tutorials.png
fr-fr	../media/icons/tutorials.png

en-us	LL::NG try to find the user in users database with the given information
fr-fr	LL::NG tente de trouver l'utilisateur dans la base de données avec l'information donnée

en-us	screenshots:1.1:mailreset:mailreset_step1.png
fr-fr	screenshots:1.1:mailreset:mailreset_step1.png

en-us	pages/documentation.html
fr-fr	pages/documentation.html

en-us	Portal (pastel theme)
fr-fr	Portail (thème pastel)

en-us	SSLVar
fr-fr	SSLVar

en-us	Try also to create a global notification (to the uid “allusers”), and connect with any user, the message will be prompted.
fr-fr	Essayer alors de créer une notification globale (à l'utilisateur “allusers”), et se connecter avec n'importe quel compte, le message sera affiché.

en-us	Deny from all
fr-fr	Deny from all

en-us	Path: keep ^/saml/ unless you have change SAML end points suffix in SAML service configuration.
fr-fr	Chemin : laisser ^/saml/ sauf si les suffixes des points d'accès SAML ont été modifiés sans la configuration du service SAML.

en-us	Memcached servers
fr-fr	Serveurs memcached

en-us	This parameter is used by SAML IDP to fill the authentication context in authentication responses.
fr-fr	Ce paramètre est utilisé par l'IdP SAML pour renseigner le contexte d'authentification dans les réponses.

en-us	The Apache configuration depends on the module you choose, you need to look at the module documentation, for example:
fr-fr	La configuration Apache dépend du module choisi, se référer à sa documentation. Exemple :

en-us	condition: condition to display the notification, can use all session variables.
fr-fr	condition : condition pour afficher la notification, peut utiliser toutes les variables de session.

en-us	# You can protect it : # * by Apache itself, # * by the parameter 'protection' which can take one of the following # values : #   * authenticate : all authenticated users can access #   * manager      : manager is protected like other virtual hosts: you #                    have to set rules in the corresponding virtual host #   * rule: <rule> : you can set here directly the rule to apply #   * none         : no protection
fr-fr	# You can protect it : # * by Apache itself, # * by the parameter 'protection' which can take one of the following # values : #   * authenticate : all authenticated users can access #   * manager      : manager is protected like other virtual hosts: you #                    have to set rules in the corresponding virtual host #   * rule: <rule> : you can set here directly the rule to apply #   * none         : no protection

en-us	casStorage
fr-fr	casStorage

en-us	Use Safe Jail
fr-fr	Utiliser la cage sécurisée

en-us	yum install perl-Authen-Radius
fr-fr	yum install perl-Authen-Radius

en-us	→ The configuration cannot be loaded.
fr-fr	→ La configuration ne peut être chargée.

en-us	You need to get a preauth key from Zimbra server.
fr-fr	Il est nécessaire de récupérer une clef de pré-authentification auprès du serveur Zimbra.

en-us	Specific default values for filters to match AD schema
fr-fr	Valeurs spécifiques par défaut des filtres pour correspondre au schéma AD

en-us	... </SPSSODescriptor>
fr-fr	... </SPSSODescriptor>

en-us	"userobm_service"               => "HTTP_OBM_OU",
fr-fr	"userobm_service"               => "HTTP_OBM_OU",

en-us	As DBI is a login/password based module, the authentication level can be:
fr-fr	Comme DBI est un module de type login/mot-de-passe, le niveau d'authentification peut être :

en-us	Users module: OpenID Connect
fr-fr	Module utilisateurs : OpenID-Connect

en-us	Région Basse-Normandie
fr-fr	Région Basse-Normandie

en-us	Handler stores user data in its cache
fr-fr	Il stocke ces données dans son cache

en-us	documentation/conferences.html
fr-fr	documentation/conferences.html

en-us	http://www.cpantesters.org/distro/L/Lemonldap-NG-Portal.html
fr-fr	http://www.cpantesters.org/distro/L/Lemonldap-NG-Portal.html

en-us	You will need to install a Dokuwiki plugin, available on download page.
fr-fr	Il faut installer le plugin Dokuwiki disponible sur la page de téléchargement.

en-us	Use it
fr-fr	Les utiliser

en-us	Datas concerning the first connection to the portal
fr-fr	Données concernant la première connexion au portail

en-us	value
fr-fr	valeur

en-us	accordeon_dark.png
fr-fr	accordeon_dark.png

en-us	Variable name
fr-fr	Nom de Variable

en-us	Authentication table: authentication table name
fr-fr	Table d'authentification : nom de la table d'authentification

en-us	Configure user and password
fr-fr	Configurer le nom de compte et le mot-de-passe

en-us	Cookie expiration
fr-fr	Expiration du cookie

en-us	http://perldoc.perl.org/MIME/Base64.html
fr-fr	http://perldoc.perl.org/MIME/Base64.html

en-us	The authentication level given to users authenticated with this module.
fr-fr	Le niveau d'authentification accordé aux utilisateurs authentifiés par ce module.

en-us	../documentation/current/installdeb.html
fr-fr	../documentation/current/installdeb.html

en-us	Ministère de la Justice
fr-fr	Ministère de la Justice

en-us	User tries to access a protected application in a different domain
fr-fr	L'utilisateur tente d'accéder à une application protégée d'un autre domaine

en-us	Handler: user is redirected if he has no SSO cookie (or in CDA mode)
fr-fr	les agents (handlers) : l'utilisateur y est redirigé s'il n'a pas de cookie SSO (ou en mode CDA)

en-us	KrbServiceName HTTP/auth.example.com
fr-fr	KrbServiceName HTTP/auth.example.com

en-us	print '<a href="http://test3.example.com/">click here; }
fr-fr	print '<a href="http://test3.example.com/">click here; }

en-us	NameID format: force NameID format here (email, persistent, transient, etc.).
fr-fr	Format du NameID : force le format du NameID (email, persistent, transient, etc.).

en-us	Prerequisites and dependencies
fr-fr	Pré-requis et dépendances

en-us	SQL session backend
fr-fr	Backend de sessions SQL

en-us	Statistics are displayed when calling the status path on an Handler (for example: http://test1.example.com/status).
fr-fr	Les statistiques sont affichées lors des appels au chemin du statut sur un agent (par exemple : http://test1.example.com/status).

en-us	require Lemonldap::NG::Portal::Menu;
fr-fr	require Lemonldap::NG::Portal::Menu;

en-us	[login] is the user login (or any other session information, see below)
fr-fr	[login] est le nom de connexion (ou tout autre information de session, voir ci-dessous)

en-us	XML menu configuration is deprecated.
fr-fr	XML menu configuration is deprecated.

en-us	A value
fr-fr	Une valeur

en-us	Else, you will lock access to Manager and will never access it anymore.
fr-fr	Sinon, on risque de verrouiller l'accès au manager et ne plus pouvoir y accéder.

en-us	In Manager, go in General Parameters > Authentication modules and choose Slave for authentication or users module.
fr-fr	Dans le manager, aller dans Paramètres généraux > Modules d'authentification et choisir Slave) pour les modules authentification ou utilisateurs.

en-us	_passwordDB
fr-fr	_passwordDB

en-us	LimeSurvey virtual host in Apache
fr-fr	Hôte virtuel LimeSurvey dans Apache

en-us	tree_light.png
fr-fr	tree_light.png

en-us	Documentation
fr-fr	Documentation

en-us	Functioning
fr-fr	Fonctionnement

en-us	start.html
fr-fr	start.html

en-us	SlideShare 
fr-fr	SlideShare 

en-us	The messages are stored with the levels :
fr-fr	Les messages sont stockés avec les niveaux :

en-us	See Twitter FAQ on how to do that:.
fr-fr	Reportez-vous à la FAQ Twitter pour en savoir plus.

en-us	It looks like this:
fr-fr	Ça ressemble à :

en-us	id
fr-fr	id

en-us	Download the latest version:
fr-fr	Télécharger la dernière version :

en-us	Build cookie: build SSO cookies with session ID
fr-fr	Construit les cookies: construit les cookies SSO avec l'identifiant de session

en-us	Create OBM virtual host (for example obm.example.com) in LL::NG configuration: Virtual Hosts » New virtual host.
fr-fr	Créer l'hôte virtuel OBM (par exemple obm.example.com) dans la configuration LL::NG : Hôtes virtuels » Nouvel hôte virtuel.

en-us	Goal
fr-fr	But

en-us	Regular expression for random password
fr-fr	Expression rationnelle pour la génération aléatoire des mots-de-passe

en-us	http://www.slideshare.net/xguimard/lemonldapng-opensource-websso-of-the-french-administrations-1394404
fr-fr	http://www.slideshare.net/xguimard/lemonldapng-opensource-websso-of-the-french-administrations-1394404

en-us	CSOD needs two things to configure LL::NG as an IDP:
fr-fr	CSOD nécessite 2 éléments pour configurer LL::NG comme IDP :

en-us	Example for MySQL :
fr-fr	Exemple pour MySQL :

en-us	LockPassword
fr-fr	LockPassword

en-us	_session_id
fr-fr	_session_id

en-us	# Best performance under ModPerl::Registry # Uncomment this to increase performance of Portal <Perl>
fr-fr	# Meilleures performances sous ModPerl::Registry # A décommenter pour augmenter les performances du portail <Perl>

en-us	Video
fr-fr	Vidéo

en-us	See full parameters list
fr-fr	Voir la liste complète des paramètres

en-us	This documentation will explain how to configure LL::NG with the developer reserved space.
fr-fr	Cette documentation présente la configuration de LL::NG avec l'environnement de développement.

en-us	Spring Security is the new ACEGI name.
fr-fr	Spring Security est le nouveau nom d'ACEGI.

en-us	By default, DNS domain is example.com.
fr-fr	Par défaut, le domaine DNS est example.com.

en-us	LL::NG can easy talk to other authentication systems using SAML, OpenID, CAS.
fr-fr	LL::NG peut aisément dialoguer avec d'autres systèmes d'authentification en utilisant SAML, OpenID, CAS.

en-us	This documentation explains how configure SAML service in LL::NG, in particular:
fr-fr	Cette documentation explique comment configurer le service SAML dans LL::NG, en particulier :

en-us	../../../media/screenshots/1.1/mailreset/mailreset_step1.png
fr-fr	../../../media/screenshots/1.1/mailreset/mailreset_step1.png

en-us	dirName
fr-fr	dirName

en-us	Password: where change the password
fr-fr	Mots-de-passe: où changer les mots-de-passe

en-us	Name: display text
fr-fr	Nom : texte à afficher

en-us	Configuration backend
fr-fr	Stockage de la configuration

en-us	Open links in new window
fr-fr	Ouvre les liens dans une nouvelle fenêtre

en-us	You can choose to install only one component by choosing the package lemonldap-ng-portal, lemonldap-ng-handler or lemonldap-ng-manager.
fr-fr	On peut n'installer qu'un seul composant en choisissant le paquet lemonldap-ng-portal, lemonldap-ng-handler ou lemonldap-ng-manager.

en-us	Date of birth
fr-fr	Date of birth

en-us	Only uid, cn and mail attributes are available.
fr-fr	Seuls les attributs uid, cn et mail sont disponibles.

en-us	samlStorageOptions
fr-fr	samlStorageOptions

en-us	useRedirectOnError
fr-fr	useRedirectOnError

en-us	This attribute is set by LemonLDAP::NG when password was reset by mail and the user choose to generate the password (default: enabled).
fr-fr	Cet attribut est activé par LemonLDAP::NG lorsque le mot-de-passe a été réinitialisé par mail et que l'utilisateur a choisi de générer le mot-de-passe (défaut : activé).

en-us	This function is not compliant with Safe jail, you will need to disable the jail to use it.
fr-fr	Cette fonction n'est pas compatible avec la cage saine, il faut désactiver la mise en cage.

en-us	<role rolename="tomcat"/>
fr-fr	<role rolename="tomcat"/>

en-us	Xavier GUIMARD: historic project leader, developer, Debian packager, administrator of big Lemonldap::NG instances
fr-fr	Xavier GUIMARD : Leader historique du projet, developpeur, empaqueteur Debian, administrateur de grosses installations de Lemonldap::NG

en-us	Logout user from current application and redirect it to the menu
fr-fr	Déconnecte l'utilisateur de l'application courante et le redirige vers le menu

en-us	etc.
fr-fr	etc...

en-us	Development
fr-fr	Développement

en-us	mailTimeout
fr-fr	mailTimeout

en-us	accordeon_light.png
fr-fr	accordeon_light.png

en-us	This How To explains how change this default behavior to protect Manager with other rules.
fr-fr	Ce document explique comment changer ce comportement par défaut pour protéger le manager avec d'autres règles.

en-us	yubikeyAuthnLevel
fr-fr	yubikeyAuthnLevel

en-us	LWP::UserAgent
fr-fr	LWP::UserAgent

en-us	icons:xfmail.png
fr-fr	icons:xfmail.png

en-us	Bugzilla virtual host in Apache
fr-fr	Hôte virtuel Apache hébergeant Bugzilla

en-us	If you are protecting Drupal with LL::NG as reverse proxy, convert header into REMOTE_USER environment variable.
fr-fr	Si Drupal est protégé par un reverse-proxy LL::NG, convertir l'en-tête en variable d'environnement REMOTE_USER.

en-us	For example:
fr-fr	Par exemple :

en-us	Allow only admin and superadmin roles
fr-fr	Autorisé seulement pour les rôles admin et superadmin

en-us	You have to set your portal URL with the googlecb=1 GET parameter, for example:
fr-fr	Il faut indiquer l'URL du portail avec le paramètre GET « googlecb=1 », par exemple :

en-us	Get the packages
fr-fr	Obtenir ces paquets

en-us	/_detail/screenshots/1.0/pastel/menu.png?id=screenshots
fr-fr	/_detail/screenshots/1.0/pastel/menu.png?id=screenshots

en-us	logos:sgs_white_small.jpg
fr-fr	logos:sgs_white_small.jpg

en-us	notificationStorageOptions
fr-fr	notificationStorageOptions

en-us	/_detail/logos/logo-ul.png?id=references
fr-fr	/_detail/logos/logo-ul.png?id=references

en-us	http://portal/index.pl/sessions
fr-fr	http://portal/index.pl/sessions

en-us	Go to the Manager and create a new virtual host for phpLDAPadmin.
fr-fr	Aller dans le manager et créer un nouvel hôte virtuel pour phpLDAPadmin.

en-us	Zimbra Handler cannot be used in Nginx for the moment.
fr-fr	Le handler Zimbra ne peut être utilisé avec in Nginx pour l'instant.

en-us	SSLOptions: set to +StdEnvVars to get certificate fields in environment variables
fr-fr	SSLOptions : mettre à +StdEnvVars pour obtenir les champs du certificat dans les variables d'environnement

en-us	In Manager, go in General Parameters » Authentication modules and choose Remote for authentication and users.
fr-fr	Dans le manager, aller dans Paramètres généraux > Modules d'authentification et choisir Remote pour les modules authentification et utilisateurs.

en-us	User backend
fr-fr	Module utilisateurs

en-us	Download the plugin and copy the files in dokuwiki inc/auth/ directory:
fr-fr	Télécharger le plugin et le copier dans le répertoire dokuwiki inc/auth/ :

en-us	You can modify location of default storage configuration file in configure target:
fr-fr	On peut modifier l'emplacement du fichier de configuration du stockage par défaut dans la cible configure :

en-us	The access to phpLDAPadmin will be protected by LemonLDAP::NG with specific access rules.
fr-fr	L'accès à phpLDAPadmin sera protégé par LemonLDAP::NG avec une règle particulière d'accès.

en-us	Lemonldap::NG::Portal::SharedConf->compile(
fr-fr	Lemonldap::NG::Portal::SharedConf->compile(

en-us	http://search.cpan.org/perldoc?DBI
fr-fr	http://search.cpan.org/perldoc?DBI

en-us	zimbraAccountKey
fr-fr	zimbraAccountKey

en-us	Authentication portal
fr-fr	Portails d'authentification